This article was processed by the author using Springer-Verlag L^ATEX A&A style file L-AA version 3.

Table 1. 97 LMC bar Cepheids

EROS α (J2000)

P Type <BE > <RE > R21 R31 Φ21 Φ31 Remarks HV δ day ΔBE ΔRE σR_{21} σR_{31} σΦ_{21} σΦ_{31} 2001 5 17 50.9 1.3072 × 16.39 15.74 0.444 0.243 3.56 1.06 -69 28 31 0.71 0.38 0.081 0.038 0.16 0.23 2002 5 21 4.8 1.3637 ♦ 16.74 16.22 0.164 4.04

-69 35 3 0.23 0.16 0.009 0.12 2003 5 18 52.2 1.5312 ♦ 16.21 15.52 0.239 0.071 3.99 2.14 -69 26 44 0.45 0.27 0.027 0.009 0.09 0.20 2004 5 21 20.2 1.6205 ♦ 16.17 15.75 0.205 0.042 3.95 2.66 -69 40 51 0.53 0.37 0.014 0.003 0.06 0.15 2005 5 16 3.2 1.6642 ♦ 15.90 15.49 0.212 0.055 4.15 2.22 -69 28 27 0.54 0.35 0.005 0.017 0.07 0.18 2006 5 20 4.3 1.7362 ♦ 16.35 15.78 0.135 0.073 3.91 1.40 -69 25 4 0.39 0.24 0.020 0.001 0.12 0.19 2007 5 17 10.3 1.7652 ♦ 16.45 15.94 0.137 0.051 3.84 1.91 -69 20 55 0.42 0.30 0.028 0.025 0.12 0.28 2008 5 17 45.4 1.9050 ♦ 15.95 15.49 0.210 0.036 4.44 3.42 -69 35 58 0.53 0.35 0.013 0.004 0.06 0.18 2009 5 20 5.5 1.9062 ♦ 16.39 15.82 0.127 0.061 4.29 3.70 -69 42 36 0.30 0.20 0.001 0.015 0.09 0.14 2010 5 19 32.9 1.9139 ♦ 16.79 16.15 0.141 0.028 5.08 5.05 Faint <BE > -69 36 32 0.29 0.20 0.029 0.028 0.11 0.52 1F pulsator ?

2011 5 22 31.5 2.0801 ♦ 16.29 15.74 0.119 4.93

-69 39 52 0.30 0.21 0.014 0.07 2012 5 19 32.4 2.1925 ♦ 15.95 15.47 0.141 0.023 4.38 2.97 -69 29 11 0.46 0.30 0.002 0.013 0.07 0.35 2013 5 17 43.7 2.2422 ♦ 15.84 15.23 0.086 4.31

-69 37 39 0.26 0.17 0.006 0.09 2014 5 18 34.2 2.3442 ♦ 15.78 15.28 0.064 0.020 4.91 3.48 -69 32 15 0.33 0.23 0.009 0.005 0.15 0.46 2015 5 18 27.6 2.4121 ♦ 15.00 14.56 0.130 0.039 4.56 2.44 Optical Binary ?

-69 19 30 0.37 0.26 0.024 0.040 0.16 0.53 2016 5 17 43.1 2.4184 ♦ 15.72 15.23 0.063 0.013 4.56 5.59 -69 30 32 0.28 0.18 0.010 0.007 0.11 0.49 2017 5 17 41.3 2.4806 ♦ 15.68 15.20 0.097 0.019 4.51 4.44 -69 32 42 0.49 0.33 0.001 0.009 0.07 0.30 2018 5 16 10.9 2.5582 ♦ 15.98 15.41 0.058 0.045 4.85 2.45 -69 18 5 0.36 0.24 0.023 0.011 0.21 0.24 2019 5 19 41.9 2.6196 × 16.41 15.79 0.353 0.130 3.96 1.81 -69 23 52 0.66 0.42 0.038 0.023 0.11 0.16 2020 5 21 40.6 2.6303 ♦ 15.36 15.01 0.120 0.053 3.83 0.78 -69 35 50 0.14 0.08 0.045 0.019 0.27 0.61 2021 5 19 2.9 2.7295 × 16.21 15.62 0.374 0.129 4.02 1.80 -69 21 20 0.57 0.37 0.018 0.022 0.11 0.17 2022 5 27 17.2 2.7374 × 16.31 15.68 0.402 0.166 4.07 1.95 -69 44 21 0.53 0.36 0.042 0.013 0.12 0.17 2023 5 16 39.5 2.8661 ♦ 16.40 15.68 0.023 0.034 3.53 5.64 Faint <BE > -69 21 45 0.36 0.23 0.007 0.004 0.36 0.21 2024 5 20 19.8 2.9506 ♦ 15.27 14.80 0.030 0.085 4.87 3.11 -69 26 48 0.12 0.08 0.015 0.029 0.59 0.18 2025 5 18 50.0 2.9629 △ 15.80 15.29 0.392 0.213 4.13 2.06 -69 21 32 0.94 0.65 0.053 0.010 0.12 0.16 2026 5 15 37.1 2.9755 △ 15.48 15.21 0.456 0.522 3.78 2.87 -69 30 29 0.39 0.31 0.151 0.015 0.24 0.29 2027 5 21 59.6 2.9933 △ 16.30 15.67 0.309 0.165 4.31 2.19 Classical Cepheid ?

-69 43 4 0.66 0.51 0.023 0.013 0.16 0.21 2028 5 26 28.7 3.0876 × 15.92 15.44 0.428 0.220 4.07 2.03 -69 51 16 0.87 0.64 0.058 0.022 0.14 0.19

Table 1. 97 LMC bar Cepheids

EROS α (J2000)

P Type <BE > <RE > R21 R31 Φ21 Φ31 Remarks HV δ day ΔBE ΔRE σR_{21} σR_{31} σΦ_{21} σΦ_{31} 2029 5 19 44.6 3.0882 ♦ 15.33 14.83 0.083 0.048 3.38 0.08 5757 -69 22 56 0.46 0.29 0.016 0.003 0.10 0.13 2030 5 19 38.9 3.1030 × 16.24 15.60 0.328 0.114 4.05 1.92 -69 22 3 0.44 0.30 0.031 0.003 0.10 0.15 2031 5 15 49.7 3.2456 × 16.09 15.52 0.397 0.208 4.13 2.08 -69 30 28 0.75 0.48 0.053 0.022 0.12 0.17 2032 5 18 39.7 3.2664 × 16.28 15.62 0.404 0.173 4.14 2.28 -69 35 15 0.61 0.40 0.015 0.003 0.12 0.16 2033 5 17 57.2 3.2812 × 15.63 15.23 0.369 0.226 4.09 1.74 Optical Binary ?

-69 34 52 0.53 0.42 0.014 0.021 0.14 0.19 2034 5 17 42.4 3.3674 × 16.39 15.68 0.402 0.210 4.21 2.19 -69 21 33 0.80 0.55 0.052 0.024 0.13 0.17 2035 5 18 2.0 3.3943 ♦ 15.25 14.70 0.051 3.73

-69 37 14 0.21 0.14 0.013 0.14 2036 5 21 52.5 3.3990 ♦ 15.28 14.75 0.082 0.030 3.34 5.20 -69 39 55 0.41 0.29 0.010 0.007 0.08 0.18 2037 5 27 15.6 3.4438 ◯ 15.73 15.15 0.217 0.073 4.08 1.92 Double-mode 970 -69 43 40 0.59 0.39 0.064 0.071 0.19 0.50 2038 5 18 29.7 3.4822 × 16.51 15.87 0.439 0.196 4.22 2.25 -69 34 0 0.63 0.46 0.013 0.025 0.13 0.18 2039 5 16 29.4 3.5186 ♦ 15.23 14.74 0.121 0.081 3.26 0.26 -69 32 7 0.44 0.28 0.010 0.005 0.11 0.13 2040 5 19 41.0 3.5347 ∗ 16.34 15.75 0.237 0.055 4.22 2.36 1F pulsator -69 34 17 0.43 0.30 0.021 0.017 0.07 0.18 2041 5 26 35.9 3.5496 × 15.99 15.37 0.406 0.190 4.15 2.19 12043 -69 49 14 0.63 0.43 0.014 0.024 0.12 0.17 2042 5 17 1.5 3.5668 × 16.18 15.64 0.397 0.184 4.15 2.13 -69 30 35 0.72 0.95 0.042 0.016 0.12 0.16 2043 5 16 7.3 3.5982 ♦ 15.16 14.67 0.130 0.049 3.52 0.70 -69 20 48 0.35 0.23 0.014 0.013 0.08 0.15 2044 5 17 0.3 3.6042 × 16.39 15.70 0.342 0.115 4.14 2.01 -69 20 7 0.47 0.31 0.028 0.017 0.10 0.15 2045 5 22 48.0 3.6565 × 15.99 15.38 0.372 0.190 4.18 2.24 2478 -69 42 41 0.82 0.54 0.049 0.031 0.12 0.17 2046 5 18 57.2 3.7186 × 16.19 15.55 0.401 0.182 4.22 2.40 5752 -69 34 1 0.82 0.55 0.037 0.015 0.12 0.17 2047 5 18 7.3 3.7953 × 16.17 15.48 0.397 0.186 4.18 2.33 12008 -69 38 59 0.65 0.44 0.041 0.017 0.13 0.17 2048 5 22 40.3 3.8202 × 15.94 15.30 0.396 0.167 4.23 2.21 -69 40 24 0.69 0.46 0.042 0.022 0.12 0.17 2049 5 16 50.9 3.8626 ♦ 15.04 14.56 0.183 0.056 3.55 0.68 -69 19 31 0.32 0.23 0.004 0.018 0.08 0.19 2050 5 21 52.6 3.8735 × 16.17 15.51 0.351 0.134 4.14 2.16 -69 36 19 0.54 0.36 0.003 0.014 0.10 0.14 2051 5 16 56.9 3.9828 △ 15.92 15.27 0.539 0.232 4.48 2.03 Classical Cepheid ?

-69 39 19 0.71 0.45 0.090 0.036 0.19 0.29 2052 5 26 18.6 4.0506 × 15.82 15.21 0.379 0.166 4.24 2.38 961 -69 48 4 0.78 0.52 0.001 0.012 0.11 0.15 2053 5 17 55.7 4.1083 × 15.75 15.14 0.424 0.208 4.31 2.38 -69 34 54 0.66 0.45 0.047 0.024 0.13 0.18 2054 5 20 18.0 4.1128 × 15.88 15.20 0.404 0.155 4.27 2.44 -69 30 13 0.70 0.43 0.041 0.028 0.12 0.18 2055 5 26 31.5 4.1306 × 15.16 14.64 0.484 0.119 4.33 2.63 Optical binary ?

-69 50 23 0.57 0.41 0.066 0.063 0.15 0.34 2056 5 26 28.5 4.1501 × 15.68 15.09 0.363 0.169 4.18 2.41 962 -69 44 14 0.78 0.52 0.046 0.024 0.11 0.16

Table 1. 97 LMC bar Cepheids

EROS α (J2000)

P Type <BE > <RE > R21 R31 Φ21 Φ31 Remarks HV δ day ΔBE ΔRE σR_{21} σR_{31} σΦ_{21} σΦ_{31} 2057 5 26 48.7 4.1619 ∗ 14.86 14.39 0.249 0.088 3.79 1.22 1F pulsator -69 51 31 0.31 0.22 0.028 0.007 0.09 0.17 2058 5 18 51.8 4.2024 × 15.77 15.12 0.404 0.181 4.24 2.31 12010 -69 39 11 0.88 0.58 0.028 0.001 0.12 0.17 2059 5 16 25.8 4.2024 ♦ 14.95 14.46 0.129 0.043 3.78 0.40 -69 29 53 0.30 0.20 0.003 0.025 0.11 0.30 2060 5 21 5.3 4.2615 × 16.14 15.54 0.405 0.153 4.29 2.44 -69 40 32 0.61 0.44 0.037 0.006 0.11 0.16 2061 5 18 29.1 4.3812 ∗ 15.60 14.96 0.221 0.098 4.62 2.21 -69 27 48 0.35 0.23 0.089 0.099 0.27 0.55 2062 5 17 27.1 4.4302 ♦ 14.61 14.19 0.107 3.16

-69 20 8 0.13 0.09 0.011 0.18 2063 5 27 32.8 4.5929 ♦ 15.02 14.42 0.157 0.067 3.90 1.68 -69 49 12 0.35 0.23 0.029 0.025 0.10 0.20 2064 5 16 53.2 4.7162 × 15.95 15.27 0.363 0.116 4.39 2.60 2422 -69 22 5 0.63 0.41 0.031 0.010 0.10 0.15 2065 5 17 18.7 4.7923 ∗ 15.57 14.93 0.264 0.080 4.17 2.05 1F pulsator 12006 -69 32 59 0.49 0.34 0.013 0.001 0.08 0.12 2066 5 17 57.2 4.8079 × 15.81 15.14 0.404 0.152 4.40 2.57 2439 -69 38 52 0.74 0.50 0.036 0.013 0.11 0.15 2067 5 17 2.6 4.8713 ♦ 14.71 14.01 0.154 0.047 3.84 1.50 -69 38 51 0.25 0.15 0.015 0.005 0.06 0.14 2068 5 19 18.2 5.1094 × 15.67 15.05 0.420 0.152 4.38 2.31 5749 -69 30 27 0.91 0.61 0.032 0.005 0.12 0.18 2069 5 26 17.6 5.2965 × 15.47 14.82 0.382 0.141 4.35 2.51 2531 -69 48 29 0.75 0.50 0.031 0.001 0.10 0.15 2070 5 17 32.6 5.3862 × 14.60 13.98 0.376 0.162 4.22 2.38 Optical binary ? 2430 -69 25 14 0.75 0.47 0.036 0.041 0.13 0.22 2071 5 19 3.3 5.4926 × 15.25 14.64 0.420 0.168 4.37 2.49 -69 40 8 0.93 0.63 0.043 0.032 0.14 0.21 2072 5 19 16.0 5.5896 ∗ 15.65 14.92 0.261 0.066 4.35 2.82 1F pulsator 12011 -69 41 26 0.41 0.28 0.010 0.008 0.08 0.15 2073 5 19 38.7 5.6609 × 15.67 14.96 0.357 0.103 4.46 2.62 2455 -69 37 42 0.66 0.44 0.019 0.014 0.10 0.16 2074 5 26 59.5 5.8858 × 15.20 14.59 0.413 0.148 4.48 2.59 965 -69 51 7 0.93 0.63 0.033 0.024 0.12 0.18 2075 5 26 44.3 5.9902 △ 15.57 14.87 0.171 4.60

-69 48 1 0.17 0.12 0.033 0.13 2076 5 26 47.9 6.0899 △ 13.97 13.20 0.413 0.415 3.58 2.72 Larger scatter -69 50 18 0.17 0.08 0.162 0.127 0.30 0.35 2077 5 16 6.3 6.1662 × 15.07 14.29 0.436 0.169 4.54 2.51 922 -69 28 24 0.78 0.46 0.038 0.026 0.12 0.18 2078 5 16 59.3 6.1668 ∗ 15.66 14.94 0.270 0.028 4.61 3.21 1F pulsator -69 23 40 0.46 0.30 0.008 0.013 0.07 0.27 2079 5 15 52.2 6.4236 × 15.28 14.66 0.384 0.074 4.70 3.17 -69 28 15 0.62 0.40 0.047 0.002 0.12 0.33 2080 5 18 42.6 6.4708 × 15.54 14.79 0.420 0.159 4.58 2.55 12009 -69 38 21 0.84 0.54 0.043 0.010 0.12 0.18 2081 5 22 19.2 6.6254 × 15.25 14.59 0.423 0.148 4.53 2.56 944 -69 37 51 0.97 0.64 0.040 0.006 0.12 0.18 2082 5 18 4.7 6.7348 × 14.91 14.26 0.396 0.144 4.71 2.63 2438 -69 25 38 0.91 0.64 0.024 0.011 0.11 0.18 2083 5 27 23.2 7.4044 × 15.41 14.68 0.207 0.078 4.98 2.98 -69 50 55 0.41 0.26 0.025 0.005 0.10 0.22

Table 1. 97 LMC bar Cepheids

EROS α (J2000)

P Type <BE > <RE > R21 R31 Φ21 Φ31 Remarks HV δ day ΔBE ΔRE σR_{21} σR_{31} σΦ_{21} σΦ_{31} 2084 5 26 49.6 7.4674 × 15.11 14.42 0.354 0.076 4.62 2.71 -69 45 49 0.54 0.37 0.005 0.010 0.09 0.16 2085 5 27 34.4 7.4674 × 14.94 14.29 0.422 0.172 4.61 2.38 -69 51 20 1.07 0.69 0.026 0.041 0.13 0.21 2086 5 26 44.4 7.5314 × 15.04 14.41 0.238 0.049 4.83 2.23 -69 48 6 0.32 0.24 0.021 0.016 0.07 0.21 2087 5 16 55.3 7.5492 × 15.14 14.45 0.321 0.122 4.80 2.47 927 -69 19 52 0.79 0.50 0.015 0.016 0.09 0.14 2088 5 16 19.6 7.6565 × 15.41 14.63 0.230 0.039 4.73 3.51 -69 18 21 0.48 0.28 0.023 0.014 0.08 0.32 2089 5 27 5.0 8.0714 × 14.98 14.31 0.256 0.212 5.14 3.54 968 -69 50 41 0.91 0.60 0.042 0.027 0.15 0.14 2090 5 17 25.3 8.1795 × 14.74 14.18 0.276 0.220 4.87 3.15 2426 -69 20 59 0.99 0.67 0.046 0.010 0.13 0.14 2091 5 16 0.2 8.6761 × 14.97 14.28 0.251 0.056 5.01 2.91 923 -69 32 17 0.56 0.36 0.012 0.016 0.07 0.18 2092 5 16 9.9 10.2390 × 14.87 14.15 0.080 0.114 0.82 5.98 2414 -69 32 39 0.67 0.38 0.044 0.038 0.29 0.18 2093 5 19 15.5 13.3110 × 14.50 13.76 0.244 0.161 4.38 1.30 932 -69 36 16 1.36 0.88 0.017 0.030 0.18 0.25 2094 5 18 23.0 13.5310 × 14.31 13.45 0.174 0.113 4.19 0.96 -69 21 50 0.92 0.61 0.042 0.021 0.21 0.29 2095 5 21 16.3 18.5440 △ 16.56 16.16 0.077 0.42 Below PL relation -69 38 31 0.24 0.21 0.065 0.50 2096 5 19 28.7 21.6470 × 14.34 13.41 0.149 0.081 3.74 1.04 2453 -69 30 32 0.56 0.36 0.019 0.010 0.09 0.10 2097 5 20 32.6 36.6280 △ 15.19 14.62 0.276 4.38 Below PL relation -69 42 20 0.07 0.07 0.145 0.41