\documentstyle{l-aa}
\begin{document}
\begin{table*}
\begin{center}
\caption{Minimum and maximum error factors affecting the $\beta^-$ decay rates
of Yokoi \& Takahashi (1987)}
\begin{tabular}{|cc|cc|cc|cc|cc|}
\hline
$^{\rm A}{\rm Z}$       & $N_e$ &\multicolumn{2}{c|}{$T_8=1$} & \multicolumn{2}
{c|}{$T_8=2$} & \multicolumn{2}{c|}{$T_8=3$} &
\multicolumn{2}{c|}{$T_8=4$} \\
 & & Min & Max & Min & Max & Min & Max & Min & Max \\
\hline
$^{ 59}{\rm Fe}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.02\\
$^{ 60}{\rm Fe}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &   .99 &  1.04\\
$^{ 60}{\rm Co}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.01\\
$^{ 63}{\rm Ni}$ &  - &  1.00 &  1.01 &   .84 &  1.49 &   .51 &  2.53 &   .38 &  2.95\\
$^{ 64}{\rm Cu}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00\\
$^{ 79}{\rm Se}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .99 &  1.03 &   .99 &  1.05 &   .98 &  1.07\\
$^{ 86}{\rm Rb}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00\\
$^{ 87}{\rm Rb}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .82 &  1.54 &   .32 &  3.15 &   .32 &  3.16\\
$^{ 93}{\rm Zr}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.02 &   .63 &  2.06 &   .36 &  3.02\\
$^{ 94}{\rm Nb}$ &  - &  1.00 &  1.02 &   .98 &  1.06 &   .97 &  1.10 &   .96 &  1.14\\
$^{ 99}{\rm Tc}$ &  - &   .75 &  1.78 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{103}{\rm Ru}$ &  - &   .33 &  3.12 &   .33 &  3.11 &   .33 &  3.11 &   .33 &  3.11\\
$^{107}{\rm Pd}$ &  - &   .94 &  1.20 &   .32 &  3.12 &   .32 &  2.83 &   .32 &  2.68\\
$^{113}{\rm Cd}$ &  - &   .99 &  1.03 &   .84 &  1.35 &   .41 &  1.89 &   .33 &  1.98\\
$^{123}{\rm Sn}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.01\\
$^{128}{\rm I }$ &  - &  1.00 &  1.02 &   .97 &  1.09 &   .94 &  1.18 &   .91 &  1.30\\
$^{129}{\rm I }$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{134}{\rm Cs}$ &  1 &   .54 &  2.47 &   .33 &  3.11 &   .32 &  3.15 &   .32 &  3.16\\
                 &  3 &   .51 &  2.55 &   .33 &  3.12 &   .32 &  3.15 &   .32 &  3.16\\
                 & 10 &   .50 &  2.58 &   .33 &  3.13 &   .32 &  3.15 &   .32 &  3.16\\
                 & 30 &   .50 &  2.59 &   .33 &  3.13 &   .32 &  3.15 &   .32 &  3.16\\
$^{135}{\rm Cs}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .33 &  3.12 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{137}{\rm Cs}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &   .99 &  1.03 &   .74 &  1.81\\
$^{142}{\rm Pr}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .99 &  1.02 &   .97 &  1.08 &   .94 &  1.18\\
$^{143}{\rm Pr}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .97 &  1.09 &   .92 &  1.25 &   .87 &  1.40\\
$^{147}{\rm Nd}$ &  - &  1.00 &  1.01 &   .96 &  1.13 &   .90 &  1.32 &   .84 &  1.50\\
$^{147}{\rm Pm}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &   .99 &  1.02 &   .99 &  1.04\\
$^{148}{\rm Pm}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .98 &  1.07 &   .92 &  1.27 &   .84 &  1.49\\
$^{151}{\rm Sm}$ &  1 &   .94 &  1.20 &   .71 &  1.91 &   .46 &  2.69 &   .38 &  2.97\\
                 &  3 &   .93 &  1.21 &   .71 &  1.93 &   .46 &  2.69 &   .38 &  2.97\\
                 & 10 &   .93 &  1.21 &   .68 &  2.01 &   .46 &  2.71 &   .38 &  2.97\\
                 & 30 &   .93 &  1.21 &   .64 &  2.14 &   .45 &  2.75 &   .37 &  2.99\\
$^{152}{\rm Eu}$ &  - &   .41 &  2.87 &   .33 &  3.13 &   .32 &  3.15 &   .32 &  3.15\\
$^{154}{\rm Eu}$ &  - &   .36 &  3.03 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{155}{\rm Eu}$ &  1 &  1.00 &  1.00 &   .83 &  1.53 &   .52 &  2.50 &   .40 &  2.91\\
                 &  3 &  1.00 &  1.01 &   .82 &  1.56 &   .52 &  2.51 &   .40 &  2.91\\
                 & 10 &  1.00 &  1.01 &   .80 &  1.64 &   .51 &  2.54 &   .39 &  2.92\\
                 & 30 &  1.00 &  1.00 &   .77 &  1.73 &   .49 &  2.60 &   .39 &  2.94\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table*}

\setcounter{table}{0}
\begin{table*}
\begin{center}
\caption{Continued}
\begin{tabular}{|cc|cc|cc|cc|cc|}
\hline
$^{\rm A}{\rm Z}$       & $N_e$ &\multicolumn{2}{c|}{$T_8=1$} & \multicolumn{2}
{c|}{$T_8=2$} & \multicolumn{2}{c|}{$T_8=3$} &
\multicolumn{2}{c|}{$T_8=4$} \\
 & & Min & Max & Min & Max & Min & Max & Min & Max \\
 \hline
$^{157}{\rm Gd}$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{158}{\rm Tb}$ &  - &   .79 &  1.68 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{160}{\rm Tb}$ &  - &   .78 &  1.02 &   .35 &  1.14 &   .33 &  1.41 &   .32 &  1.79\\
$^{163}{\rm Dy}$ &  1 &  1.00 &  1.01 &   .98 &  1.07 &   .91 &  1.26 &   .83 &  1.48\\
                 &  3 &   .99 &  1.02 &   .98 &  1.08 &   .91 &  1.27 &   .83 &  1.49\\
                 & 10 &   .88 &  1.37 &   .97 &  1.10 &   .90 &  1.28 &   .82 &  1.50\\
                 & 30 &   .50 &  2.60 &   .94 &  1.19 &   .89 &  1.32 &   .81 &  1.53\\
$^{164}{\rm Ho}$ &  - &   .99 &  1.02 &   .95 &  1.17 &   .88 &  1.37 &   .82 &  1.56\\
$^{170}{\rm Tm}$ &  - &   .99 &  1.02 &   .93 &  1.23 &   .77 &  1.72 &   .56 &  2.40\\
$^{171}{\rm Tm}$ &  - &   .85 &  1.48 &   .81 &  1.60 &   .80 &  1.65 &   .78 &  1.69\\
$^{176}{\rm Lu}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .97 &  1.10 &   .87 &  1.38 &   .76 &  1.69\\
$^{179}{\rm Hf}$ &  1 &   .32 &  1.60 &   .32 &  1.09 &   .32 &  1.03 &   .32 &  1.02\\
                 &  3 &   .32 &  1.13 &   .32 &  1.09 &   .32 &  1.03 &   .32 &  1.02\\
                 & 10 &   .32 &  1.04 &   .32 &  1.07 &   .32 &  1.03 &   .32 &  1.02\\
                 & 30 &   .32 &  1.03 &   .32 &  1.04 &   .32 &  1.03 &   .32 &  1.02\\
$^{181}{\rm Hf}$ &  - &   .85 &  1.48 &   .37 &  3.01 &   .33 &  3.11 &   .33 &  3.13\\
$^{182}{\rm Hf}$ &  - &   .33 &  3.13 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{180}{\rm Ta}$ &  - &  1.00 &  1.01 &   .95 &  1.15 &   .89 &  1.34 &   .84 &  1.52\\
$^{182}{\rm Ta}$ &  - &   .58 &  2.34 &   .46 &  2.72 &   .44 &  2.79 &   .42 &  2.83\\
$^{185}{\rm W }$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .96 &  1.12 &   .88 &  1.38 &   .79 &  1.67\\
$^{186}{\rm Re}$ &  - &  1.00 &  1.01 &   .95 &  1.17 &   .83 &  1.54 &   .71 &  1.90\\
$^{187}{\rm Re}$ &  1 &  1.00 &  1.00 &   .98 &  1.06 &   .67 &  1.99 &   .41 &  2.86\\
                 &  3 &  1.00 &  1.00 &   .98 &  1.07 &   .66 &  2.00 &   .41 &  2.86\\
                 & 10 &   .98 &  1.08 &   .96 &  1.12 &   .65 &  2.05 &   .41 &  2.88\\
                 & 30 &   .74 &  1.83 &   .80 &  1.64 &   .59 &  2.27 &   .40 &  2.90\\
$^{191}{\rm Os}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.01 &   .99 &  1.01\\
$^{193}{\rm Ir}$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{195}{\rm Pt}$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{203}{\rm Hg}$ &  - &   .34 &  1.58 &   .33 &  1.60 &   .33 &  1.62 &   .34 &  1.64\\
$^{204}{\rm Tl}$ &  - &  1.00 &  1.01 &   .37 &  2.02 &   .32 &  2.07 &   .32 &  2.06\\
$^{205}{\rm Tl}$ &  - &   .32 &  2.51 &   .32 &  2.51 &   .32 &  2.52 &   .32 &  2.55\\
$^{210}{\rm Bi}$ &  - &   .85 &  1.49 &   .44 &  2.77 &   .37 &  2.97 &   .35 &  3.05\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table*}

\begin{table*}
\begin{center}
\caption{Minimum and maximum error factors affecting the $\beta^+$ and
EC rates of Yokoi \& Takahashi (1987)}
\begin{tabular}{|cc|cc|cc|cc|cc|}
\hline
${\rm ^AZ}$       & $N_e$ &\multicolumn{2}{c|}{$T_8=1$} & \multicolumn{2}{c|}{$T_8=2$} & 
\multicolumn{2}{c|}{$T_8=3$} &
\multicolumn{2}{c|}{$T_8=4$} \\
 & & Min & Max & Min & Max & Min & Max & Min & Max \\
\hline
$^{ 59}{\rm Ni}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .95 &  1.02 &   .35 &  1.24 &   .32 &  1.26\\
$^{ 64}{\rm Cu}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00\\
$^{ 65}{\rm Zn}$ &  1 &   .97 &  1.08 &   .58 &  2.15 &   .40 &  2.29 &   .35 &  2.18\\
                 &  3 &   .98 &  1.07 &   .64 &  2.02 &   .43 &  2.28 &   .36 &  2.20\\
                 & 10 &   .98 &  1.07 &   .67 &  1.92 &   .47 &  2.25 &   .39 &  2.24\\
                 & 30 &   .98 &  1.06 &   .70 &  1.88 &   .49 &  2.24 &   .41 &  2.26\\
$^{ 71}{\rm Ge}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00\\
$^{ 81}{\rm Kr}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00\\
$^{107}{\rm Ag}$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{108}{\rm Ag}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00\\
$^{109}{\rm Cd}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.01 &   .98 &  1.05 &   .91 &  1.19\\
$^{113}{\rm In}$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{114}{\rm In}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00\\
$^{122}{\rm Sb}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .77 &  1.03 &   .42 &  1.04 &   .35 &  1.04\\
$^{123}{\rm Te}$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{128}{\rm I }$ &  - &  1.00 &  1.01 &  1.00 &  1.02 &   .99 &  1.03 &   .98 &  1.05\\
$^{134}{\rm Cs}$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  2.78 &   .32 &  1.76 &   .32 &  1.36\\
$^{147}{\rm Sm}$ &  - &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{152}{\rm Eu}$ &  - &   .52 &  2.53 &   .35 &  3.06 &   .33 &  3.11 &   .33 &  3.13\\
$^{154}{\rm Eu}$ &  - &   .34 &  3.08 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16 &   .32 &  3.16\\
$^{153}{\rm Gd}$ &  - &   .93 &  1.24 &   .58 &  2.33 &   .44 &  2.77 &   .38 &  2.95\\
$^{158}{\rm Tb}$ &  - &   .99 &  1.03 &   .37 &  2.98 &   .32 &  3.13 &   .32 &  3.16\\
$^{163}{\rm Ho}$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &   .99 &  1.00 &   .99 &  1.01\\
$^{164}{\rm Ho}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .98 &  1.02 &   .96 &  1.04 &   .94 &  1.07\\
$^{165}{\rm Er}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .99 &  1.01 &   .97 &  1.03 &   .93 &  1.06\\
$^{176}{\rm Lu}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .97 &  1.09 &   .80 &  1.28 &   .55 &  1.29\\
$^{179}{\rm Ta}$ &  - &   .99 &  1.02 &   .96 &  1.15 &   .89 &  1.28 &   .76 &  1.40\\
$^{180}{\rm Ta}$ &  - &  1.00 &  1.01 &   .97 &  1.11 &   .92 &  1.25 &   .88 &  1.39\\
$^{181}{\rm W }$ &  - &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.00 &  1.01 &  1.00 &  1.02\\
$^{186}{\rm Re}$ &  - &  1.00 &  1.00 &   .98 &  1.08 &   .92 &  1.24 &   .86 &  1.44\\
$^{187}{\rm Os}$ &  1 &   .90 &  1.30 &   .48 &  2.66 &   .42 &  2.85 &   .40 &  2.91\\
                 &  3 &   .93 &  1.23 &   .52 &  2.50 &   .43 &  2.81 &   .40 &  2.91\\
                 & 10 &   .96 &  1.13 &   .59 &  2.30 &   .45 &  2.74 &   .41 &  2.88\\
                 & 30 &   .98 &  1.08 &   .65 &  2.12 &   .47 &  2.66 &   .41 &  2.86\\
$^{192}{\rm Ir}$ &  - &   .99 &  1.02 &   .85 &  1.46 &   .69 &  1.96 &   .60 &  2.26\\
$^{193}{\rm Pt}$ &  - &   .45 &  2.74 &   .42 &  2.85 &   .39 &  2.94 &   .37 &  3.00\\
$^{204}{\rm Tl}$ &  - &  1.00 &  1.01 &   .40 &  2.91 &   .32 &  3.14 &   .32 &  3.16\\
$^{205}{\rm Pb}$ &  - &   .32 &  2.51 &   .32 &  2.51 &   .32 &  2.51 &   .32 &  2.52\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table*}
\end{document}
