1600 1800 2000 2200 0

200

400

600 1136-1334

2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100

150 1137+6604

1600 1800 2000 2200 0

50

100

150

1138+0204

2400 2600 2800 3000 3200 0 50 100 150 200 250 1148+5454