\documentstyle[aj_pt4]{article}

\begin{document}

\scriptsize

\begin{deluxetable}{rcrrrrrrrrr}

\tablenum{2}
\tablecaption{HamR50 Equivalent Widths for M13 Stars}
\tablecolumns{11}
\tablehead{
\colhead{$\lambda$}                             &
\colhead{Id.}                                   &
\colhead{E.P.}                                  &
\colhead{log gf}                                &
\colhead{L-598}                                 &
\colhead{L-629}                                 &
\colhead{L-194}                                 &
\colhead{L-973}                                 &
\colhead{L-954}                                 &
\colhead{L-835}                                 &
\colhead{L-70}                                   
}
\startdata
   6300.31& [O I]&   0.00& --9.75&     59&     42&     19&     10&      5&      9&      9 \nl
   6363.79& [O I]&   0.02&--10.25&     24&     18&      6&      3&\nodata&\nodata&      2 \nl
   6154.23& Na I &   2.10& --1.56&     23&     23&     34&     39&     48&     36&     35 \nl
   6160.75& Na I &   2.10& --1.26&     16&     37&     49&     57&     62&     51&     58 \nl
   5711.10& Mg I &   4.35& --1.73&    112&    106&     85&     75&     91&     91&     82 \nl
   7387.70& Mg I &   5.75& --1.10&     19&     13&\nodata&\nodata&     15&     10&\nodata \nl
   7691.57& Mg I &   5.75& --0.80&     41&     31&     22&     14&     17&     26&     15 \nl
   8923.57& Mg I &   5.39& --1.66&     19&     19&     25&     18&     23&     10&     29 \nl
   6696.03& Al I &   3.14& --1.57&     24&     45&     78&     95&     95&     78&    101 \nl
   6698.67& Al I &   3.14& --1.89&     17&     22&     52&     63&     63&     47&     59 \nl
   7835.32& Al I &   4.02& --0.71&     13&     29&     61&     70&     70&     53&     60 \nl
   7836.13& Al I &   4.02& --0.55&     13&     40&     74&     70&     68&     64&     72 \nl
   8772.87& Al I &   4.02& --0.38&     42&     48&     81&     85&     90&     95&     90 \nl
   8773.90& Al I &   4.02& --0.16&\nodata&     90&    126&    120&    130&    109&    130 \nl
   6142.49& Si I &   5.62& --1.48&      6&      8&     13&      9&     11&     11&     11 \nl
   6145.02& Si I &   5.61& --1.37&     13&     14&     12&     12&     15&     10&     15 \nl
   6243.82& Si I &   5.61& --1.27&     20&\nodata&     22&\nodata&\nodata&     20&\nodata \nl
   6244.48& Si I &   5.61& --1.27&     20&     16&     14&     20&     20&     21&     22 \nl
   6161.30& Ca I &   2.52& --1.27&     85&     76&     81&     86&     86&     72&     88 \nl
   6166.44& Ca I &   2.52& --1.14&     93&     84&     83&     89&     88&     77&     86 \nl
   6169.04& Ca I &   2.52& --0.80&    116&    109&    112&    116&    122&    102&    119 \nl
   6169.56& Ca I &   2.52& --0.48&    135&    123&    140&    135&    134&    119&    140 \nl
   6439.08& Ca I &   2.52&  +0.39&    187&    186&    192&    193&    202&    183&    202 \nl
   6455.60& Ca I &   2.52& --1.29&     74&     69&     74&     83&     74&     69&     80 \nl
   6499.65& Ca I &   2.52& --0.82&    119&    109&    110&    115&    117&    104&    119 \nl
   6279.74& Sc II&   1.50& --1.16&     53&     52&     53&     54&     62&     51&     59 \nl
   6309.90& Sc II&   1.50& --1.52&     29&     32&     34&     35&     31&     37&     36 \nl
   6303.77& Ti I &   1.44& --1.57&     61&     53&     52&     66&     52&     39&     54 \nl
   6312.24& Ti I &   1.46& --1.55&     52&\nodata&     40&     56&     42&     36&     46 \nl
   6216.37&  V I &   0.28& --1.07&    150&    129&    119&    147&    127&    105&    130 \nl
   6224.51&  V I &   0.29& --1.82&     91&     85&     75&     93&     75&     59&     78 \nl
   6233.20&  V I &   0.28& --2.00&     82&     70&     59&     79&     62&     48&     59 \nl
   6274.66&  V I &   0.27& --1.69&    101&     94&     86&     97&     88&     66&     90 \nl
   6285.16&  V I &   0.28& --1.56&    106&    102&     88&     99&     76&     75&     98 \nl
   6292.82&  V I &   0.29& --1.52&    112&    112&    105&    118&     97&     77&    103 \nl
   6452.31&  V I &   1.19& --1.21&     30&     28&     24&     38&\nodata&     21&     21 \nl
   6504.19&  V I &   1.18& --1.23&     28&     27&     24&     34&     15&     19&     27 \nl
   6151.62& Fe I &   2.18& --3.37&    111&    104&    100&    109&    114&     80&    111 \nl
   6157.73& Fe I &   4.07& --1.26&     67&     65&     72&     75&     78&     66&     76 \nl
   6165.36& Fe I &   4.14& --1.47&     34&     27&     29&     33&     35&     34&\nodata \nl
   6213.43& Fe I &   2.22& --2.66&    153&    144&    133&    152&    162&    142&    147 \nl
   6219.28& Fe I &   2.20& --2.44&    167&    156&    160&    157&    174&    148&    168 \nl
   6226.74& Fe I &   3.88& --2.22&     27&     25&     22&     23&     23&     21&     26 \nl
   6229.23& Fe I &   2.84& --3.00&     69&     61&     61&     68&     64&     57&     68 \nl
   6240.66& Fe I &   2.22& --3.23&    108&     98&    103&    108&    110&     95&    109 \nl
   6280.62& Fe I &   0.86& --4.37&    192&    172&    177&    191&    176&    164&    188 \nl
   6290.97& Fe I &   4.73& --0.76&     34&     31&     38&     37&     37&     35&     36 \nl
   6297.80& Fe I &   2.22& --2.74&    146&    134&    137&    133&    146&    131&    147 \nl
   6301.50& Fe I &   3.65& --0.72&    131&    119&    126&    124&    138&    117&    126 \nl
   6302.49& Fe I &   3.69& --1.15&     95&     86&     96&     94&    107&     91&    100 \nl
   6311.51& Fe I &   2.83& --3.22&     60&     45&     45&     52&     55&     47&     49 \nl
   6355.04& Fe I &   2.84& --2.29&    118&    116&    116&    119&    127&    112&    125 \nl
   6380.75& Fe I &   4.19& --1.40&     45&     37&     48&     50&     43&     41&     52 \nl
   6419.96& Fe I &   4.73& --0.24&     60&     61&     61&     66&     64&     59&     68 \nl
   6421.35& Fe I &   2.28& --1.94&    200&    187&    188&    186&    199&    176&    200 \nl
   6430.85& Fe I &   2.18& --2.00&    200&    193&    194&    194&    208&    185&    209 \nl
   6498.94& Fe I &   0.96& --4.69&    154&    148&    146&    156&    156&    134&    155 \nl
   6574.23& Fe I &   0.99& --5.02&    127&    127&    126&    124&    120&    109&    129 \nl
   6149.25& Fe II&   3.89& --2.72&     18&     18&     19&     20&     27&     26&     25 \nl
   6369.46& Fe II&   2.89& --4.25&     14&     17&     18&     12&     18&     16&     19 \nl
   6416.93& Fe II&   3.89& --2.79&     23&     22&     20&     19&     28&     24&     23 \nl
   6432.68& Fe II&   2.89& --3.71&     37&     29&     32&     29&     42&     38&     38 \nl
   6456.39& Fe II&   3.90& --2.08&     46&     44&     52&     44&     64&     51&     57 \nl
   6516.08& Fe II&   2.89& --3.45&\nodata&     45&     52&     44&     55&     50&     56 \nl
   6175.37& Ni I &   4.09& --0.53&     27&     25&     22&     28&     30&     27&     34 \nl
   6176.82& Ni I &   4.09& --0.53&     40&     35&     35&     38&     46&     44&     49 \nl
   6177.25& Ni I &   1.83& --3.50&     42&     38&     40&     44&     42&     37&     46 \nl
   6223.99& Ni I &   4.10& --0.99&     15&     14&      9&     10&     10&     13&     12 \nl
   6378.26& Ni I &   4.15& --0.89&     17&     15&     15&     15&     20&     17&     16 \nl
\enddata

\end{deluxetable}

\end{document}



