Astron. Nachr. / AN (0000) 1

Fig. 4 Low resolution short wavelength IUE spectra of V444 Cyg obtained at 0.001, 0.289, 0.503 and 0.727 orbital phases. The fluxes are in units of erg cm^{−2} s^{−1} A^{−1}

www.an-journal.org © 0000 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim