2400 2600 2800 3000 3200 0 10 20 30 40 0107-1537

2400 2600 2800 3000 3200 0 10 20 30 40 50 0115+0242

2400 2600 2800 3000 3200 0

50

100

150

200 0117+2118

1200 1300 1400 1500 1600 0

2000

4000

6000

8000

0121-5903