2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100 0637-7513

2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100 0710+1151

1600 1800 2000 2200 0

200

400

600 0742+3150

2400 2600 2800 3000 3200 0

20

40

60

80 0827+2421