Table 1. BV photometry of DM UMa obtained at Kavalur.

JD JD JD JD 2400000+ ΔV Δ(B-V) 2400000+ ΔV Δ(B-V) 2400000+ ΔV Δ(B-V) 2400000+ ΔV Δ(B-V)

49018.393 0.177 -0.189 49418.377 0.203 -0.152 53434.291 0.102 -0.166 54175.236 0.087 -0.170 49019.397 0.224 -0.165 49419.308 0.176 -0.148 53446.330 0.228 — 54176.233 0.059 -0.175 49020.416 0.248 — 49420.315 0.181 -0.141 53447.336 0.128 -0.178 54179.276 0.174 -0.170 49021.368 0.213 -0.156 49421.300 0.204 -0.143 53448.314 0.110 -0.196 54180.242 0.150 -0.170 49021.424 0.227 -0.178 49433.244 0.223 — 53449.242 0.102 — 54182.244 0.087 -0.198 49034.373 0.221 -0.152 53052.350 0.157 — 53766.353 0.111 — 54476.404 0.126 — 49035.344 0.265 -0.151 53054.347 0.093 — 53768.418 0.238 — 54477.407 0.238 -0.142 49042.319 0.229 -0.120 53055.326 0.146 -0.106 53773.463 0.151 -0.175 54478.412 0.255 -0.149 49043.285 0.234 -0.131 53058.337 0.208 -0.094 53790.296 0.229 -0.107 54480.399 0.154 -0.149 49045.388 0.222 -0.143 53059.317 0.180 -0.108 53791.305 0.234 -0.163 54481.392 0.083 -0.163 49045.421 0.199 -0.125 53062.302 0.127 -0.114 53793.296 0.182 -0.134 54482.391 0.023 -0.150 49046.316 0.241 -0.133 53082.271 0.164 -0.114 53816.242 0.170 -0.169 54483.423 0.087 — 49046.366 0.267 -0.162 53083.266 0.154 -0.127 53820.236 0.235 -0.119 54484.433 0.204 -0.149 49362.364 0.189 -0.149 53084.279 0.144 -0.125 53822.247 0.147 -0.142 54485.475 0.286 -0.133 49363.353 0.199 — 53408.413 0.244 — 53823.251 0.184 -0.146 54525.274 0.222 -0.122 49368.308 0.187 — 53411.376 0.085 — 53824.237 0.100 — 54527.287 0.042 -0.174 49398.331 0.197 — 53415.347 0.206 -0.152 54153.295 0.072 -0.162 54528.292 0.062 -0.154 49401.342 0.215 -0.128 53416.362 0.239 -0.132 54154.340 0.089 -0.154 54529.305 0.176 -0.151 49401.397 0.218 -0.148 53417.350 0.150 -0.148 54155.286 0.167 -0.161 54530.296 0.250 -0.133 49415.336 0.185 -0.152 53418.403 0.083 -0.193 54156.332 0.191 -0.160 54531.285 0.257 -0.135 49416.321 0.211 -0.155 53419.460 0.104 -0.133 54172.257 0.165 -0.154 54534.278 0.061 -0.163 49417.345 0.241 -0.138 53433.315 0.083 —

© 0000 RAS, MNRAS 000, 000–000