12

Table 4. ROSAT detected X-ray sources in the direction of MBM12

Seq Name RA Dec ML Count Rate HR1 HR2 V log(fx/fv) SpT W(Hα) W(Li) Comments [2000] [2000] [cts s�1] [mag] [Å] [Å]

ROSAT All-Sky Survey sources

1 HD 17332 02:47:27.3 +19:22:24 303.5 0.37 ± 0.03 −0.32 ± 0.09 0.32 ± 0.15 6.8 -2.78 G1V 2.96 0.19 distance=28.6 pc 2 RXJ0247.5+1855 02:47:31.0 +18:55:05 8.3 0.03 ± 0.01 −0.82 ± 0.06 −1.00 ± 0.00 17: 0.20 · · · · · · · · · · · · 3 RXJ0247.6+1941 02:47:40.9 +19:41:03 71.4 0.10 ± 0.02 0.64 ± 0.17 0.27 ± 0.19 16.7 0.58 · · · · · · · · · Quasar 4 RXJ0249.0+1653 02:49:03.2 +16:53:20 23.8 0.05 ± 0.01 0.23 ± 0.28 −0.09 ± 0.33 15.5: −0.18 · · · · · · · · · · · · 5 RXJ0249.3+1918 02:49:20.9 +19:18:14 280.6 0.23 ± 0.03 0.87 ± 0.07 0.21 ± 0.11 14.2 -0.04 · · · · · · · · · Seyfert 6 RXJ0250.6+1712 02:50:39.3 +17:12:19 103.2 0.11 ± 0.02 1.00 ± 0.00 0.25 ± 0.16 16: 0.36 · · · · · · · · · · · · 7 RXJ0251.7+1708 02:51:44.9 +17:08:21 16.7 0.03 ± 0.01 0.55 ± 0.13 0.82 ± 0.06 15: 0.60 · · · · · · · · · · · · 8 RXJ0255.0+2055 02:55:02.7 +20:55:08 12.0 0.03 ± 0.01 0.50 ± 0.16 0.26 ± 0.40 12.4 -1.62 K8 −0.52 · · · · · · 9 RXJ0255.4+2005 02:55:25.4 +20:05:00 19.9 0.04 ± 0.01 0.41 ± 0.13 −0.24 ± 0.32 12.2 -1.62 K6 −1.26 0.44 · · · 10 HIP 13702 02:56:26.2 +18:01:17 37.4 0.07 ± 0.01 −0.51 ± 0.19 0.49 ± 0.20 5.6 -4.02 F6V 4.72 · · · · · · 11 HIP 13834 02:58:05.2 +20:40:01 35.2 0.11 ± 0.02 −0.69 ± 0.06 −0.07 ± 0.00 5.8 -3.72 F5IV 5.50 · · · · · · 12 E0255.3+2018 02:58:07.3 +20:29:59 22.7 0.04 ± 0.02 1.00 ± 0.00 −0.03 ± 0.31 12.3 −1.56 K4 −1.60 0.62 Radio Src./IRAS Src. 13 RXJ0259.6+1934 02:59:40.0 +19:34:07 14.6 0.03 ± 0.01 1.00 ± 0.00 0.47 ± 0.17 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14 RXJ0259.7+1952 02:59:43.7 +19:52:28 8.4 0.03 ± 0.02 −1.00 ± 0.00 · · · 20: 1.40 · · · · · · · · · · · · 15 RXJ0300.7+1742 03:00:45.3 +17:42:08 14.5 0.04 ± 0.02 0.56 ± 0.13 −0.48 ± 0.16 16.4: 0.08 · · · · · · · · · · · · 16 RXJ0301.7+1834 03:01:46.0 +18:34:34 11.6 0.05 ± 0.02 0.39 ± 0.25 0.56 ± 0.23 14.7: −0.50 · · · · · · · · · · · · 17 RXJ0302.0+1729 03:02:00.2 +17:29:45 7.9 0.03 ± 0.02 −0.60 ± 0.16 −0.79 ± 0.00 16.0: −0.20 · · · · · · · · · · · · 18 S18 03:02:20.4 +17:10:48 6.5 0.03 ± 0.01 −0.07 ± 0.00 −1.00 ± 0.00 13.5 -1.20 M2 −79.0 0.31 · · · 19 RXJ0302.9+1757 03:02:57.7 +17:57:16 8.2 0.06 ± 0.02 −1.00 ± 0.00 1.00 ± 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20 RXJ0303.5+1742 03:03:35.9 +17:42:41 8.5 0.07 ± 0.03 −0.39 ± 0.20 −1.00 ± 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 RXJ0304.2+2011 03:04:16.1 +20:11:17 46.9 0.08 ± 0.02 1.00 ± 0.00 0.49 ± 0.20 15.4 -0.03 G6 2.64 · · · · · · 22 RXJ0304.3+2118 03:04:21.2 +21:18:01 49.0 0.10 ± 0.02 −0.34 ± 0.19 0.12 ± 0.35 13.1 -0.84 M1 −4.26 · · · · · · 23 RXJ0304.6+1940 03:04:39.4 +19:40:58 8.9 0.04 ± 0.02 0.24 ± 0.23 −0.57 ± 0.18 17.3: 0.44 · · · · · · · · · · · · 24 RXJ0304.8+1957 03:04:53.9 +19:57:53 8.8 0.04 ± 0.02 −0.62 ± 0.15 −0.27 ± 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 RXJ0305.2+1816 03:05:17.2 +18:16:38 12.0 0.05 ± 0.02 0.69 ± 0.11 −0.03 ± 0.31 15.8: −0.06 · · · · · · · · · · · · 26 RXJ0305.8+2055 03:05:49.5 +20:55:07 35.9 0.03 ± 0.01 1.00 ± 0.00 0.81 ± 0.05 17.6: 0.44 · · · · · · · · · · · · 27 RXJ0306.1+1829 03:06:10.7 +18:29:49 8.6 0.04 ± 0.02 0.13 ± 0.28 −0.09 ± 0.35 17.2: 0.40 · · · · · · · · · · · · 28 RXJ0306.5+1921 03:06:32.1 +19:21:52 30.2 0.03 ± 0.01 0.86 ± 0.04 −0.14 ± 0.30 11.4 -2.02 K1 filled 0.35 · · ·

ROSAT Pointed Observation sources

29 RXJ0253.8+1943 02:53:51.8 +19:43:30 17.0 0.004 ± 0.002 1.00 ± 0.00 0.72 ± 0.29 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 30 RXJ0254.4+1929 02:54:29.4 +19:29:14 7.6 0.003 ± 0.002 0.59 ± 0.58 −0.35 ± 0.29 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 31 RXJ0254.5+1921 02:54:34.8 +19:21:10 16.4 0.005 ± 0.002 −1.00 ± 0.00 −1.00 ± 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 32 RXJ0254.6+1955 02:54:41.9 +19:55:02 7.5 0.003 ± 0.001 0.34 ± 0.43 −0.06 ± 0.31 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 33 RXJ0255.0+2011 02:55:05.1 +20:11:45 32.1 0.0012 ± 0.0009 −1.00 ± 0.00 · · · 17.7: −0.92 · · · · · · · · · · · · 34 RXJ0255.3+1915 02:55:19.6 +19:15:34 38.7 0.010 ± 0.002 0.20 ± 0.17 0.06 ± 0.16 10.4 −2.91 F9 3.57 0.17 · · · 35 RXJ0255.4+1953 02:55:25.5 +19:53:08 11.7 0.0023 ± 0.0006 −0.25 ± 0.29 −0.57 ± 0.35 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36 RXJ0255.4+2005 02:55:26.5 +20:05:04 2272.2 0.067 ± 0.002 0.49 ± 0.03 0.08 ± 0.03 12.2 −1.38 K6 -1.26 0.44 · · · 37 RXJ0255.6+2007 02:55:36.4 +20:07:07 52.2 0.0045 ± 0.0007 0.41 ± 0.17 0.10 ± 0.16 15.8: −1.11 · · · · · · · · · · · · 38 RXJ0255.9+2005 02:55:57.1 +20:05:55 69.6 0.0051 ± 0.0008 0.88 ± 0.15 0.20 ± 0.13 12.7 −2.30 K2 1.62 0.34 · · ·

Table 4. (continued)

Seq Name RA Dec ML Count Rate HR1 HR2 V log(fx/fv) SpT W(Hα) W(Li) Comments [2000] [2000] [cts s�1] [mag] [Å] [Å]

39 RXJ0256.0+1926 02:56:01.7 +19:26:58 51.7 0.0016 ± 0.0008 0.89 ± 0.59 1.00 ± 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40a LkHα262 02:56:08.3 +20:03:28 767.1 0.008 ± 0.001 0.88 ± 0.04 0.11 ± 0.06 14.6 −1.34 M0 −32.1 0.29 · · · 40b LkHα263 02:56:08.3 +20:03:28 767.1 0.008 ± 0.001 0.88 ± 0.04 0.11 ± 0.06 14.6 −1.34 M4 −32.9 0.38 · · · 41 XY Ari 02:56:09.1 +19:26:49 25.3 0.006 ± 0.001 0.75 ± 0.36 0.72 ± 0.15 · · · · · · · · · · · · · · · cataclysmic variable 42 RXJ0256.3+2005 02:56:18.3 +20:06:00 15.2 0.0015 ± 0.0004 0.54 ± 0.38 −0.16 ± 0.25 17.0: −1.10 · · · · · · · · · · · · 43 RXJ0256.5+1921 02:56:34.8 +19:21:53 7.8 0.0015 ± 0.0007 −1.00 ± 0.00 −1.00 ± 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 44 LkHα264 02:56:37.8 +20:05:34 134.1 0.0043 ± 0.0006 1.00 ± 0.00 0.30 ± 0.11 12.7 −2.37 K5 −58.9 0.51 · · · 45 RXJ0256.6+1859 02:56:41.2 +18:59:43 9.0 0.009 ± 0.002 0.30 ± 0.24 −0.10 ± 0.20 15.7 −0.85 · · · · · · · · · · · · 46 RXJ0256.8+1949 02:56:49.0 +19:49:16 109.1 0.0021 ± 0.0003 1.00 ± 0.00 0.53 ± 0.14 19: −0.16 · · · · · · · · · · · · 47 RXJ0257.0+1916 02:57:01.0 +19:16:24 8.5 0.0016 ± 0.0010 1.00 ± 0.00 0.52 ± 0.31 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 48 RXJ0257.1+1859 02:57:09.0 +18:59:29 15.8 0.011 ± 0.002 −0.43 ± 0.19 −0.55 ± 0.42 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 49a RXJ0257.2+2026a 02:57:16.8 +20:26:18 32.8 0.004 ± 0.001 0.93 ± 0.36 0.42 ± 0.19 14.7 −1.65 G2 2.37 · · · · · · 49b RXJ0257.2+2026b 02:57:16.8 +20:26:18 32.8 0.004 ± 0.001 0.93 ± 0.36 0.42 ± 0.19 14.7 −1.65 · · · 2.43 · · · · · · 50 RXJ0257.3+1908 02:57:24.0 +19:08:27 7.9 0.010 ± 0.002 −0.56 ± 0.16 −0.53 ± 0.45 14.7 −1.17 · · · · · · · · · · · · 51a RXJ0257.4+2015a 02:57:25.9 +20:15:35 25.9 0.0034 ± 0.0008 0.71 ± 0.33 0.20 ± 0.19 14.5: −1.75 M0 filled · · · · · · 51b RXJ0257.4+2015b 02:57:25.9 +20:15:35 25.9 0.0034 ± 0.0008 0.71 ± 0.33 0.20 ± 0.19 14.5: −1.75 M0 −2.90 · · · · · · 52 RXJ0257.4+1948 02:57:28.3 +19:48:19 62.1 0.0016 ± 0.0003 1.00 ± 0.00 0.54 ± 0.16 · · · · · · · · · · · · nodata · · · 53 RXJ0257.5+1943 02:57:30.9 +19:43:47 25.0 0.0014 ± 0.0003 0.64 ± 0.38 −0.03 ± 0.25 16.2 −1.45 · · · · · · · · · · · · 54 RXJ0257.6+1912 02:57:39.8 +19:12:19 124.9 0.0017 ± 0.0012 0.01 ± 1.20 0.07 ± 1.39 18: −0.65 · · · · · · · · · · · · 55 RXJ0257.8+1944 02:57:53.5 +19:44:43 333.4 0.0061 ± 0.0006 0.91 ± 0.09 0.67 ± 0.07 · · · · · · · · · · · · · · · Radio Src. 56 RXJ0257.9+1942 02:57:55.1 +19:42:54 273.6 0.0058 ± 0.0006 0.76 ± 0.10 0.77 ± 0.07 15.5: −1.11 G9 1.69 · · · · · · 57 HIP 13834 02:58:04.2 +20:39:32 601.5 0.122 ± 0.004 −0.35 ± 0.03 −0.24 ± 0.05 5.8 −3.67 F5IV 5.47 · · · · · · 58 RXJ0258.1+1930 02:58:09.0 +19:30:08 57.3 0.0071 ± 0.0009 −0.02 ± 0.13 −0.12 ± 0.16 10.3 −3.10 K0 1.73 · · · · · · 59 E02553+2018 02:58:09.1 +20:29:58 581.9 0.036 ± 0.002 0.80 ± 0.06 0.19 ± 0.05 12.3 −1.60 K4 −1.60 0.62 Radio Src./IRAS Src. 60 RXJ0258.2+1947 02:58:15.9 +19:47:17 337.8 0.0079 ± 0.0007 0.99 ± 0.06 0.17 ± 0.08 15.0: −1.18 M5 −24.5 0.58 · · · 61 RXJ0258.3+1932 02:58:21.3 +19:32:15 25.3 0.0021 ± 0.0006 0.67 ± 0.41 0.62 ± 0.24 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 62 RXJ0258.5+1914 02:58:31.2 +19:14:47 37.1 0.013 ± 0.002 −0.18 ± 0.13 0.41 ± 0.17 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 63 RXJ0258.6+2020 02:58:39.2 +20:20:33 11.2 0.005 ± 0.001 −0.52 ± 0.26 −0.26 ± 0.61 16.5: −0.78 · · · · · · · · · · · · 64 RXJ0258.7+1947 02:58:43.0 +19:47:06 21.1 0.0021 ± 0.0006 0.84 ± 0.36 0.13 ± 0.21 14.6: −1.92 K6 filled · · · · · · 65 RXJ0258.7+1922 02:58:45.6 +19:22:44 8.4 0.004 ± 0.001 −0.28 ± 0.27 0.11 ± 0.44 18: −0.28 · · · · · · · · · · · · 66 RXJ0258.8+2025 02:58:50.9 +20:25:59 8.9 0.0013 ± 0.0014 1.00 ± 0.00 1.00 ± 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 67 RXJ0259.0+1940 02:59:02.0 +19:40:35 9.4 0.0017 ± 0.0007 0.18 ± 0.48 1.00 ± 0.00 17.6 −0.81 · · · · · · · · · · · · 68 RXJ0259.1+1958 02:59:08.3 +19:58:32 127.4 0.022 ± 0.002 −0.39 ± 0.10 −0.02 ± 0.19 7.3 −3.82 F0 6.25 · · · · · · 69 RXJ0259.2+1930 02:59:13.9 +19:30:12 10.8 0.001 ± 0.001 1.00 ± 0.00 0.21 ± 0.30 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 70 RXJ0259.3+2009 02:59:23.7 +20:09:59 32.0 0.005 ± 0.001 1.00 ± 0.00 0.28 ± 0.16 15: −1.38 K2 filled · · · · · · 71 RXJ0259.4+1942 02:59:24.7 +19:42:20 8.4 0.0014 ± 0.0009 1.00 ± 0.00 −0.10 ± 0.30 13.4 −2.57 G1 3.44 · · · · · · 72 RXJ0259.4+1926 02:59:29.9 +19:26:25 66.6 0.010 ± 0.002 0.84 ± 0.17 0.40 ± 0.11 17.2: −0.19 · · · · · · · · · Radio Src. 73 RXJ0259.7+1915 02:59:44.1 +19:15:49 13.8 0.001 ± 0.002 1.00 ± 0.00 0.74 ± 0.31 15.7: −1.80 · · · · · · · · · · · · 74 RXJ0259.7+1932 02:59:45.0 +19:32:48 380.7 0.021 ± 0.002 1.00 ± 0.00 0.43 ± 0.05 17.1: 0.08 · · · · · · · · · · · · 75 RXJ0259.8+2013 02:59:50.1 +20:13:36 10.1 0.002 ± 0.002 −1.00 ± 0.00 −1.00 ± 0.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 76 RXJ0259.9+1945 02:59:59.1 +19:45:31 18.1 0.008 ± 0.002 0.09 ± 0.22 0.41 ± 0.23 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 77 RXJ0300.4+2011 03:00:24.4 +20:11:22 11.2 0.007 ± 0.002 1.00 ± 0.00 0.24 ± 0.18 17.5: −0.23 · · · · · · · · · · · ·