1600 1800 2000 2200 0

200

400

600 1626+5529

2400 2600 2800 3000 3200 0

20

40

60

80

1637+5726

2400 2600 2800 3000 3200 0 20 40 60 80 100 1641+3954

1600 1800 2000 2200 0

200

400

600 1704+6048