\documentstyle{l-aa}
\begin{document}
\pagestyle{empty}

\setcounter{table}{1}
\begin{table*}
\caption[]{Optical data of the newly discovered candidate WTTS}
Objects with sequential number of the sample, RASS source designation, position,estimated V magnitude, equivalent width of H$_{\alpha}$ and LiI absorption, spectral type, catalog identifier and comments on pairs
\begin{center}
\begin{tabular}{lllcrrrrll}
\noalign{\smallskip}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
No.  &  RASS designation  & ${\alpha}$(2000) & ${\delta}$(2000) & Vmag  & H$_{\alpha}$  & LiI &  S.T. & Catalog iden. & comments\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
001 &  1RXS J024029.7+200602 & 2 40 29.7 & 20 06 02.5 & 12.3V & -0.21 & -0.19 & G8V    &  & \\
017 &  1RXS J025216.9+361658 & 2 52 16.9 & 36 16 58.0 &  9.9V &  3.18 & -0.22 & K2IV   &  & \\
018 &  1RXS J025223.5+372914 & 2 52 23.5 & 37 29 14.5 & 10.0V &  0.50 & -0.22 & G5IV   &  & \\
028 &  1RXS J025751.8+115759 & 2 57 51.8 & 11 57 59.5 & 10.4V &  1.18 & -0.32 & G7V    & BD+11 414 &\\
029 &  1RXS J025828.0+294805 & 2 58 28.0 & 29 48 05.5 & 10.9V &  1.23 & -0.18 & K0IV   &  & \\
037 &  1RXS J030356.9+373904 & 3 03 56.9 & 37 39 04.5 & 11.7V &  1.01 & -0.24 & K0IV   &  & \\
040 &  1RXS J030443.2+143740 & 3 04 43.2 & 14 37 40.5 & 10.8V &  0.81 & -0.27 & G5IV   &  & \\
042 &  1RXS J030759.1+302032 & 3 07 59.1 & 30 20 32.0 &  9.2V &  0.48 & -0.18 & G5IV   & BD+29 525 &\\
044 &  1RXS J031113.0+222518 & 3 11 13.0 & 22 25 18.5 &  8.5V &  0.34 & -0.15 & G0V    & SAO 75775 &\\
047 &  1RXS J031347.9+290729 & 3 13 47.9 & 29 07 29.5 & 13.4V &  3.00 & -0.14 & K4V    &  & \\
049 &  1RXS J031537.5+372424 & 3 15 37.5 & 37 24 24.5 & 13.1V &  7.17 & -0.14 & K4V    &  & \\
053 &  1RXS J031644.0+192259 & 3 16 44.0 & 19 22 59.5 & 11.1V &  0.76 & -0.23 & G2IV   &  & \\
056 &  1RXS J031907.4+393418 & 3 19 07.4 & 39 34 18.0 & 11.6V &  0.68 & -0.30 & K0V    &  & \\
061 &  1RXS J032355.5+233947 & 3 23 55.5 & 23 39 47.0 & 13.1V &  4.13 & -0.29 & K4V    &  & \\
062 &  1RXS J032406.6+234714 & 3 24 06.6 & 23 47 14.5 & 10.4V &  1.31 & -0.19 & K4V    & L 1307 -15 &\\
063 &  1RXS J032409.7+123745 & 3 24 09.7 & 12 37 45.5 &  6.0V & -0.17 & -0.33 & K2IV   & HR 1028 &\\
065 &  1RXS J032547.5+365147 & 3 25 47.5 & 36 51 47.5 & 13.1V &  0.94 & -0.27 & K0IV   &  & \\
067 &  1RXS J032733.2+255405 & 3 27 33.2 & 25 54 05.0 &  9.2V &  0.22 & -0.11 & G5IV   &  & \\
073 &  1RXS J033530.2+311336 & 3 35 30.2 & 31 13 36.0 &  9.2V &  0.40 & -0.19 & G5IV   & HD 22179 &\\
080 &  1RXS J034106.7+283644 & 3 41 06.7 & 28 36 44.0 & 15.0V &  7.40 & -0.26 & $>$M0V &  & \\
084 &  1RXS J034241.8+233017 & 3 42 41.8 & 23 30 17.0 & 12.4V &  2.20 & -0.16 & G7IV   & Melotte 22 HCG 85 &\\
087 &  1RXS J034327.4+252330 & 3 43 27.4 & 25 23 30.0 & 11.6V &  1.73 & -0.32 & G2IV   & Melotte 22 PELS 56\\
088 &  1RXS J034403.8+243013 & 3 44 03.8 & 24 30 13.5 & 10.9V &  0.73 & -0.24 & G0V    & CL Melotte 22 253 &\\
089 &  1RXS J034412.1+240200 & 3 44 12.1 & 24 01 60.0 & 12.4V &  1.83 & -0.36 & K0V    & BD+23 501B & southeast\\
089s&                        &           &            & 11.6V &  0.31 & -0.12 & G7IV   & BD+23 501A & northwest\\
090 & 1RXS J034414.1+240623  & 3 44 14.1 & 24 06 23.0 & 10.7V &  0.41 & -0.23 & G5IV   & BD+23 502 &\\
091 & 1RXS J034420.7+244719  & 3 44 20.7 & 24 47 19.0 & 10.9V &  0.42 & -0.22 & G0V    &  & \\
092 & 1RXS J034423.3+281224  & 3 44 23.3 & 28 12 24.5 &  9.1V &  0.28 & -0.27 & G7V    & SAO 76116 &\\
093 & 1RXS J034426.3+243524  & 3 44 26.3 & 24 35 24.5 & 11.7V &  1.44 & -0.21 & G7IV   & CL Melotte 22 345 &\\
097 & 1RXS J034542.4+245421  & 3 45 42.4 & 24 54 21.5 &  9.7V &  0.46 & -0.22 & G5IV   &  & \\
099 & 1RXS J034629.2+242605  & 3 46 29.2 & 24 26 05.0 & 11.4V &  0.71 & -0.19 & K0V    & CL Melotte 22 1032 &\\
102 & 1RXS J034850.1+235844  & 3 48 50.1 & 23 58 44.5 & 12.8V &  1.83 & -0.24 & G7IV   & UBV M 41137 &\\
103 & 1RXS J034905.9+234653  & 3 49 05.9 & 23 46 53.5 & 11.0V &  2.05 & -0.24 & G7IV   & CL Melotte 22 2147 &\\
107 & 1RXS J035024.5+130424  & 3 50 24.5 & 13 04 24.5 & 11.0V &  0.75 & -0.19 & G7IV   &  & \\
108 & 1RXS J035028.0+163121  & 3 50 28.0 & 16 31 21.0 & 10.8V &  0.66 & -0.14 & G5IV   &  & \\
110 & 1RXS J035055.0+235016  & 3 50 55.0 & 23 50 16.0 & 11.7V &  1.41 & -0.22 & G7IV   & CL Melotte 22 2881 &\\
117 & 1RXS J035330.5+263152  & 3 53 30.5 & 26 31 52.5 & 12.1V &  2.95 & -0.31 & G7IV   & Melotte 22 PELS 75 &\\
119 & 1RXS J035423.8+242146  & 3 54 23.8 & 24 21 46.5 & 11.4V &  0.94 & -0.30 & G5IV   &  & \\
131 & 1RXS J041004.9+363901  & 4 10 04.9 & 36 39 01.0 &  9.0V &  1.00 & -0.14 & G0V    & HD 26182 &\\
136 & 1RXS J042638.5+384458  & 4 26 38.5 & 38 44 58.0 & 10.5V &  1.00 & -0.31 & G5V    &  & \\
137 & 1RXS J043119.5+375143  & 4 31 19.5 & 37 51 43.5 & 10.9V &  0.72 & -0.27 & G7V    & HD 279935 &\\
143 & 1RXS J043931.0+340737  & 4 39 31.0 & 34 07 37.0 &  9.4V &  0.96 & -0.24 & G8V    & HD 282346 &\\
145 & 1RXS J044101.8+392904  & 4 41 01.8 & 39 29 04.0 & 10.5V &  2.09 & -0.18 & K0V    &  & \\
149 & 1RXS J044758.7+363936  & 4 47 58.7 & 36 39 36.0 & 11.7V &  2.15 & -0.26 & G2V    &  & \\
150 & 1RXS J044852.7+103028  & 4 48 52.7 & 10 30 28.5 & 13.3V &  3.94 & -0.24 & K5V    &  & \\

157 & 1RXS J050029.8+172400  & 5 00 29.8 & 17 24 00.5 & 12.4V &  2.31 & -0.23 & G5IV   &  & \\
158 & 1RXS J050049.1+152658  & 5 00 49.1 & 15 26 58.5 & 11.0V &  1.80 & -0.42 & K2IV   & HD 286264 &\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{center}
\end{table*}

\addtocounter{table}{-1}
\begin{table*}
\caption{(continued)}
\begin{center}
\begin{tabular}{lllcrrrrll}
\noalign{\smallskip}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
No.  &  RASS designation  & ${\alpha}$(2000) & ${\delta}$(2000) & Vmag  & H$_{\alpha}$  & LiI &  S.T. &
 Catalog iden. & comments\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
165 & 1RXS J050702.2+170726  & 5 07 02.2 & 17 07 26.0 & 11.4V &  0.62 & -0.24 & G7IV   &  & \\
168 & 1RXS J050808.7+242714  & 5 08 08.7 & 24 27 14.5 & 13.7V &  6.69 & -0.41 & K5V    &  & \\
172 & 1RXS J050926.3+185405  & 5 09 26.3 & 18 54 05.5 & 12.3V &  1.28 & -0.16 & K0IV   &  & \\
173 & 1RXS J051023.1+312648  & 5 10 23.1 & 31 26 48.5 &  7.9V &  2.02 & -0.29 & K2IV   &  & \\
175 & 1RXS J051111.1+281353  & 5 11 11.1 & 28 13 53.5 &  6.8V &  1.95 & -0.36 & K0V    &  & \\
184 & 1RXS J052146.7+240036  & 5 21 46.7 & 24 00 36.5 & 10.9V &  2.14 & -0.39 & G7IV   &  & \\
185 & 1RXS J052250.8+191423  & 5 22 50.8 & 19 14 23.0 & 14.5V &  6.82 & -0.13 & M0V    &  & \\
188 & 1RXS J052355.2+253052  & 5 23 55.2 & 25 30 52.0 & 11.3V &  1.76 & -0.43 & G4V    &  & \\
190 & 1RXS J052425.5+192204  & 5 24 25.5 & 19 22 04.0 & 14.9V & 15.25 & -0.27 & $>$M0V &  & \\
192 & 1RXS J052638.7+223151  & 5 26 38.7 & 22 31 51.0 & 12.4V &  2.32 & -0.33 & K2IV   &  & north\\
192s&                        &           &            & 12.0V &  1.88 & -0.30 & K0IV   &  & south\\
194 & 1RXS J052706.4+213525  & 5 27 06.4 & 21 35 25.5 & 11.3V &  2.80 & -0.19 & G7IV   &  & \\
196 & 1RXS J052856.6+170307  & 5 28 56.6 & 17 03 07.0 & 14.3V &  9.50 & -0.27 & M0V    &  & south\\
196s&                        &           &            &   ?   & -0.68 & -0.30 & G7IV   &  & north\\
199 & 1RXS J052924.2+144836  & 5 29 24.2 & 14 48 36.5 &  9.9V &  2.28 & -0.12 & K0IV   & HD 244162 & north\\
199s&                        &           &            &  9.9V & -0.23 & -0.18 & G2IV   &  & south\\
200 & 1RXS J052940.9+291058  & 5 29 40.9 & 29 10 58.0 &  6.2V & -0.84 & -0.14 & F7V    & HR 1822 &\\
201 & 1RXS J052943.1+233412  & 5 29 43.1 & 23 34 12.5 & 13.3V &  7.38 & -0.46 & K4V    &  & \\
202 & 1RXS J053055.8+101506  & 5 30 55.8 & 10 15 06.0 &  7.2V &  1.46 & -0.42 & G7V    &  & \\
204 & 1RXS J053103.9+231232  & 5 31 03.9 & 23 12 32.5 &  9.3V &  1.78 & -0.35 & G2IV   & HD 244354 &\\
211 & 1RXS J053636.6+213927  & 5 36 36.6 & 21 39 27.0 & 12.9V &  7.17 & -0.48 & K4V    &  & \\ 
212 & 1RXS J053650.0+133756  & 5 36 50.0 & 13 37 56.5 & 10.9V &  1.63 & -0.36 & K0V    &  & \\
213 & 1RXS J053652.7+232600  & 5 36 52.7 & 23 25 60.0 &  8.8V &  1.24 & -0.30 & G5V    & HD 245358 &\\
214 & 1RXS J053718.4+133453  & 5 37 18.4 & 13 34 53.0 &  9.9V &  0.80 & -0.25 & G0V    & HD 245567 &\\
217 & 1RXS J053902.6+100244  & 5 39 02.6 & 10 02 44.5 & 12.9V &  1.55 & -0.42 & G8V    &  & northwest\\
217s&                        &           &            & 13.2V &  2.56 & -0.46 & K0V    &  & southeast\\
219 & 1RXS J053931.0+230628  & 5 39 31.0 &  23  6 28.0&  9.7V &  1.30 & -0.24 & K0IV   &  & \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{center}
* $>$M0V in section S.T. represents spectral type later than M0V, and so forth.\\
\end{table*}

\begin{table*}    
\caption[]{Optical data of the possible CTTS discovered and the two previously found WTTS candidates}
Objects with sequential number of the sample, RASS source designation, position,estimated V magnitude, eq
uivalent width of H$_{\alpha}$ and LiI absorption, spectral type, catalog identifier.
\begin{tabular}{lllcrrrrl}
\noalign{\smallskip}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
No.  &  RASS designation  & ${\alpha}$(2000) & ${\delta}$(2000) & Vmag  & H$_{\alpha}$ & LiI & S.T.& Catalog iden.\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
197 & 1RXS J052908.4+115207 & 5 29 08.4 & 11 52 07.0 & 10.1V & 24.47 & -0.45 & G2IV & HD 244138 \\
074 & 1RXS J033609.2+311853 & 3 36 09.2 & 31 18 53.0 & 11.2V &  1.07 & -0.29 & K3   &    \\
208 & 1RXS J053434.7+100710 & 5 34 34.7 & 10 07 10.5 & 10.2V &  2.28 & -0.30 & K0V  & HD 245059\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{table*}

\begin{table*}
\caption[]{Optical data of the probable cloud members of Taurus-Auriga}
Objects with sequential number of the sample, RASS source designation, position,estimated V magnitude, eq
uivalent width of H$_{\alpha}$ and LiI absorption, spectral type, catalog identifier.
\begin{tabular}{lllcrrrrl}
\noalign{\smallskip}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
No.  &  RASS designation &  $_{\alpha}$(2000) & ${\delta}$(2000) & Vmag  & H$_{\alpha}$ &  LiI & S.T. & Catalog iden.\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
006 &  1RXS J024524.3+143518  & 2 45 24.3 &  14 35 18.5 &  9.2V &  1.35 & -0.08 & G4V\\
013 &  1RXS J025020.0+372909  & 2 50 20.0 &  37 29 09.0 & 11.5V &  3.60 & -0.08 & K4V\\
014 &  1RXS J025029.9+115206  & 2 50 29.9 &  11 52 06.5 &  7.8V &  0.56 & -0.02 & G7V  & HD 17662\\
019 &  1RXS J025233.7+221924  & 2 52 33.7 &  22 19 24.5 & 11.8V &  1.80 & -0.05 & K4V\\
035 &  1RXS J030122.7+112345  & 3 01 22.7 &  11 23 45.5 & 10.6V &  1.84 & -0.06 & K4V & StKM 1- 328\\
050 &  1RXS J031545.0+355704  & 3 15 45.0 &  35 57 04.0 & 11.0V &  1.33 & -0.02 & K0V  & HD 278455\\
053s&  1RXS J031644.0+192259  & 3 16 44.0 &  19 22 59.5 & 11.1V & -1.15 & -0.02 & G0V\\
054 &  1RXS J031723.1+261908  & 3 17 23.1 &  26 19 08.0 & 11.1V &  0.69 & -0.04 & K4V\\
057 &  1RXS J031924.8+124740  & 3 19 24.8 &  12 47 40.5 & 10.2V &  2.59 & -0.05 & G2IV\\
066 &  1RXS J032635.1+284302  & 3 26 35.1 &  28 43 02.0 &  6.3V &  2.16 & -0.06 & K0V  & GJ 141.1\\
082 &  1RXS J034145.2+271855  & 3 41 45.2 &  27 18 55.5 & 11.8V &  2.11 & -0.08 & K2IV\\
104 &  1RXS J034926.6+110837  & 3 49 26.6 &  11 08 37.5 &  7.7V &  0.23 & -0.05 & G0V  & HD 23952\\
125 &  1RXS J040408.0+393023  & 4 04 08.0 &  39 30 23.0 &  6.5V &  0.10 & -0.03 & G7V  & HD 25444\\
128 &  1RXS J040753.8+352730  & 4 07 53.8 &  35 27 30.5 & 10.5V &  1.46 & -0.09 & G7IV\\
130 &  1RXS J040849.2+102754  & 4 08 49.2 &  10 27 54.0 &  8.4V &  0.50 & -0.03 & G2IV & HD 26172\\
133 &  1RXS J041434.7+104209  & 4 14 34.7 &  10 42 09.0 &  7.0V & -1.15 & -0.07 & G2V  & HD 26784\\
139 &  1RXS J043224.8+384804  & 4 32 24.8 &  38 48 04.5 &  8.4V &  0.23 & -0.02 & G0V\\
170 &  1RXS J050903.6+125744  & 5 09 03.6 &  12 57 44.5 &  9.6V &  1.52 & -0.04 & G2IV & SAO 33053\\
174 &  1RXS J051110.9+154857  & 5 11 10.9 &  15 48 57.0 & 12.2V &  1.49 & -0.06 & K4V  & StKM 1- 549\\
182s&  1RXS J052054.8+240206  & 5 20 54.8 &  24 02 06.0 &  9.7V &  0.29 & -0.05 & F5V  & BD+23 902B\\
187 &  1RXS J052350.4+145510  & 5 23 50.4 &  14 55 10.5 & 16.3V &  1.45 & -0.03 & G5V\\
191 &  1RXS J052425.7+172301  & 5 24 25.7 &  17 23 01.0 &  5.6V &  0.12 & -0.04 & G0V  & HR 1780\\
193 &  1RXS J052652.5+283425  & 5 26 52.5 &  28 34 25.0 &  6.0V &  2.10 & -0.03 & K2IV & HD 243628\\
206 &  1RXS J053323.5+201951  & 5 33 23.5 &  20 19 51.5 & 10.5V &  0.81 & -0.05 & G5V\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{table*}

\begin{table*}
\caption[]{Optical data of the possible optical counterparts to the RASS sources.
Objects with sequential number of the sample, RASS source designation, position,estimated V magnitude, eq
uivalent width of H$_{\alpha}$, spectral type, catalog identifier}
\begin{tabular}{lllcrrl}
\noalign{\smallskip}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
No.  &  RASS designation  & ${\alpha}$(2000) & ${\delta}$(2000) & Vmag  & S.T.& Catalog iden.\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
003 &  1RXS J024333.1+170831 &  2 43 33.1 &  17 08 31.0 &  9.6V  &  F7V\\
009 &  1RXS J024751.2+361157 &  2 47 51.2 &  36 11 57.0 & 11.1V  &  K0IV\\
010 &  1RXS J024843.0+310701 &  2 48 43.0 &  31 07 01.5 &  6.3V  &  K0V  & GJ 113.1\\
012 &  1RXS J024955.0+334515 &  2 49 55.0 &  33 45 15.5 & 13.3V  & $>$M0V\\
015 &  1RXS J025153.2+222735 &  2 51 53.2 &  22 27 35.0 & 12.6V  & $>$M0V\\
020 &  1RXS J025351.3+152118 &  2 53 51.3 &  15 21 18.0 &  9.6V  &  G0V\\
025 &  1RXS J025659.9+101912 &  2 56 59.9 &  10 19 12.5 & 12.0V  & $>$M0V &  G 76-43\\
026 &  1RXS J025740.5+235755 &  2 57 40.5 &  23 57 55.0 &  9.8V  &  K0V  & BD+23 390\\
030 &  1RXS J025939.0+140253 &  2 59 39.0 &  14 02 53.0 &  9.3V  &  K0V  & HD 18580\\
032 &  1RXS J025952.4+380149 &  2 59 52.4 &  38 01 49.0 & 10.1V  &  K0IV\\
036 &  1RXS J030226.6+222225 &  3 02 26.6 &  22 22 25.5 &  8.1V  &  G0V  & HD 18831\\
039 &  1RXS J030405.0+300312 &  3 04 05.0 &  30 03 12.0 &  5.9V  &  K0V\\
044s&  1RXS J031113.0+222518 &  3 11 13.0 &  22 25 18.5 &  9.8V  &  G5V  & BD+21 418B\\
051 &  1RXS J031634.9+321115 &  3 16 34.9 &  32 11 15.0 &  6.2V  &  K0V  & HR 978\\
060 &  1RXS J032311.1+330455 &  3 23 11.1 &  33 04 55.5 &  8.0V  &  G0V  & HD 20891\\
069 &  1RXS J033041.2+313712 &  3 30 41.2 &  31 37 12.5 & 11.8V  &  K2IV & VSS IX-17\\
071 &  1RXS J033501.2+320104 &  3 35 01.2 &  32 01 04.5 &  6.7V  &  F7V  & HD 22124\\
074 &  1RXS J033609.2+311853 &  3 36 09.2 &  31 18 53.0 & 14.4V  & $>$M0V\\
075 &  1RXS J033711.0+255934 &  3 37 11.0 &  25 59 34.0 &  7.4V  &  K0V  & HD 22403\\
076 &  1RXS J033733.9+175105 &  3 37 33.9 &  17 51 05.5 & 13.4V  & $>$M0V &  LP 413-19\\
076s&                        &            &             & 12.7V  & $>$M0V\\
077 &  1RXS J033933.3+182316 &  3 39 33.3 &  18 23 16.0 &  8.4V  &  F5V  & HD 22694\\
078 &  1RXS J033947.7+332833 &  3 39 47.7 &  33 28 33.5 & 13.1V  & $>$M0V\\
078s&                        &            &             &  9.1V  &  K2IV\\
079 &  1RXS J034019.2+122029 &  3 40 19.2 &  12 20 29.0 & 12.6V  &  K0V\\
086 &  1RXS J034327.2+293546 &  3 43 27.2 &  29 35 46.5 & 10.0V  &  G5IV\\
094 &  1RXS J034432.1+395937 &  3 44 32.1 &  39 59 37.5 & 12.7V  &  K4V\\
095 &  1RXS J034526.5+174702 &  3 45 26.5 &  17 47 02.5 & 12.7V  &  K2IV\\
096 &  1RXS J034533.8+241821 &  3 45 33.8 &  24 18 21.0 & 13.6V  &  K2IV & V* OU Tau\\
098 &  1RXS J034613.8+170929 &  3 46 13.8 &  17 09 29.0 & 12.9V  &  K2IV & StKM 1- 406\\
098s&                        &            &             & 11.4V  &  K2IV\\
106 &  1RXS J035003.1+223539 &  3 50 03.1 &  22 35 39.0 &  7.7V  &  G0V  & HD 23965\\
127 &  1RXS J040734.6+380415 &  4 07 34.6 &  38 04 15.0 &  6.7V  &  G5V  & IRAS 04042+3756\\
129 &  1RXS J040836.4+380213 &  4 08 36.4 &  38 02 13.5 &  5.4V  &  F7V  & HR 1278\\
134 &  1RXS J042147.7+114011 &  4 21 47.7 &  11 40 11.0 & 10.5V  &  K0V  & HD 286704\\
138 &  1RXS J043156.9+364440 &  4 31 56.9 &  36 44 40.5 &  6.1V  &  G7V  & HD 28591\\
140 &  1RXS J043225.9+130648 &  4 32 25.9 &  13 06 48.5 & 10.9V  &  K4V  & HD 286839\\
141 &  1RXS J043412.1+113353 &  4 34 12.1 &  11 33 53.5 & 11.4V  &  K4V  & Cl Melotte 25 294\\
146 &  1RXS J044107.1+113213 &  4 41 07.1 &  11 32 13.0 & 11.4V  &  G0IV\\
147 &  1RXS J044240.9+101746 &  4 42 40.9 &  10 17 46.5 &  9.0V  &  K2IV\\
151 &  1RXS J045149.5+133918 &  4 51 49.5 &  13 39 18.0 &  6.4V  &  G4V  & HD 30869\\
154 &  1RXS J045923.7+122940 &  4 59 23.7 &  12 29 40.0 & 11.6V  &  G7IV\\
159 &  1RXS J050131.1+230630 &  5 01 31.1 &  23 06 30.0 &  8.8V  &  K0V\\
167 &  1RXS J050806.9+143155 &  5 08 06.9 &  14 31 55.0 &  8.3V  &  G5IV & HD 33053\\
171 &  1RXS J050909.9+152740 &  5 09 09.9 &  15 27 40.0 & 12.8V  & $>$M0V &  G 85-44\\
176 &  1RXS J051153.5+164432 &  5 11 53.5 &  16 44 32.5 &  9.1V  &  F7V  & HD 33572\\
177 &  1RXS J051153.6+370749 &  5 11 53.6 &  37 07 49.0 &  6.0V  &  G5IV\\
178 &  1RXS J051521.6+122118 &  5 15 21.6 &  12 21 18.0 & 12.1V  &  G5V\\
179 &  1RXS J051548.9+184419 &  5 15 48.9 &  18 44 19.0 & 10.7V  &  G7IV\\
181 &  1RXS J051908.2+340529 &  5 19 08.2 &  34 05 29.5 &  8.6V  &  K2IV\\
182 &  1RXS J052054.8+240206 &  5 20 54.8 &  24 02 06.0 & 14.5V  &  F7V  & HD 34772\\
189 &  1RXS J052403.2+192241 &  5 24 03.2 &  19 22 41.0 & 13.9V  & $>$M0V\\
195 &  1RXS J052737.7+395525 &  5 27 37.7 &  39 55 25.0 &  9.3V  &  K2IV\\
209 &  1RXS J053506.4+394644 &  5 35 06.4 &  39 46 44.5 & 10.4V  &  K0V\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{table*}

\end{document}
