2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100

150

200 2243-1222

2400 2600 2800 3000 3200 0 50 100 150 200 250 2251+1552

2400 2600 2800 3000 3200 0 100 200 300 400 500

2251-1750

1600 1800 2000 2200 0 50 100 150 200 250

2300-6823