2400 2600 2800 3000 3200 0 20 40 60 80 0414-0601

2400 2600 2800 3000 3200 0

20

40

60

80 0420-0127

2400 2600 2800 3000 3200 0

20

40

60

80 0439-4319

2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100

150

200

0454+0356