Table 7. Catalog in FSM: coordinates are in hours (α2000) or degrees (δ2000), minutes, seconds, the flux S and the flux uncertainty δS at 170μm are in mJy.

source α2000 δ2000 S δS S/σc FSM 000 3 09 25 -54 52 04 497 52 11.0 FSM 001 3 12 07 -55 17 09 443 50 9.9 FSM 002 3 12 29 -55 16 30 420 49 9.3 FSM 003 3 11 59 -55 14 20 369 46 8.2 FSM 004 3 08 37 -55 20 45 365 46 8.1 FSM 005 3 10 22 -54 31 55 301 43 6.7 FSM 006 3 10 45 -54 32 05 300 43 6.7 FSM 007 3 12 10 -55 09 00 296 43 6.6 FSM 008 3 12 33 -54 57 00 269 42 6.0 FSM 009 3 08 42 -54 27 28 267 41 5.9 FSM 010 3 10 16 -55 01 37 261 41 5.8 FSM 011 3 12 53 -55 09 28 239 40 5.3 FSM 012 3 08 03 -54 34 33 232 40 5.2 FSM 013 3 15 18 -55 01 26 228 40 5.1 FSM 014 3 14 50 -54 59 09 226 40 5.0 FSM 015 3 10 37 -54 26 16 225 40 5.0 FSM 016 3 13 07 -54 49 40 214 39 4.8 FSM 017 3 08 24 -54 28 04 210 39 4.7 FSM 018 3 10 01 -55 11 45 207 39 4.6 FSM 019 3 07 28 -55 09 07 202 39 4.5 FSM 020 3 09 31 -55 25 04 200 38 4.4 FSM 021 3 08 50 -55 05 45 190 38 4.2 FSM 022 3 09 24 -55 10 37 182 38 4.1

This article was processed by the author using Springer-Verlag L^ATEX A&A style file L-AA version 3.

Table 8. Catalog in FN1: coordinates are in hours (α2000) or degrees (δ2000), minutes, seconds, the flux S and the flux uncertainty δS at 170μm are in mJy.

source α2000 δ2000 S δS S/σc FN1 000 16 05 52 54 06 46 838 90 18.6 FN1 001 16 07 37 53 57 25 597 73 13.3 FN1 002 16 10 07 54 10 40 545 69 12.1 FN1 003 16 12 55 54 54 57 408 59 9.1 FN1 004 16 11 09 53 58 01 391 58 8.7 FN1 005 16 04 44 54 32 56 374 57 8.3 FN1 006 16 04 37 54 44 16 348 55 7.7 FN1 007 16 13 32 54 16 22 338 54 7.5 FN1 008 16 08 58 54 18 25 335 54 7.4 FN1 009 16 08 05 54 53 02 313 52 7.0 FN1 010 16 09 34 53 51 57 309 52 6.9 FN1 011 16 08 09 53 52 58 304 52 6.8 FN1 012 16 12 17 54 08 31 302 51 6.7 FN1 013 16 07 38 55 02 13 300 51 6.7 FN1 014 16 15 51 54 15 18 295 51 6.6 FN1 015 16 07 25 54 11 52 294 51 6.5 FN1 016 16 07 32 54 46 12 289 51 6.4 FN1 017 16 05 48 54 38 56 288 50 6.4 FN1 018 16 14 11 54 19 01 288 50 6.4 FN1 019 16 12 36 54 15 39 285 50 6.3 FN1 020 16 08 11 54 55 58 283 50 6.3 FN1 021 16 13 11 54 51 43 271 49 6.0 FN1 022 16 16 00 54 18 25 270 49 6.0 FN1 023 16 08 33 53 50 16 270 49 6.0 FN1 024 16 09 38 54 12 28 266 49 5.9 FN1 025 16 08 35 54 54 32 243 47 5.4 FN1 026 16 14 37 54 16 26 241 47 5.3 FN1 027 16 11 25 55 02 59 234 47 5.2 FN1 028 16 07 42 53 42 43 229 46 5.1 FN1 029 16 11 19 54 16 37 229 46 5.1 FN1 030 16 05 28 54 47 52 228 46 5.1 FN1 031 16 11 03 54 43 19 225 46 5.0 FN1 032 16 12 41 54 37 11 224 46 5.0 FN1 033 16 13 00 54 09 50 224 46 5.0 FN1 034 16 07 23 54 43 12 221 46 4.9 FN1 035 16 15 25 54 34 30 218 45 4.8 FN1 036 16 06 36 54 57 54 214 45 4.7 FN1 037 16 15 09 54 18 46 210 45 4.7 FN1 038 16 07 48 53 48 14 207 45 4.6 FN1 039 16 08 50 54 51 46 205 45 4.6 FN1 040 16 09 28 54 28 40 205 45 4.5 FN1 041 16 08 15 54 28 22 204 44 4.5 FN1 042 16 10 39 54 36 10 202 44 4.5 FN1 043 16 05 57 54 22 26 201 44 4.5 FN1 044 16 09 33 54 19 01 198 44 4.4 FN1 045 16 08 51 54 47 27 198 44 4.4 FN1 046 16 12 55 54 07 48 196 44 4.4 FN1 047 16 08 04 53 57 32 196 44 4.4 FN1 048 16 11 00 54 22 40 192 44 4.3 FN1 049 16 13 09 54 35 05 186 43 4.1

Table 8. Catalog in FN1 (continued).

source α2000 δ2000 S δS S/σc FN1 050 16 13 55 54 47 16 185 43 4.1 FN1 051 16 05 35 54 55 37 185 43 4.1 FN1 052 16 06 16 54 31 37 183 43 4.1 FN1 053 16 09 19 53 49 08 182 43 4.0 FN1 054 16 15 25 54 21 17 182 43 4.0 FN1 055 16 06 18 54 35 52 180 43 4.0

Table 9. Catalog in FN2: coordinates are in hours (α2000) or degrees (δ2000), minutes, seconds, the flux S and the flux uncertainty δS at 170μm are in mJy.

source α2000 δ2000 S δS S/σc FN2 000 16 37 33 40 52 26 2377 213 52.8 FN2 001 16 35 08 40 59 20 1251 139 27.8 FN2 002 16 36 10 41 05 16 803 102 17.8 FN2 003 16 35 25 40 55 51 682 92 15.2 FN2 004 16 34 01 41 20 49 666 91 14.8 FN2 005 16 32 43 41 08 38 522 78 11.6 FN2 006 16 35 06 41 10 51 346 62 7.7 FN2 007 16 35 45 40 39 14 316 60 7.0 FN2 008 16 35 47 41 28 58 293 58 6.5 FN2 009 16 33 55 40 53 13 291 57 6.5 FN2 010 16 35 38 41 16 58 285 57 6.3 FN2 011 16 38 07 40 58 12 260 55 5.8 FN2 012 16 34 13 40 56 45 249 54 5.5 FN2 013 16 34 08 40 50 52 244 53 5.4 FN2 014 16 38 24 41 13 19 235 52 5.2 FN2 015 16 36 07 40 55 37 223 51 5.0 FN2 016 16 34 26 40 54 07 218 51 4.9 FN2 017 16 34 44 41 08 42 213 50 4.7 FN2 018 16 33 38 41 01 15 212 50 4.7 FN2 019 16 37 17 40 48 36 205 49 4.6 FN2 020 16 32 41 41 06 10 201 49 4.5 FN2 021 16 37 58 40 51 21 196 49 4.4 FN2 022 16 37 08 41 28 26 190 48 4.2 FN2 023 16 33 51 40 49 44 188 48 4.2 FN2 024 16 38 56 41 02 13 185 48 4.1 FN2 025 16 36 31 40 47 38 184 48 4.1 FN2 026 16 36 16 40 48 28 182 47 4.0

Table 10. Complementary Catalog in FSM: coordinates are in hours (α2000) or degrees (δ2000), minutes, seconds, the flux S and the flux uncertainty δS at 170μm are in mJy.

source α2000 δ2000 S δS S/σc CFSM 023 3 14 06 -55 16 12 173 37 3.8 CFSM 024 3 07 48 -55 01 44 165 37 3.7 CFSM 025 3 13 15 -55 04 44 160 37 3.6 CFSM 026 3 09 43 -54 43 08 160 37 3.5 CFSM 027 3 13 05 -55 17 02 158 37 3.5 CFSM 028 3 09 28 -54 09 57 157 37 3.5 CFSM 029 3 08 38 -54 57 35 157 37 3.5 CFSM 030 3 10 46 -54 19 11 151 36 3.4 CFSM 031 3 13 50 -54 58 15 151 36 3.3 CFSM 032 3 09 41 -54 21 07 149 36 3.3 CFSM 033 3 12 41 -54 53 38 147 36 3.3 CFSM 034 3 10 31 -54 43 51 145 36 3.2 CFSM 035 3 08 09 -55 09 07 142 36 3.2 CFSM 036 3 11 36 -54 56 13 141 36 3.1 CFSM 037 3 08 54 -55 00 46 136 36 3.0

Table 11. Complementary Catalog in FN1: coordinates are in hours (α2000) or degrees (δ2000), minutes, seconds, the flux S and the flux uncertainty δS at 170μm are in mJy.

source α2000 δ2000 S δS S/σc CFN1 056 16 11 40 54 17 24 179 43 4.0 CFN1 057 16 08 06 54 36 36 176 43 3.9 CFN1 058 16 14 18 54 06 46 175 42 3.9 CFN1 059 16 08 00 54 24 17 175 42 3.9 CFN1 060 16 11 26 54 12 54 168 42 3.7 CFN1 061 16 07 49 54 41 02 168 42 3.7 CFN1 062 16 14 25 54 23 27 168 42 3.7 CFN1 063 16 12 09 54 20 13 166 42 3.7 CFN1 064 16 08 21 54 38 42 166 42 3.7 CFN1 065 16 14 04 54 27 46 166 42 3.7 CFN1 066 16 11 51 54 52 37 165 42 3.7 CFN1 067 16 09 44 55 01 22 165 42 3.7 CFN1 068 16 10 46 54 10 37 165 42 3.7 CFN1 069 16 08 57 53 51 54 165 42 3.7 CFN1 070 16 15 42 54 32 09 164 42 3.7 CFN1 071 16 09 29 54 00 43 163 42 3.6 CFN1 072 16 13 03 54 48 32 161 41 3.6 CFN1 073 16 05 37 54 31 33 161 41 3.6 CFN1 074 16 08 43 53 59 38 161 41 3.6 CFN1 075 16 05 25 54 24 57 159 41 3.5 CFN1 076 16 09 53 54 03 36 159 41 3.5 CFN1 077 16 07 09 54 49 40 159 41 3.5 CFN1 078 16 12 37 54 28 51 158 41 3.5 CFN1 079 16 13 29 54 43 55 157 41 3.5 CFN1 080 16 10 32 55 01 22 154 41 3.4 CFN1 081 16 12 24 54 19 22 153 41 3.4 CFN1 082 16 05 39 54 41 45 151 41 3.4 CFN1 083 16 10 20 54 21 50 150 41 3.3 CFN1 084 16 14 12 54 55 58 149 41 3.3 CFN1 085 16 12 58 54 45 21 149 41 3.3 CFN1 086 16 10 22 54 01 08 148 40 3.3 CFN1 087 16 09 44 53 49 37 147 40 3.3 CFN1 088 16 14 34 54 38 38 146 40 3.3 CFN1 089 16 12 00 54 00 21 144 40 3.2 CFN1 090 16 14 59 54 09 17 143 40 3.2 CFN1 091 16 10 44 55 06 21 141 40 3.1 CFN1 092 16 10 34 54 20 02 140 40 3.1 CFN1 093 16 08 06 54 25 37 140 40 3.1 CFN1 094 16 13 52 54 28 33 138 40 3.1 CFN1 095 16 08 13 55 05 59 138 40 3.1 CFN1 096 16 03 49 54 41 49 138 40 3.1 CFN1 097 16 08 38 55 04 04 137 40 3.1 CFN1 098 16 11 53 54 10 44 137 40 3.0 CFN1 099 16 12 57 54 14 38 137 40 3.0 CFN1 100 16 03 42 54 49 15 136 40 3.0 CFN1 101 16 09 46 54 21 28 136 40 3.0 CFN1 102 16 14 40 54 26 34 135 40 3.0

Table 12. Complementary Catalog in FN2: coordinates are in hours (α2000) or degrees (δ2000), minutes, seconds, the flux S and the flux uncertainty δS at 170μm are in mJy.

source α2000 δ2000 S δS S/σc CFN2 027 16 37 06 41 24 10 179 47 4.0 CFN2 028 16 36 35 40 56 06 178 47 4.0 CFN2 029 16 34 20 41 06 54 178 47 4.0 CFN2 030 16 35 23 40 38 42 178 47 4.0 CFN2 031 16 34 21 41 10 19 171 46 3.8 CFN2 032 16 35 03 41 31 37 168 46 3.7 CFN2 033 16 34 00 41 11 20 168 46 3.7 CFN2 034 16 34 12 40 46 26 166 46 3.7 CFN2 035 16 38 50 41 05 27 166 46 3.7 CFN2 036 16 37 01 40 43 08 165 46 3.7 CFN2 037 16 38 15 40 54 25 162 45 3.6 CFN2 038 16 34 32 41 22 37 161 45 3.6 CFN2 039 16 36 13 40 42 25 160 45 3.6 CFN2 040 16 36 45 41 31 22 158 45 3.5 CFN2 041 16 34 31 41 00 14 156 45 3.5 CFN2 042 16 35 59 40 37 33 155 45 3.4 CFN2 043 16 35 44 40 49 26 154 45 3.4 CFN2 044 16 37 26 40 45 39 150 44 3.3 CFN2 045 16 34 23 41 20 02 150 44 3.3 CFN2 046 16 36 04 40 30 21 147 44 3.3 CFN2 047 16 34 51 41 20 27 147 44 3.3 CFN2 048 16 37 37 40 57 00 145 44 3.2 CFN2 049 16 37 42 41 19 11 143 44 3.2 CFN2 050 16 37 18 41 16 04 142 44 3.2 CFN2 051 16 36 18 41 15 21 142 44 3.2 CFN2 052 16 34 06 41 03 10 141 44 3.1 CFN2 053 16 36 23 41 23 13 138 43 3.1 CFN2 054 16 36 56 41 14 09 136 43 3.0