2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100

150 2145+0643

1600 1800 2000 2200 0

500

1000

1500 2201+3131

2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100

150

200 2216-0350

2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100

150

2230+1128