TABLE 2 Repeat Measurements

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

AC212 –122.6 0.9 · · · · · · –126.6 3.3 · · · · · · –123.9 1.2 AC224 –79.0 0.8 –72.9 0.6 · · · · · · · · · · · · –75.4 1.9 38 –109.0 0.9 –113.0 1.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC160 –95.0 0.8 · · · · · · –99.9 3.3 –98.0 3.1 –97.2 0.9 AC161 –124.3 1.1 · · · · · · –121.6 2.4 –132.2 3.0 –123.2 1.2 AC254 –99.9 0.9 · · · · · · –102.8 4.2 · · · · · · · · · · · · AC255 –116.1 0.8 –119.9 0.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC114 –122.6 1.2 · · · · · · · · · · · · –116.9 4.1 · · · · · · AC112 –95.4 1.0 · · · · · · –103.8 2.7 · · · · · · · · · · · · 85 –108.4 1.8 · · · · · · –109.5 2.4 · · · · · · –107.2 2.2 AC3 –102.0 0.7 · · · · · · –99.0 1.5 –96.9 2.7 –96.9 1.3 AC185 –94.6 1.1 · · · · · · –99.6 2.4 · · · · · · · · · · · · AC111 –118.4 0.8 –126.4 0.6 –120.5 2.8 –117.6 2.8 –117.2 0.9 AC178 –88.0 0.9 · · · · · · –95.8 2.2 –89.0 3.1 –92.3 1.0 AC171 –93.9 1.4 –109.0 2.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC110 –103.3 0.8 –99.4 1.8 –105.7 1.6 · · · · · · · · · · · · 149 –103.1 1.5 · · · · · · –102.2 2.1 · · · · · · · · · · · · AC6 –109.2 0.7 –116.8 1.0 –107.9 3.9 –113.1 3.2 –108.9 0.8 AC291 –96.8 1.4 · · · · · · –104.8 2.0 · · · · · · · · · · · · AC104 –93.7 0.7 –100.1 1.0 · · · · · · · · · · · · –97.6 0.8 AC100 –122.3 1.9 · · · · · · –108.6 4.8 · · · · · · · · · · · · 210 –100.2 1.3 · · · · · · · · · · · · –125.9 2.9 · · · · · · AC247 –97.0 0.7 · · · · · · –95.4 2.0 · · · · · · –95.6 0.7 AC616 –106.9 0.8 · · · · · · –111.8 3.3 –111.8 2.5 · · · · · · AC279 –109.6 0.8 –118.2 1.2 –123.8 1.4 · · · · · · · · · · · · AC768 –127.1 1.1 · · · · · · –118.4 2.3 –125.9 2.9 · · · · · · AC5 · · · · · · · · · · · · –115.9 1.2 –95.3 1.4 · · · · · · AC615 –95.8 0.6 –88.5 0.9 –90.2 1.7 · · · · · · –86.7 1.3 AC414 –95.7 0.6 · · · · · · –99.4 1.5 · · · · · · –96.7 0.7 AC411 –80.4 0.7 · · · · · · –85.5 1.6 –84.3 1.9 –85.0 0.6 AC303 –109.6 1.3 –121.0 3.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC780 –115.2 0.9 · · · · · · –116.5 2.0 –113.4 2.8 –114.2 0.9 AC9 –120.6 0.8 –123.8 0.9 –119.6 2.3 –120.4 3.0 · · · · · · AC623 –100.4 0.7 –100.0 1.1 –101.9 1.7 –104.1 3.4 –100.1 0.7 AC271 –79.8 0.8 · · · · · · –81.7 2.5 · · · · · · –83.8 1.3 AC488 –110.5 0.9 –114.1 0.9 –112.7 1.6 –111.8 2.4 –110.8 1.2 AC604 –93.6 1.4 · · · · · · · · · · · · –108.9 4.3 · · · · · · AC484 –81.8 1.0 –82.7 2.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC783 –122.2 2.2 –120.2 1.5 –119.3 3.3 –115.6 3.4 · · · · · · 318 –91.2 1.2 –93.7 3.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC281 –107.5 0.9 –114.4 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC8 –126.5 1.2 –129.7 0.9 –124.3 2.8 –122.5 2.5 · · · · · · AC787 –117.4 0.8 –126.2 1.8 –115.4 2.4 –116.0 4.9 –115.3 1.7 349 –90.8 1.4 –80.1 5.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC614 –104.8 1.0 · · · · · · –100.5 3.5 –105.3 2.6 · · · · · · AC1 –113.9 0.8 –116.7 0.7 –120.5 1.5 –114.5 2.8 –115.9 0.9 AC451 –117.8 1.0 –120.5 1.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC759 –119.2 1.3 –122.7 2.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

385 –116.3 2.9 –119.4 6.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC7 –108.1 0.8 –108.5 1.5 –108.0 2.7 –107.0 2.1 · · · · · · 388 –105.1 3.3 –110.3 8.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC4 –125.2 0.8 –127.2 0.6 –128.8 1.5 –123.5 2.4 –125.0 0.7 AC761 –111.1 0.7 · · · · · · –112.3 1.6 –108.3 2.3 –109.3 0.6 AC576 –125.0 0.9 · · · · · · –122.5 2.1 –120.6 3.6 –124.2 2.5 AC758 –117.9 1.2 · · · · · · –111.6 3.3 –117.1 4.6 · · · · · · 399 –119.3 3.7 –121.5 6.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 400 –118.8 1.9 –110.9 5.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC455 –93.5 3.3 –87.4 9.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC715 –122.7 0.9 –122.4 1.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC710 –114.7 0.9 · · · · · · –126.7 1.5 · · · · · · · · · · · · AC716 –94.7 1.0 –91.8 1.5 –107.1 3.8 · · · · · · · · · · · · 413 –114.2 1.7 –122.6 4.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC590 –115.2 1.0 –112.6 2.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 424 –91.3 2.1 –82.3 6.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC493 –103.8 0.8 –103.9 1.4 –96.4 3.0 · · · · · · · · · · · · 429 –125.7 3.9 –123.8 8.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 435 –116.3 1.6 –112.7 3.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC327 –101.9 1.1 –98.7 2.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 437 –115.9 1.4 –111.8 2.2 –121.8 2.4 · · · · · · · · · · · · 441 –113.8 3.9 –104.3 7.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC456 –109.4 0.7 –111.1 0.7 –112.9 1.7 · · · · · · –109.3 1.0 AC417 –114.3 1.0 –113.6 0.8 –116.2 1.3 –116.7 1.8 –114.2 0.6 451 –125.6 1.4 –127.1 2.2 · · · · · · –120.6 4.4 · · · · · · AC2 –124.4 0.7 –126.8 0.8 –124.6 2.0 –124.2 2.6 –123.4 0.7 AC457 · · · · · · –128.2 0.7 –130.0 2.0 –122.5 1.6 –123.1 0.9 464 –106.3 1.7 –98.7 4.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC573 –113.9 1.4 –127.8 2.1 –118.6 2.4 · · · · · · · · · · · · 466 –101.6 3.2 –109.5 9.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC392 –99.1 1.6 –98.1 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC328 –101.2 0.8 –101.8 1.2 –98.2 2.1 · · · · · · · · · · · · 471 –113.2 1.5 –106.5 3.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 472 –116.9 4.3 –108.3 6.9 –112.8 4.6 · · · · · · · · · · · · 481 –118.0 3.4 –119.0 7.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC587 –117.8 1.2 –120.6 1.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC418 –136.0 2.2 –136.2 1.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC473 –107.4 1.8 –106.5 3.6 –111.0 3.2 · · · · · · · · · · · · 491 –130.3 1.8 –134.6 5.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 492 –101.3 1.1 –101.6 3.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 493 –109.9 1.5 –112.8 2.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 495 –102.0 1.7 –95.0 4.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 496 –125.8 5.0 –126.6 5.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 503 –109.7 3.8 –123.1 6.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC594 –111.8 2.1 –113.7 5.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC836 –108.8 5.0 –105.5 8.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 511 –102.4 4.4 –85.6 8.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 518 –102.5 1.8 –103.8 4.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

523 –134.7 7.1 –136.9 5.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 525 –98.5 4.2 –108.7 5.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 526 –115.5 2.2 –113.7 5.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 527 –112.0 2.2 –114.8 8.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 528 –83.7 1.7 –80.5 5.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC595 –93.1 1.6 –104.2 2.4 · · · · · · –83.6 3.3 · · · · · · AC517 –112.4 4.3 –105.7 5.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC689 –115.3 1.7 –116.3 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 543 –102.9 2.0 –106.7 9.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 544 –124.1 1.6 –118.5 2.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 546 –123.1 1.7 –120.8 5.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC596 –102.9 1.0 –106.6 2.3 · · · · · · –102.1 4.4 · · · · · · AC349 –97.3 0.8 –96.4 1.2 –97.7 1.9 · · · · · · · · · · · · 552 –106.6 2.1 –114.1 8.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC750 –109.5 1.8 –112.3 3.5 –107.9 3.2 · · · · · · · · · · · · 554 –120.1 1.8 –123.3 3.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC423 –116.6 1.3 –114.0 1.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC832 –103.0 1.9 –104.5 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 562 –102.8 3.0 –103.2 8.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 563 –124.5 2.9 –128.5 6.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 564 –100.7 1.2 –100.1 2.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC334 –102.7 1.2 –102.9 3.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 569 –112.7 1.3 –116.6 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 573 –111.8 3.8 –118.0 8.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC466 · · · · · · –127.6 1.6 · · · · · · –121.2 4.4 · · · · · · AC739 –115.2 0.8 –112.8 1.0 –118.1 1.8 –113.5 3.0 · · · · · · 584 –104.7 3.3 · · · · · · –106.0 4.8 · · · · · · · · · · · · 585 –103.3 3.5 –116.8 8.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 591 –103.3 1.2 –105.7 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 592 –124.9 1.7 –116.1 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 593 –104.8 3.4 –108.9 4.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 595 –84.5 3.5 –83.0 9.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC681 –124.4 1.0 –123.3 1.5 –129.6 3.6 · · · · · · · · · · · · 601 –133.0 2.8 –137.1 4.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC736 –95.1 0.9 –91.8 1.9 –96.1 2.3 · · · · · · · · · · · · 608 –100.9 1.9 –101.1 6.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC424 –110.6 1.2 · · · · · · · · · · · · –113.4 3.9 · · · · · · AC738 –103.3 1.4 · · · · · · –106.6 3.1 · · · · · · · · · · · · AC565 –122.3 1.2 –117.3 2.5 –113.2 4.1 –109.8 4.7 · · · · · · AC508 –97.4 2.1 –98.1 3.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC564 –104.1 1.0 –104.3 1.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 619 –98.0 3.7 –108.6 9.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 620 –99.2 1.2 –95.2 3.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 625 –109.3 4.4 –118.8 7.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 626 –96.3 2.0 –95.9 3.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC735 –104.5 1.2 –100.7 1.8 –107.4 3.1 · · · · · · · · · · · · AC571 –108.0 1.5 –108.3 2.2 –106.2 3.6 · · · · · · · · · · · · 632 –118.9 2.3 –113.9 4.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

AC733 –108.8 1.7 · · · · · · –104.5 3.8 · · · · · · · · · · · · 635 –105.9 1.5 –106.1 4.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 636 –104.5 1.1 –103.6 2.6 –111.7 2.3 · · · · · · · · · · · · AC14 –113.4 0.8 –113.9 0.9 –110.4 1.7 · · · · · · · · · · · · 641 –124.6 1.2 –117.9 2.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 644 –116.4 3.1 –109.7 5.8 –112.3 3.1 · · · · · · · · · · · · AC523 –108.2 0.8 –107.1 1.0 –105.5 2.0 · · · · · · · · · · · · 649 –113.5 2.8 –106.4 3.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC557 –115.5 1.0 –115.6 1.6 –108.2 2.9 · · · · · · · · · · · · 654 –95.2 3.7 –101.9 8.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 655 –97.4 3.2 –123.6 7.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC13 –119.5 0.7 –123.2 0.6 –114.2 1.8 –114.1 2.8 –116.6 0.8 AC801 –114.6 1.5 –116.5 2.2 –116.7 4.8 · · · · · · · · · · · · 669 –92.6 1.7 –87.3 2.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 671 –111.3 2.4 –110.0 6.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 673 –47.7 1.9 –58.0 7.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC503 –108.2 0.9 –108.1 1.5 –107.6 3.6 · · · · · · · · · · · · 677 –97.4 2.5 –98.3 9.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 678 –100.9 1.3 –96.7 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC15 –113.5 0.8 –108.4 1.1 –109.8 2.0 · · · · · · · · · · · · 682 –98.2 2.1 –97.3 4.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC819 –103.6 0.7 –100.5 1.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC731 –102.1 2.6 · · · · · · –114.9 2.7 · · · · · · · · · · · · AC672 –116.1 2.3 –108.6 3.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 694 –112.2 2.8 –115.6 7.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 696 –90.0 5.7 –90.3 9.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 697 –125.5 1.8 –121.5 3.3 –113.8 4.1 · · · · · · · · · · · · AC463 –93.4 0.6 –92.5 0.7 –92.5 1.8 · · · · · · –91.8 0.7 AC800 –89.9 1.0 –90.1 1.4 –94.0 3.1 · · · · · · · · · · · · 705 –86.3 2.4 –87.8 8.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC429 –103.8 2.5 · · · · · · –93.9 3.4 · · · · · · · · · · · · AC530 –98.4 0.9 –99.5 1.2 –97.6 2.3 · · · · · · · · · · · · AC754 –86.6 0.9 –88.9 2.5 –85.3 3.0 · · · · · · · · · · · · AC468 –97.6 1.0 –97.4 1.4 –99.8 2.2 · · · · · · · · · · · · AC820 –98.8 0.8 –97.7 1.6 –93.4 2.1 · · · · · · · · · · · · 720 –84.8 6.9 –94.2 10.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 722 –104.3 1.9 –107.6 3.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC431 –107.6 2.4 –107.4 7.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC529 –96.7 0.6 –94.3 0.9 –93.4 1.9 · · · · · · –95.2 1.4 730 –102.4 1.2 –100.8 2.5 –109.4 3.3 · · · · · · · · · · · · 731 –109.7 2.6 –107.4 8.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 732 –121.2 1.2 –120.2 2.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 737 –102.1 5.3 –109.8 9.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC376 –88.0 1.1 –90.6 1.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 746 –130.5 5.5 –129.1 7.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 748 –128.0 2.0 –123.0 3.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 754 –102.6 1.2 –102.8 2.3 –108.3 3.4 · · · · · · · · · · · · 755 –107.5 1.3 –109.2 3.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

757 –104.1 1.4 –100.1 2.4 –103.5 2.6 · · · · · · · · · · · · 759 –121.2 2.5 –113.8 9.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 760 –106.0 1.9 –104.0 4.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC803 –109.3 0.9 –107.8 1.3 –109.8 2.0 · · · · · · · · · · · · AC407 –111.2 0.8 –110.2 1.1 –108.3 1.5 –115.6 4.1 –110.2 1.7 765 –106.4 4.1 –106.7 8.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 768 –114.6 1.4 –112.1 2.4 –113.6 2.6 · · · · · · · · · · · · 773 –103.8 2.6 –102.8 6.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 774 –123.4 6.1 –120.1 7.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 778 –121.3 1.7 –119.8 2.8 –110.7 2.6 · · · · · · · · · · · · AC12 –101.2 0.7 –105.0 0.8 –102.0 1.9 –100.4 3.2 –104.6 0.9 AC11 –112.8 0.9 –114.9 1.0 –114.5 1.4 –116.1 2.2 –116.3 1.2 786 –124.3 1.6 –118.8 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 787 –97.3 1.7 –88.4 5.3 –93.3 4.0 · · · · · · · · · · · · AC544 –119.7 1.0 –117.4 1.4 –111.9 3.0 · · · · · · · · · · · · 792 –98.6 3.6 –100.3 7.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 793 –120.7 1.4 –120.6 2.6 –113.3 3.0 –121.7 3.6 · · · · · · AC373 –126.5 2.2 –128.5 7.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC650 –133.8 0.7 –118.4 0.7 –114.8 1.7 –118.3 2.2 –114.2 1.1 796 –114.1 1.1 –115.5 1.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 797 –117.6 2.4 –114.5 6.0 –114.5 4.0 · · · · · · · · · · · · 799 –101.0 2.3 –95.0 5.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 800 –96.1 0.8 –93.5 0.7 –97.0 1.8 –95.5 2.4 –96.5 0.9 801 –110.6 0.7 –111.1 1.1 –110.3 1.6 –109.1 2.7 · · · · · · 802 –98.3 2.3 –100.6 4.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 806 –118.7 2.5 –115.0 6.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 807 –101.2 2.6 –94.2 4.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC651 –97.0 0.8 –94.2 1.2 –96.7 1.7 –96.2 4.8 · · · · · · 814 –105.9 1.4 –104.4 4.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 817 –114.6 0.7 –115.8 0.8 –114.0 1.3 –118.3 1.6 –116.5 0.8 AC542 –112.3 3.7 –110.6 9.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC546 –116.7 1.4 –112.3 2.0 –109.9 2.5 · · · · · · · · · · · · 827 –106.0 1.3 –114.6 2.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 830 –82.6 5.8 –87.5 3.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 831 –132.7 0.7 · · · · · · –125.1 1.3 · · · · · · –124.5 1.1 835 –110.6 1.8 –105.6 3.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 837 –104.3 2.0 –110.1 4.3 –106.5 4.5 · · · · · · · · · · · · 839 –110.7 1.8 –103.8 5.4 –104.1 3.6 · · · · · · · · · · · · 842 –120.9 1.5 –122.6 2.6 –114.9 4.0 · · · · · · · · · · · · 845 –125.4 3.5 · · · · · · –110.4 3.7 · · · · · · · · · · · · 848 –103.6 1.7 –96.2 5.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 852 –87.1 2.7 –89.8 5.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 853 –117.2 0.7 –108.8 0.6 –113.1 1.3 · · · · · · –113.1 0.9 854 –114.9 1.1 –109.0 2.0 –111.4 2.6 · · · · · · · · · · · · 856 –115.8 1.5 –116.1 3.3 –112.4 3.9 · · · · · · · · · · · · 860 –103.2 3.8 –110.7 9.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 861 –92.7 0.9 –92.4 1.7 –94.4 2.3 –103.3 4.0 · · · · · · 862 –112.4 2.4 –105.8 9.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

865 –119.2 1.7 –121.5 5.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 866 –106.2 1.7 –103.0 5.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 867 –107.0 1.0 –105.9 1.8 –108.1 3.0 · · · · · · · · · · · · 871 –127.3 1.1 –123.6 1.7 –122.6 2.3 · · · · · · · · · · · · 873 –97.7 2.4 –94.5 6.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 874 –118.6 1.4 · · · · · · –115.2 2.3 · · · · · · · · · · · · 875 –104.8 2.4 –102.5 7.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 878 –130.0 1.5 –121.5 4.6 –120.6 3.3 · · · · · · · · · · · · 889 –116.2 1.3 –112.8 2.1 –112.4 2.3 · · · · · · · · · · · · AC535 –102.2 0.8 –97.7 1.0 –99.6 1.6 · · · · · · · · · · · · 894 –105.4 0.9 –108.8 1.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 895 –102.0 2.7 –112.2 2.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 904 –94.7 1.3 –96.3 3.1 –102.3 3.4 · · · · · · · · · · · · 905 –122.6 2.7 –98.2 8.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 911 –101.7 0.9 –100.8 1.7 –102.4 3.2 · · · · · · · · · · · · AC539 –108.9 0.8 –108.3 1.2 –108.0 2.1 · · · · · · · · · · · · 917 –108.4 2.5 –112.3 5.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 920 –98.4 3.5 –90.7 7.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 921 –104.2 1.4 –103.4 2.7 –108.3 3.4 · · · · · · · · · · · · 924 –99.9 2.9 –93.1 7.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 925 –98.8 3.0 –114.7 5.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 928 –102.6 2.5 –105.7 5.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 932 –108.6 0.9 –109.2 0.6 –110.8 1.4 –108.8 2.0 –110.0 1.1 937 –105.7 2.3 –107.1 6.4 –103.4 3.1 · · · · · · · · · · · · 939 –99.0 3.9 –99.0 5.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 940 –102.8 2.0 –102.5 5.4 –96.7 3.4 · · · · · · · · · · · · 942 –105.3 2.1 –103.9 3.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC808 –104.7 0.7 · · · · · · –102.4 1.5 · · · · · · –101.7 1.1 944 –105.5 4.7 –101.1 7.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 945 –111.6 1.3 –104.9 3.9 –112.9 3.0 · · · · · · · · · · · · 950 –110.5 1.0 –108.9 1.7 –112.8 3.2 · · · · · · · · · · · · 952 –112.9 1.5 –114.4 4.1 –115.4 3.7 · · · · · · · · · · · · 953 –108.6 0.8 –103.5 0.9 –106.1 2.7 · · · · · · –110.2 1.1 955 –113.8 0.9 –108.6 1.7 –112.7 2.2 · · · · · · · · · · · · 958 –110.1 1.6 –104.2 2.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 964 –120.3 1.6 –116.2 3.4 –110.8 4.2 · · · · · · · · · · · · 966 –115.1 1.9 –118.0 3.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 967 –112.9 1.2 –111.2 2.4 · · · · · · –114.0 3.3 · · · · · · 968 –114.6 3.9 –116.0 8.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 969 –92.5 0.8 –93.4 1.3 –95.6 3.2 –95.5 4.2 · · · · · · 971 –133.3 4.2 –123.4 6.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 976 –105.5 0.8 –103.0 1.1 –104.5 1.9 · · · · · · –102.9 1.6 977 –115.9 1.9 –129.6 7.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 978 –110.4 1.0 –118.5 0.8 –112.7 1.4 –111.6 1.9 –98.3 1.2 980 –130.0 2.0 –119.5 6.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 981 –115.0 2.0 –112.6 3.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 987 –116.1 2.8 –108.5 7.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 988 –119.4 1.1 –117.1 2.1 –113.5 2.4 · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

989 –109.6 1.7 –113.1 3.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 990 –91.6 3.6 –87.4 7.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 991 –127.7 1.6 –123.4 4.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 994 –100.3 3.2 –108.3 7.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 998 –99.2 1.7 –91.7 7.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 999 –83.9 3.9 –66.1 6.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · AC665 –90.3 2.3 –106.1 2.8 –98.2 2.1 · · · · · · · · · · · · 1001 –109.7 1.4 –113.2 2.3 –112.2 2.3 · · · · · · · · · · · · 1002 –105.4 1.3 –107.0 1.7 –109.3 1.9 · · · · · · · · · · · · 1004 –113.7 2.0 –111.3 4.5 –113.3 2.8 · · · · · · · · · · · · 1006 –93.2 1.3 –93.5 2.3 –98.2 3.4 · · · · · · · · · · · · 1007 –118.7 1.7 –116.1 3.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1009 –110.3 3.0 · · · · · · –110.1 4.6 · · · · · · · · · · · · 1011 –118.2 1.5 –114.5 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1013 –95.3 1.2 –92.3 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1014 –121.0 5.5 –110.7 6.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1015 –99.3 1.0 –98.9 1.2 –99.5 2.8 · · · · · · · · · · · · 1016 –108.1 1.0 –107.4 2.1 –106.7 1.9 · · · · · · · · · · · · 1017 –103.9 4.7 –103.5 7.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1018 –103.4 1.4 –105.8 3.9 –110.0 3.7 · · · · · · · · · · · · 1019 –106.3 3.8 –104.1 7.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1028 –108.5 3.2 –109.4 8.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1030 –100.5 3.4 –110.0 9.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1034 –125.1 2.8 –121.3 6.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1035 –100.7 2.6 –96.4 7.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1036 –110.0 0.9 –109.3 1.3 –106.3 1.7 · · · · · · · · · · · · 1039 –90.1 1.0 –87.4 2.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1042 –95.4 5.4 –93.9 9.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1046 –108.2 0.8 –106.0 1.3 –110.0 1.9 · · · · · · · · · · · · 1047 –131.5 4.1 –124.4 7.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1048 –112.1 1.5 –112.3 4.2 –112.2 4.9 · · · · · · · · · · · · 1049 –108.0 3.4 –109.0 6.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1050 –101.3 1.2 –99.0 2.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1051 –107.5 5.7 –109.3 9.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1054 –123.1 1.5 · · · · · · –116.9 2.0 · · · · · · · · · · · · 1056 –112.7 0.7 –111.5 1.0 –113.3 1.8 · · · · · · · · · · · · 1057 –98.0 0.8 –99.4 0.9 –97.3 1.7 · · · · · · · · · · · · 1059 –118.6 2.5 –123.0 7.0 –110.0 3.8 · · · · · · · · · · · · 1063 –115.7 0.9 –116.9 1.8 –114.0 2.2 · · · · · · · · · · · · 1065 –109.0 3.0 –101.7 8.1 –108.3 4.4 · · · · · · · · · · · · 1066 –112.2 1.0 –112.9 2.0 –114.9 2.7 · · · · · · · · · · · · 1069 –106.1 4.0 · · · · · · –101.7 3.7 · · · · · · · · · · · · 1071 –105.8 7.6 · · · · · · –125.9 4.6 · · · · · · · · · · · · 1072 –124.2 1.5 –124.0 4.5 –114.7 2.9 · · · · · · · · · · · · 1073 –114.6 5.0 –109.0 9.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1075 –101.4 0.7 –98.7 1.1 –101.0 1.8 –99.5 3.0 –102.1 1.4 1076 –117.7 0.9 –117.1 2.1 –119.7 4.1 · · · · · · · · · · · · 1077 –115.9 0.6 –115.7 0.7 –115.2 1.4 · · · · · · –118.1 1.1

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

1079 –94.4 1.3 –95.3 2.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1085 –125.7 1.4 –124.1 3.9 –119.1 3.3 · · · · · · · · · · · · 1088 –108.7 1.3 –109.0 2.9 –107.1 2.8 · · · · · · · · · · · · 1089 –117.4 1.4 –116.9 3.4 –116.2 1.7 · · · · · · · · · · · · 1090 –92.4 1.1 –97.4 2.9 –93.9 2.0 · · · · · · · · · · · · 1093 –113.2 1.1 –114.1 2.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1095 –92.0 0.7 –94.7 0.8 –95.9 1.6 · · · · · · –96.7 1.7 1096 –104.1 2.9 –100.2 9.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1101 –104.2 1.9 –105.9 5.5 –101.0 3.1 · · · · · · · · · · · · 1104 –95.8 1.5 –92.2 4.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1105 –101.7 1.3 –99.8 2.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1106 –100.7 3.4 –95.0 8.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1107 –114.7 1.4 –117.9 2.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1108 –117.4 1.9 –108.3 6.9 –107.9 4.0 · · · · · · · · · · · · 1109 –110.5 5.9 –107.8 9.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1111 –109.6 1.6 –109.5 5.1 –111.2 2.6 · · · · · · · · · · · · 1114 –109.2 0.8 –108.3 1.3 –111.2 1.9 · · · · · · · · · · · · 1119 –107.1 0.9 –106.1 2.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1120 –98.8 1.2 –95.7 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1121 –114.1 2.3 –113.6 3.2 –114.3 3.4 · · · · · · · · · · · · 1122 –114.4 1.3 –113.8 2.0 –117.0 3.3 · · · · · · · · · · · · 1124 –99.7 0.7 –98.5 0.9 –100.9 2.0 · · · · · · · · · · · · 1125 –112.7 2.3 –111.3 4.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1127 –99.6 1.3 –100.3 2.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1131 –106.6 1.9 –99.7 5.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1134 –114.5 0.7 –105.0 0.8 –112.8 1.8 · · · · · · · · · · · · 1138 –102.2 0.9 –101.0 1.5 –105.0 2.2 · · · · · · · · · · · · 1139 –104.3 1.4 –106.1 4.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1144 –94.2 3.7 · · · · · · –110.2 3.6 · · · · · · · · · · · · 1145 –118.9 0.8 –122.0 1.3 –119.8 1.9 · · · · · · · · · · · · 1146 –132.6 1.2 · · · · · · –125.8 2.6 · · · · · · · · · · · · 1148 –102.2 0.7 –107.7 0.6 –104.6 1.4 · · · · · · –104.0 0.7 1152 –107.6 1.4 –104.1 4.3 –112.0 2.7 · · · · · · · · · · · · 1155 –109.0 1.0 –109.3 1.9 –112.7 2.0 · · · · · · · · · · · · 1156 –116.9 1.0 –117.0 1.8 –119.1 2.1 –118.7 4.8 · · · · · · 1160 –117.2 1.2 –121.4 3.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1161 –121.9 4.3 –133.0 9.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1163 –120.7 1.5 –117.5 4.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1164 –114.1 0.8 –113.1 1.4 –115.5 1.6 –111.9 4.0 · · · · · · 1165 –103.3 3.0 –102.6 5.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1167 –107.8 0.8 –110.0 1.2 –114.2 2.2 · · · · · · · · · · · · 1168 –111.5 3.1 –113.6 7.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1170 –111.1 0.9 –109.6 1.7 –114.7 2.2 · · · · · · · · · · · · 1173 –108.4 3.2 –113.3 9.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1174 –96.3 1.6 –99.3 5.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1175 –106.6 1.7 –112.4 3.9 –116.4 3.2 · · · · · · · · · · · · 1176 –105.4 0.7 –104.0 1.2 –108.8 2.1 · · · · · · · · · · · · 1177 –108.9 2.7 –111.6 4.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

1179 –111.5 3.5 –104.4 9.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1180 –103.0 0.7 –104.2 1.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1184 –98.5 1.6 –100.5 3.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1186 –116.2 6.2 –110.8 9.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1188 –99.3 0.9 –97.5 1.0 –101.7 2.3 · · · · · · · · · · · · 1190 –97.4 3.5 –104.3 6.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1195 –116.8 0.9 –120.8 2.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1196 –103.7 1.1 –100.9 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1198 –118.5 0.7 –116.9 1.0 –119.7 1.5 · · · · · · · · · · · · 1201 –116.2 3.7 –117.8 8.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1204 –119.2 1.2 –120.1 2.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1205 –99.2 1.9 –100.2 6.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1206 –109.2 2.1 –106.1 4.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1207 –112.4 1.9 –110.5 4.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1208 –99.2 1.6 –96.8 3.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1211 –120.7 1.0 –120.5 1.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1212 –99.3 1.1 –99.3 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1216 –91.1 4.2 –80.3 7.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1229 –101.8 0.7 –104.5 0.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1231 –102.3 3.1 –101.0 3.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1233 –111.5 1.0 –110.4 1.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1236 –116.0 2.7 –114.3 5.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1240 –95.5 1.0 –93.4 2.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1241 –119.1 1.2 –116.3 1.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1243 –97.9 0.7 –96.0 0.8 · · · · · · · · · · · · –93.5 1.0 1245 –112.7 2.1 –101.2 5.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1247 –111.3 2.7 –121.9 6.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1249 –116.6 0.7 –115.9 0.8 · · · · · · · · · · · · –117.1 0.6 1250 –90.9 2.9 –98.4 5.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1251 –127.7 0.9 –127.7 1.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1255 –96.8 0.8 –99.2 0.9 · · · · · · · · · · · · –99.9 2.3 1258 –114.1 3.4 –110.2 7.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1263 –122.5 2.9 –126.5 5.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1264 –108.5 2.6 –122.4 6.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1268 –120.3 1.5 –116.6 4.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1271 –128.7 0.7 –119.7 0.8 · · · · · · · · · · · · –117.5 0.7 1272 –121.2 1.1 –125.8 2.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1273 –118.8 3.4 –119.9 7.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1278 –105.7 2.8 –88.1 6.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1280 –104.2 0.9 –104.5 1.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1284 –108.7 2.8 –111.6 8.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1285 –105.9 3.9 –104.4 9.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1286 –95.6 1.4 –96.9 5.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1288 –104.0 1.9 –105.6 5.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1300 –103.6 1.3 –109.2 5.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1303 –107.4 0.6 –103.5 0.8 · · · · · · · · · · · · –107.4 0.9 1304 –118.9 1.0 –121.3 1.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1305 –101.6 1.1 –102.6 2.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

1306 –109.8 3.0 –94.8 9.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1309 –111.9 1.8 –110.8 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1312 –104.1 2.5 –101.6 8.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1313 –101.6 1.2 –99.1 3.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1314 –106.2 1.5 –105.2 5.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1316 –100.1 1.1 –96.9 1.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1318 –103.5 1.1 –101.6 2.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1323 –111.9 0.9 –112.3 0.9 · · · · · · · · · · · · –111.3 1.1 1324 –102.4 1.4 –106.4 2.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1326 –100.5 1.8 –102.6 4.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1327 –103.2 2.5 –93.2 9.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1328 –109.1 0.7 –108.5 1.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1329 –120.4 1.0 –123.8 2.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1332 –112.1 1.9 –109.7 4.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1334 –105.9 1.8 –109.6 6.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1336 –113.3 1.5 –113.7 4.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1339 –120.9 2.1 –126.8 3.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1342 –113.5 1.3 –115.9 4.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1345 –108.8 1.7 –109.4 4.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1346 –98.9 1.8 –104.3 5.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1348 –108.8 1.1 –109.2 1.6 · · · · · · · · · · · · –110.1 1.6 1349 –111.8 1.0 –112.1 1.9 · · · · · · –111.6 3.0 · · · · · · 1353 –102.9 1.4 –103.9 2.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1356 –97.2 0.8 –95.6 1.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1363 –116.4 4.9 –121.2 5.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1374 –102.1 1.1 –102.8 2.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1375 –108.8 2.3 –110.2 8.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1376 –99.3 1.4 –95.2 2.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1377 –107.5 0.7 –107.4 1.2 · · · · · · · · · · · · –106.0 1.5 1384 –107.2 0.7 –105.9 0.8 · · · · · · · · · · · · –107.4 1.6 1387 –106.8 1.9 –111.3 5.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1388 –100.2 0.9 –100.7 1.6 · · · · · · –102.3 2.6 · · · · · · 1394 –110.8 1.3 –114.8 3.7 · · · · · · –114.0 2.6 · · · · · · 1396 –116.5 2.3 –121.1 4.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1399 –116.8 1.5 –123.9 2.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1402 –93.8 1.7 –102.5 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1404 –117.7 0.7 –118.0 0.7 · · · · · · –116.8 1.8 –115.8 1.3 1407 –112.2 0.9 –113.6 1.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1415 –97.2 3.3 –104.5 5.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1418 –116.0 1.1 –112.2 4.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1423 –108.1 1.5 –109.7 4.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1424 –107.3 1.5 –104.0 3.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1425 –103.0 1.4 –104.3 4.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1426 –99.0 0.9 –102.1 1.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1428 –109.5 0.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · –107.8 1.0 1431 –118.0 0.7 –120.0 0.7 · · · · · · · · · · · · –114.7 0.9 1436 –101.6 5.1 –99.2 7.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1446 –108.1 2.8 –106.6 6.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TABLE 2—Continued

ID CFHT95 CFHT94 FP92 FP91 PSC V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV V(km s^{−1}) δV

1447 –117.4 1.0 –120.6 1.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1449 –114.1 1.9 –105.3 6.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1451 –112.4 0.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · –93.9 0.8 1454 –113.2 1.4 –115.0 2.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1459 –117.2 0.9 –119.0 1.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1460 –103.3 4.4 –113.8 9.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1462 –105.9 0.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · –107.8 0.8 1463 –108.2 1.8 –111.5 4.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1464 –111.7 2.1 –113.3 6.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1466 –113.5 3.4 –121.7 8.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1467 –105.1 5.3 –107.7 9.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1468 –115.8 1.9 –118.7 4.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1469 –118.6 3.5 –131.6 6.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1471 –100.8 0.8 –103.9 1.0 · · · · · · · · · · · · –100.7 1.8 1473 –106.6 2.8 –126.7 5.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1475 –108.2 0.9 –109.8 1.5 · · · · · · · · · · · · –110.8 1.5 1477 –101.8 1.8 –105.7 4.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1481 –109.8 1.9 –108.7 4.3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1487 –109.4 1.1 –107.5 2.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1489 –112.2 0.9 –114.0 1.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1492 –104.6 0.7 –107.9 1.0 · · · · · · · · · · · · –103.2 1.2 1495 –95.9 0.9 –98.3 1.3 · · · · · · · · · · · · –96.0 0.9 1496 –101.9 3.7 –109.6 8.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1500 –106.9 1.4 –110.6 4.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1501 –103.3 3.2 –111.8 3.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1506 –115.0 2.5 –107.7 8.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1509 –104.1 1.8 –108.2 2.9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1510 –105.6 1.5 –104.5 3.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1516 –104.7 0.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · –104.8 1.0 1534 –108.7 0.7 –107.7 0.9 · · · · · · · · · · · · –106.9 0.9 1549 –106.1 1.3 –103.1 2.8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1553 –114.9 2.2 –117.3 6.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·