0

TABLE 2 Spectroscopically Identified CNELG’s

Catalog U U B B V V R R I75 I75 I86 I86 CNELG I.D. z mag error mag error mag error mag error mag error mag error

N0059�0054 6091 1w 0.223 19.958 0.015 20.557 0.018 20.077 0.017 19.622 0.012 20.059 0.016 19.844 0.024 N0059�0055 574 1e 0.43 21.032 0.048 21.836 0.050 21.295 0.036 20.796 0.023 20.864 0.043 20.863 0.058 N0059�0059 5583 1w 0.257 21.485 0.055 22.016 0.051 21.383 0.028 20.828 0.019 21.172 0.043 20.795 0.041 N0100�0049 938 1e 0.095 21.678 0.086 21.953 0.055 21.360 0.039 21.001 0.029 20.996 -0.051 20.818 0.056 N0100�0058 425 1e 0.174 21.256 0.059 21.783 0.044 21.115 0.032 20.905 0.028 20.845 0.041 21.097 0.077 N0100�0059 361 1e 0.191 21.502 0.071 21.802 0.046 21.062 0.029 20.664 0.021 20.848 0.041 20.670 0.049 N0100�0101 284 1e 0.67 23.190 0.333 23.897 0.273 22.210 0.069 20.893 0.028 20.625 0.042 20.362 0.037 N1034�0043 882 10e 0.66 21.191 0.039 21.776 0.055 21.542 0.034 20.956 0.021 20.936 0.038 20.651 0.046 N1358�0035 1257 14n 0.17? 21.130 0.053 21.833 0.033 21.640 0.037 21.057 0.023 21.044 0.051 20.813 0.064 N1358�0045 6768 14s 0.17 21.607 0.066 21.976 0.039 21.350 0.059 21.396 0.098 20.931 0.071 21.052 0.074 N1358�0055 5793 14s 0.35 21.827 0.086 22.541 0.071 21.928 0.052 21.273 0.078 21.737 0.106 21.385 0.093 N1358�0057 5576 14s 0.54? 21.762 0.073 22.479 0.066 21.953 0.051 21.192 0.069 21.017 0.051 21.041 0.068 N1358�0059 5306 14s 0.400 21.243 0.049 21.853 0.041 21.271 0.053 20.725 0.053 20.943 0.082 20.706 0.058 N1358�0102 5089 14s 0.34? 22.455 0.155 22.968 0.089 21.757 0.046 21.473 0.107 21.352 0.107 20.834 0.058 N1713+5011 437 17n 0.11 21.625 0.054 21.983 0.034 21.363 0.025 21.117 0.020 21.063 0.050 21.060 -0.047 N1714+4958 6060 17s 0.229 21.749 0.048 22.411 0.048 21.846 0.033 21.302 0.025 21.596 0.062 21.372 0.076 N1714.4+5003 6844 17s 0.29 20.742 0.032 21.317 0.018 20.441 0.017 19.904 0.012 19.902 0.015 19.464 0.016 N1714.5+5003 6816 17s 0.812 21.374 0.039 22.175 0.039 21.713 0.029 20.997 0.019 20.817 0.034 20.426 0.033 N1714+5006 7282 17s 0.31 21.676 0.047 22.404 0.048 21.595 0.029 21.152 0.035 21.098 0.064 20.690 0.050 N1714+5007 7314 17s 0.388 20.337 0.015 21.061 0.018 20.416 0.017 19.925 0.012 19.999 0.016 19.750 0.020 N1714+5009 244 17n 0.40 21.597 0.053 22.483 0.058 21.817 0.039 21.383 0.025 21.534 0.051 21.431 0.064 N1714+5018 1348 17n 0.3 22.005 0.077 22.733 0.069 21.958 0.045 21.582 0.030 21.668 0.056 21.265 0.054 N1715+4957 5898 17s 0.18 21.450 -0.039 21.808 -0.029 21.204 0.021 20.888 0.018 20.945 0.037 20.870 0.047 N1715.0+5000 6259 17s 0.12 20.165 0.015 20.814 0.018 20.099 0.017 20.215 0.012 19.808 0.014 20.250 0.027 N1715.4+5000 6244 17s 0.32 22.303 0.079 22.404 0.041 21.012 0.017 20.116 0.012 19.880 0.015 19.516 0.015 N1715+5011 526 17n 0.398 21.038 0.036 21.312 0.025 20.544 0.017 19.972 0.017 20.016 0.014 19.819 0.021 N1715+5014 870 17n 0.44 21.631 0.054 22.285 0.048 21.980 0.041 21.398 0.024 21.473 0.045 21.451 0.064 N2138�0354 6919 21w 0.300 21.223 0.045 21.776 0.034 21.041 0.024 20.644 0.016 20.773 0.032 20.491 0.052 N2138�0401 5887 21w 0.283 21.595 0.062 22.206 0.050 21.188 0.025 20.756 0.018 20.709 0.031 20.311 0.030 N2139�0353 7004 21w 0.225 21.586 0.065 22.163 0.052 21.561 0.038 21.121 0.026 21.294 0.051 21.078 0.089 N2139�0356 1760 21e 0.454 21.311 0.043 22.088 0.043 21.676 0.052 21.033 0.032 20.893 0.049 20.954 0.056 N2139�0358 1422 21e 0.518 20.332 0.018 21.038 0.018 20.731 0.024 20.366 0.013 20.226 0.026 20.546 0.035 N2139�0400 1161 21e 0.269 21.500 0.051 21.973 0.039 21.121 0.032 20.581 0.021 20.629 0.038 20.241 0.028 N2139�0400 6079 21w 0.269 21.439 0.054 21.929 0.039 21.085 0.024 20.650 0.016 20.632 0.027 20.248 0.028 N2139�0401 5888 21w 0.343 20.848 0.032 21.402 0.026 20.568 0.017 20.047 0.012 20.078 0.016 19.686 0.017 N2139�0403 763 21e 0.378 21.808 0.073 22.333 0.056 21.349 0.028 20.558 0.020 20.372 0.030 19.983 0.023 N2245�0213 5504 22w 0.377 21.271 0.045 21.749 0.034 20.950 0.021 20.363 0.012 20.416 0.024 20.135 0.035 N2245�0214 5345 22w 0.425 20.148 0.018 20.793 0.018 20.716 0.017 20.216 0.012 20.195 0.021 19.932 0.038 N2246�0202 1694 22e 0.294 20.497 0.022 21.122 0.021 20.408 0.024 19.882 0.017 19.878 0.021 19.323 0.020 N2246�0204 6390 22w 0.79 21.396 0.049 22.058 0.052 21.873 0.046 21.292 0.028 21.125 0.045 20.808 0.057 N2246�0207 1084 22e 0.373 21.093 0.034 21.688 0.033 20.907 0.027 20.383 0.020 20.296 0.027 19.957 0.018 N2246�0209 866 22e 0.48 20.922 0.032 21.648 0.033 21.100 0.030 20.688 0.025 20.561 0.036 20.496 0.028 N2247�0210 854 22e 0.394 21.002 0.033 21.599 0.037 20.957 0.019 20.372 0.013 20.485 0.023 20.321 0.023 N2247�0213 533 22e 0.357 22.024 0.089 22.378 0.060 21.547 0.034 20.983 0.022 20.981 0.055 20.663 0.034

1