\def\caption#1{{\bf #1}}
\def\newpage{\eject}

\caption{Table1: Stark full width and shift for Mn II and Mn III} \cr
\bigskip

                                                             \settabs 4\columns
                                \+  Transition &   T (K) &  W (nm) & d (nm) \cr
                                                                       \bigskip
                                         \+  &   5000.&  .848E-02& -.183E-02\cr
                                    \+ Mn II &  10000.&  .591E-02& -.130E-02\cr
                           \+ $a^7S-z^7P^0$  &  20000.&  .409E-02& -.932E-03\cr
                                        \+   &  30000.&  .330E-02& -.771E-03\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  258.97$ nm  &  40000.&  .285E-02& -.674E-03\cr
                                      \+     &  50000.&  .257E-02& -.609E-03\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .528E-02&  .208E-03\cr
                                   \+ Mn II  &  10000.&  .368E-02&  .181E-03\cr
                           \+ $a^7S-x^7P^0$  &  20000.&  .267E-02&  .182E-03\cr
                                        \+ &    30000.&  .238E-02&  .207E-03\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  116.30$ nm  &  40000.&  .226E-02&  .291E-03\cr
                                        \+   &  50000.&  .221E-02&  .309E-03\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .287E-01&  .159E-01\cr
                                    \+ Mn II &  10000.&  .199E-01&  .119E-01\cr
                          \+  $z^7P^0-e^7S$  &  20000.&  .144E-01&  .950E-02\cr
                                        \+   &  30000.&  .125E-01&  .906E-02\cr
       \+  $\overline{\lambda}=  278.19$ nm  &  40000.&  .118E-01&  .888E-02\cr
                                          \+ &  50000.&  .115E-01&  .886E-02\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .132E-01&  .842E-02\cr
                                   \+ Mn II  &  10000.&  .909E-02&  .625E-02\cr
                           \+ $z^7P^0-e^7D$  &  20000.&  .641E-02&  .488E-02\cr
                                        \+   &  30000.&  .550E-02&  .446E-02\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  244.24$ nm  &  40000.&  .517E-02&  .440E-02\cr
                                          \+ &  50000.&  .504E-02&  .461E-02\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .156E-01&  .846E-02\cr
                                   \+ Mn II  &  10000.&  .112E-01&  .675E-02\cr
                           \+ $z^7P^0-w^7D$  &  20000.&  .928E-02&  .657E-02\cr
                                        \+   &  30000.&  .906E-02&  .664E-02\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  163.17$ nm  &  40000.&  .927E-02&  .675E-02\cr
                                        \+   &  50000.&  .955E-02&  .663E-02\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .489    & -.129    \cr
                                   \+ Mn II  &  10000.&  .340    & -.954E-01\cr
                           \+ $e^7S-x^7P^0$  &  20000.&  .248    & -.750E-01\cr
                                        \+   &  30000.&  .222    & -.708E-01\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  875.16$ nm  &  40000.&  .213    & -.652E-01\cr
                                        \+   &  50000.&  .210    & -.645E-01\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  1.18    & -.250    \cr
                                   \+ Mn II  &  10000.&  .820    & -.182    \cr
                           \+ $e^7D-x^7P^0$  &  20000.&  .596    & -.138    \cr
                                        \+   &  30000.&  .533    & -.121    \cr
        \+ $\overline{\lambda}= 1555.25$ nm  &  40000.&  .514    & -.107    \cr
                                        \+   &  50000.&  .510    & -.114    \cr
                                                                    \vfil\eject 
                                                                       \medskip
                                \+  Transition &   T (K) &  W (nm) & d (nm) \cr
                                                                       \bigskip
                                        \+   &   5000.&  1.04    &  .122E-01\cr
                                   \+ Mn II  &  10000.&  .760    &  .319E-01\cr
                           \+ $x^7P^0-f^7D$  &  20000.&  .627    &  .638E-01\cr
                                        \+   &  30000.&  .607    &  .787E-01\cr
        \+ $\overline{\lambda}= 1122.10$ nm  &  40000.&  .598    &  .729E-01\cr
                                        \+   &  50000.&  .596    &  .707E-01\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .122E-01& -.252E-02\cr
                                   \+  Mn II &  10000.&  .851E-02& -.179E-02\cr
                           \+ $a^5S-z^5P^0$  &  20000.&  .589E-02& -.129E-02\cr
                                        \+   &  30000.&  .476E-02& -.107E-02\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  294.35$ nm  &  40000.&  .413E-02& -.940E-03\cr
                                        \+   &  50000.&  .374E-02& -.858E-03\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .622E-02& -.594E-03\cr
                                   \+  Mn II &  10000.&  .433E-02& -.404E-03\cr
                           \+ $a^5S-w^5P^0$  &  20000.&  .318E-02& -.261E-03\cr
                                        \+   &  30000.&  .284E-02& -.188E-03\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  129.11$ nm  &  40000.&  .271E-02& -.628E-04\cr
                                        \+   &  50000.&  .266E-02& -.363E-04\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .362E-01&  .194E-01\cr
                                   \+  Mn II &  10000.&  .252E-01&  .146E-01\cr
                          \+ $z^5P^0-e^5S$   &  20000.&  .183E-01&  .118E-01\cr
                                        \+   &  30000.&  .161E-01&  .114E-01\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  303.69$ nm  &  40000.&  .153E-01&  .112E-01\cr
                                        \+   &  50000.&  .149E-01&  .111E-01\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .170E-01&  .106E-01\cr
                                   \+  Mn II &  10000.&  .118E-01&  .794E-02\cr
                           \+ $z^5P^0-e^5D$  &  20000.&  .835E-02&  .627E-02\cr
                                        \+   &  30000.&  .726E-02&  .582E-02\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  258.41$ nm  &  40000.&  .687E-02&  .590E-02\cr
                                        \+   &  50000.&  .673E-02&  .617E-02\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .182E-01&  .122E-01\cr
                                   \+ Mn II  &  10000.&  .131E-01&  .974E-02\cr
                           \+ $z^5P^0-f^5D$  &  20000.&  .112E-01&  .950E-02\cr
                                        \+   &  30000.&  .111E-01&  .946E-02\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  174.70$ nm  &  40000.&  .114E-01&  .948E-02\cr
                                        \+   &  50000.&  .118E-01&  .928E-02\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .565    & -.199    \cr
                                   \+  Mn II &  10000.&  .394    & -.148    \cr
                           \+ $e^5S-w^5P^0$  &  20000.&  .290    & -.118    \cr
                                        \+   &  30000.&  .263    & -.112    \cr
        \+ $\overline{\lambda}=  947.97$ nm  &  40000.&  .254    & -.104    \cr
                                        \+   &  50000.&  .252    & -.103    \cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  2.15    & -.748    \cr
                                   \+  Mn II &  10000.&  1.49    & -.552    \cr
                           \+ $e^7D-w^5P^0$  &  20000.&  1.09    & -.426    \cr
                                        \+   &  30000.&  .990    & -.387    \cr
        \+ $\overline{\lambda}= 2092.61$ nm  &  40000.&  .962    & -.365    \cr
                                        \+   &  50000.&  .959    & -.379    \cr
                                                                       \medskip
                                                                    \vfil\eject 
                                \+  Transition &   T (K) &  W (nm) & d (nm) \cr
                                                                       \bigskip
                                        \+   &   5000.&  .428    &  .209    \cr
                                   \+Mn II   &  10000.&  .306    &  .166    \cr
                           \+ $w^5P^0-f^5D$  &  20000.&  .254    &  .161    \cr
                                        \+   &  30000.&  .249    &  .159    \cr
        \+ $\overline{\lambda}=  726.51$ nm  &  40000.&  .256    &  .158    \cr
                                        \+   &  50000.&  .264    &  .153    \cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .455E-02& -.785E-03\cr
                                  \+ Mn III  &  10000.&  .319E-02& -.561E-03\cr
                           \+ $a^6D-z^6F^0$  &  50000.&  .138E-02& -.253E-03\cr
                                        \+   & 100000.&  .101E-02& -.175E-03\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  208.39$ nm  & 250000.&  .832E-03& -.869E-04\cr
                                        \+   & 500000.&  .829E-03& -.521E-04\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .440E-02& -.779E-03\cr
                                 \+  Mn III  &  10000.&  .308E-02& -.557E-03\cr
                           \+ $a^6D-z^6P^0$  &  50000.&  .133E-02& -.251E-03\cr
                                        \+   & 100000.&  .973E-03& -.173E-03\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  204.12$ nm  & 250000.&  .804E-03& -.861E-04\cr
                                        \+   & 500000.&  .801E-03& -.518E-04\cr
                                                                       \medskip
                                        \+   &   5000.&  .416E-02& -.592E-03\cr
                                 \+  Mn III  &  10000.&  .292E-02& -.423E-03\cr
                           \+ $a^6D-z^6D^0$  &  50000.&  .126E-02& -.189E-03\cr
                                       \+    & 100000.&  .921E-03& -.127E-03\cr
        \+ $\overline{\lambda}=  194.75$ nm  & 250000.&  .761E-03& -.553E-04\cr
                                        \+   & 500000.&  .758E-03& -.272E-04\cr
%                                                                          \bye

\newpage
\caption{Table2: Stark full width and shift for Ga III}        \cr
\bigskip
                                                             \settabs 4\columns
                                                                       \bigskip
                            \+      &      5000.&     .822E-03&    -.565E-04\cr
                      \+ Ga III     &     10000.&     .573E-03&    -.390E-04\cr
             \+    $4s^2S-5p^2P^0$  &     50000.&     .268E-03&    -.982E-05\cr
                            \+      &    100000.&     .231E-03&     .877E-05\cr
\+$\overline{\lambda}=   62.06$ nm  &    250000.&     .227E-03&     .205E-04\cr
                            \+      &    500000.&     .214E-03&     .169E-04\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .455E-02&     .237E-02\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .318E-02&     .171E-02\cr
               \+  $4p^2P^0-5s^2S$  &     50000.&     .148E-02&     .842E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .123E-02&     .687E-03\cr
\+$\overline{\lambda}=  134.35$ nm  &    250000.&     .114E-02&     .542E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .108E-02&     .427E-03\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .208E-02&     .125E-02\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .145E-02&     .905E-03\cr
               \+  $4p^2P^0-4d^2D$  &     50000.&     .635E-03&     .455E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .517E-03&     .394E-03\cr
\+$\overline{\lambda}=  128.47$ nm  &    250000.&     .523E-03&     .358E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .541E-03&     .294E-03\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .220E-02&     .125E-02\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .153E-02&     .920E-03\cr
               \+  $4p^2P^0-5d^2D$  &     50000.&     .821E-03&     .574E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .803E-03&     .525E-03\cr
\+$\overline{\lambda}=   81.36$ nm  &    250000.&     .794E-03&     .415E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .735E-03&     .317E-03\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .106    &    -.318E-01\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .742E-01&    -.229E-01\cr
               \+  $5s^2S-5p^2P^0$  &     50000.&     .348E-01&    -.108E-01\cr
                              \+    &    100000.&     .296E-01&    -.790E-02\cr
\+$\overline{\lambda}=  490.73$ nm  &    250000.&     .280E-01&    -.558E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .259E-01&    -.438E-02\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .109    &    -.267E-01\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .761E-01&    -.191E-01\cr
               \+  $4d^2D-5p^2P^0$  &     50000.&     .351E-01&    -.893E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .299E-01&    -.647E-02\cr
\+$\overline{\lambda}=  589.27$ nm  &    250000.&     .294E-01&    -.515E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .279E-01&    -.430E-02\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .208E-01&    -.404E-02\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .144E-01&    -.277E-02\cr
               \+  $4d^2D-4f^2F^0$  &     50000.&     .750E-02&    -.455E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .738E-02&     .323E-03\cr
\+$\overline{\lambda}=  242.24$ nm  &    250000.&     .772E-02&     .495E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .753E-02&     .346E-03\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .166E-01&    -.111E-02\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .117E-01&    -.467E-03\cr
               \+  $4d^2D-5f^2F^0$  &     50000.&     .849E-02&     .154E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .848E-02&     .162E-02\cr
\+$\overline{\lambda}=  156.84$ nm  &    250000.&     .804E-02&     .107E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .627E-02&     .657E-03\cr
                                                                    \vfil\eject
                                \+  Transition &   T (K) &  W (nm) & d (nm) \cr
                                                                       \bigskip
                              \+    &      5000.&     .614E-01&     .202E-01\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .427E-01&     .149E-01\cr
               \+  $5p^2P^0-5D^2D$  &     50000.&     .222E-01&     .963E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .214E-01&     .884E-02\cr
\+$\overline{\lambda}=  355.86$ nm  &    250000.&     .215E-01&     .697E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .199E-01&     .538E-02\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .253    &    -.453E-01\cr
                        \+ Ga III   &     10000.&     .177    &    -.295E-01\cr
               \+  $5d^2D-5f^2F^0$  &     50000.&     .123    &     .100E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .125    &     .299E-02\cr
\+$\overline{\lambda}=  535.12$ nm  &    250000.&     .119    &     .720E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .955E-01&    -.971E-03\cr
%                                                                          \bye

                                                                       \bigskip


\caption{Table3: Stark full width and shift for Ge III and Ge IV}        \cr
                                                             \settabs 4\columns
                                       \+ Transition& T (K) & W (nm)&d (nm) \cr

                                                                       \bigskip
                            \+      &      5000.&     .441E-02&     .237E-02\cr
                      \+    Ge III  &     10000.&     .308E-02&     .171E-02\cr
             \+    $4p^1P^0-5s^1S$  &     50000.&     .142E-02&     .836E-03\cr
                            \+      &    100000.&     .118E-02&     .679E-03\cr
\+$\overline{\lambda}$=  139.55 nm  &    250000.&     .110E-02&     .537E-03\cr
                            \+      &    500000.&     .104E-02&     .427E-03\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .187E-02&     .149E-02\cr
                       \+   Ge III  &     10000.&     .130E-02&     .107E-02\cr
               \+  $4p^1P^0-4d^1D$  &     50000.&     .580E-03&     .535E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .488E-03&     .468E-03\cr
\+$\overline{\lambda}$=  115.92 nm  &    250000.&     .470E-03&     .403E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .463E-03&     .329E-03\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .956E-01&    -.236E-01\cr
                        \+  Ge III  &     10000.&     .668E-01&    -.170E-01\cr
               \+  $5s^1S-5p^1P^0$  &     50000.&     .311E-01&    -.799E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .262E-01&    -.577E-02\cr
\+$\overline{\lambda}$=  481.57 nm  &    250000.&     .247E-01&    -.399E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .228E-01&    -.310E-02\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .859    &    -.239    \cr
                        \+  Ge III  &     10000.&     .599    &    -.172    \cr
               \+  $4d^1D-5p^1P^0$  &     50000.&     .275    &    -.825E-01\cr
                              \+    &    100000.&     .234    &    -.657E-01\cr
\+$\overline{\lambda}$= 1623.98 nm  &    250000.&     .231    &    -.518E-01\cr
                              \+    &    500000.&     .219    &    -.421E-01\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .229E-02&     .118E-02\cr
                       \+   Ge III  &     10000.&     .160E-02&     .850E-03\cr
               \+  $4p^3P^0-5s^3S$  &     50000.&     .728E-03&     .412E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .595E-03&     .333E-03\cr
\+$\overline{\lambda}$=  105.00 nm  &    250000.&     .552E-03&     .270E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .519E-03&     .214E-03\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .849E-03&     .614E-03\cr
                       \+    Ge III &     10000.&     .590E-03&     .443E-03\cr
               \+  $4p^2P^0-4d^2D$  &     50000.&     .255E-03&     .224E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .208E-03&     .187E-03\cr
\+$\overline{\lambda}$=  100.38 nm  &    250000.&     .217E-03&     .178E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .232E-03&     .150E-03\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .698E-01&    -.207E-01\cr
                        \+   Ge III &     10000.&     .488E-01&    -.149E-01\cr
               \+  $5s^3S-5p^3P^0$  &     50000.&     .224E-01&    -.689E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .186E-01&    -.496E-02\cr
\+$\overline{\lambda}$=  421.96 nm  &    250000.&     .175E-01&    -.351E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .162E-01&    -.276E-02\cr
                                                                    \vfil\eject
                                       \+ Transition& T (K) & W (nm)&d (nm) \cr
                                                                       \bigskip
                              \+    &      5000.&     .720E-01&    -.190E-01\cr
                        \+  Ge III  &     10000.&     .502E-01&    -.136E-01\cr
               \+  $4d^2D-5p^2P^0$  &     50000.&     .227E-01&    -.632E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .190E-01&    -.433E-02\cr
\+$\overline{\lambda}$=  517.65 nm  &    250000.&     .187E-01&    -.345E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .179E-01&    -.293E-02\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .844E-03&     .389E-03\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .590E-03&     .281E-03\cr
               \+  $4p^2P^0-5d^2D$  &     50000.&     .270E-03&     .142E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .225E-03&     .123E-03\cr
\+$\overline{\lambda}$=   54.24 nm  &    250000.&     .214E-03&     .101E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .200E-03&     .807E-04\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .134E-02&     .565E-03\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .938E-03&     .413E-03\cr
               \+  $4p^2P^0-6d^2D$  &     50000.&     .501E-03&     .243E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .466E-03&     .209E-03\cr
\+$\overline{\lambda}$=   45.46 nm  &    250000.&     .426E-03&     .160E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .373E-03&     .121E-03\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .157E-01&    -.250E-02\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .110E-01&    -.178E-02\cr
               \+  $4d^2D-5p^2P^0$  &     50000.&     .484E-02&    -.792E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .376E-02&    -.528E-03\cr
\+$\overline{\lambda}$=  275.26 nm  &    250000.&     .341E-02&    -.304E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .337E-02&    -.261E-03\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .521E-02&    -.135E-02\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .363E-02&    -.949E-03\cr
               \+  $4d^2D-4f^2F^0$  &     50000.&     .162E-02&    -.370E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .134E-02&    -.145E-03\cr
\+$\overline{\lambda}$=  149.83 nm  &    250000.&     .133E-02&     .290E-04\cr
                              \+    &    500000.&     .131E-02&     .457E-04\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .539E-02&    -.112E-03\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .376E-02&    -.672E-04\cr
               \+  $4d^2D-6p^2P^0$  &     50000.&     .189E-02&     .310E-04\cr
                              \+    &    100000.&     .169E-02&     .971E-04\cr
\+ $\overline{\lambda}$=  108.03 nm &    250000.&     .156E-02&     .102E-03\cr
                              \+    &    500000.&     .142E-02&     .733E-04\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .396E-01&    -.101E-01\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .277E-01&    -.722E-02\cr
               \+  $5s^2S-5p^2P^0$  &     50000.&     .124E-01&    -.320E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .981E-02&    -.226E-02\cr
\+$\overline{\lambda}$=  359.48 nm  &    250000.&     .884E-02&    -.139E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .828E-02&    -.109E-02\cr
                                                                       \medskip
                              \+    &      5000.&     .793E-02&    -.774E-03\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .554E-02&    -.541E-03\cr
               \+  $5s^2S-6p^2P^0$  &     50000.&     .274E-02&    -.166E-03\cr
                              \+    &    100000.&     .242E-02&    -.310E-04\cr
\+$\overline{\lambda}$=  118.97 nm  &    250000.&     .223E-02&     .280E-04\cr
                              \+    &    500000.&     .200E-02&     .188E-04\cr
                                                                    \vfil\eject
                                       \+ Transition& T (K) & W (nm)&d (nm) \cr
                                                                       \bigskip
                              \+    &      5000.&     .240E-01&     .685E-02\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .168E-01&     .495E-02\cr
               \+  $5p^2P^0-5d^2D$  &     50000.&     .763E-02&     .248E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .634E-02&     .215E-02\cr
\+$\overline{\lambda}$=  247.24 nm  &    250000.&     .609E-02&     .168E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .574E-02&     .131E-02\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .130E-01&     .438E-02\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .912E-02&     .320E-02\cr
               \+  $5p^2P^0-6d^2D$  &     50000.&     .476E-02&     .190E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .437E-02&     .163E-02\cr
\+$\overline{\lambda}$=  131.47 nm  &    250000.&     .403E-02&     .122E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .357E-02&     .910E-03\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .416    &     .941E-01\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .290    &     .674E-01\cr
               \+  $4f^2F^0-5d^2D$  &     50000.&     .133    &     .325E-01\cr
                              \+    &    100000.&     .114    &     .261E-01\cr
\+$\overline{\lambda}$=  996.63 nm  &    250000.&     .114    &     .198E-01\cr
                              \+    &    500000.&     .109    &     .156E-01\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .375E-01&     .113E-01\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .262E-01&     .827E-02\cr
               \+  $4f^2F^0-6d^2D$  &     50000.&     .136E-01&     .490E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .127E-01&     .411E-02\cr
\+$\overline{\lambda}$=  219.06 nm  &    250000.&     .119E-01&     .301E-02\cr
                              \+    &    500000.&     .107E-01&     .225E-02\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .723E-01&    -.163E-01\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .514E-01&    -.112E-01\cr
               \+  $5d^2D-5f^2F^0$  &     50000.&     .272E-01&    -.259E-02\cr
                              \+    &    100000.&     .253E-01&    -.760E-03\cr
\+   $\overline{\lambda}$=332.9 nm  &    250000.&     .244E-01&    -.212E-03\cr
                          \+        &    500000.&     .202E-01&    -.201E-03\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .257    &     .585E-01\cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .179    &     .427E-01\cr
               \+  $6p^2P^0-6d^2D$  &     50000.&     .950E-01&     .246E-01\cr
                              \+    &    100000.&     .886E-01&     .202E-01\cr
\+$\overline{\lambda}$=  504.37 nm  &    250000.&     .819E-01&     .147E-01\cr
                              \+    &    500000.&     .721E-01&     .109E-01\cr
                                                                       \medskip 
                              \+    &      5000.&     .550    &    -.161    \cr
                         \+  Ge IV  &     10000.&     .384    &    -.115    \cr
               \+  $6s^2S-6p^2P^0$  &     50000.&     .199    &    -.516E-01\cr
                              \+    &    100000.&     .182    &    -.375E-01\cr
\+$\overline{\lambda}$=  786.57 nm  &    250000.&     .165    &    -.269E-01\cr
                              \+    &    500000.&     .142    &    -.201E-01\cr
                                                                       \medskip
                                                                           \bye



