\documentstyle{l-aa}
\begin{document}
\begin{table}
\scriptsize
 \caption{Rotational and radial velocity for Ib supergiant stars.}
\begin{tabular}{|rlcr|rrrrr|rr|rr|l|}
\hline
  Name   &  & Sp  & $(B-V)$ &   RV   & $\epsilon$ & $\sigma$ & E/T & $P(\chi^2)$ &  N  & $\Delta T$ & $V\sin~i$ & $\epsilon_{rot}$ & Remark  \\
HD &  &     &         & $Km/s$ & $ Km/s$ &   $Km/s$  &     & & &
$days$    & $Km/s$    & $Km/s$         &     \\
 \hline
     611&      &  G2Ib-II       &  1.14 &  -21.22 &    0.17 &    0.21 &    0.52 &   0.930 &     6 &  2972 &   8.2 &   1.0 &            \\
     725&      &  F5Ib-II       &  0.63 &  -15.16 &    0.81 &    4.38 &   13.46 &   0.000 &    29 &  5026 & $<$   1.0 &    &  SB           \\
    4362&      &  G0Ib          &  1.09 &  -16.43 &    0.50 &    0.28 &    0.85 &   0.607 &     6 &  2968 &  10.7 &   1.0 &            \\
    4817&      &  K5Ib          &  1.88 &  -20.07 &    0.13 &    0.22 &    0.76 &   0.674 &     5 &  2592 &   6.2 &   1.0 &            \\
    8906&      &  F3Ib          &  0.74 &  -43.58 &    0.25 &    0.66 &    1.43 &   0.057 &     7 &  2931 &  10.2 &   1.0 &            \\
    8992&      &  F6Ib          &  0.89 &  -24.85 &    0.15 &    0.34 &    0.90 &   0.540 &     6 &  2911 &   7.8 &   1.0 &            \\
    9250&      &  G0Ib          &  1.42 &  -24.05 &    0.50 &    3.67 &   10.09 &   0.000 &    55 &   874 &   9.9 &   1.0 &  SB           \\
    9366&      &  K3Ib          &  1.88 &  -28.66 &    0.29 &    0.65 &    2.11 &   0.001 &     5 &  2522 &   5.9 &   1.0 &  SB?            \\
    9548&      &  K1Ib          &  1.38 &    2.88 &    1.10 &    5.83 &   18.15 &   0.000 &    28 &  2523 & $<$   1.0 &    &  SB            \\
    9788&      &  K1Ib          &  1.56 &  -36.61 &    0.24 &    0.47 &    1.49 &   0.086 &     4 &  2592 & $<$   1.0 &    &            \\
    9880&      &  F0Ib          &  0.80 &  -15.44 &    1.36 &    3.33 &    2.10 &   0.001 &     6 &  2591 &  22.8 &   2.3 &  SB?            \\
   10303&      &  F6Ib          &  0.41 &   50.90 &    0.49 &    0.69 &    1.08 &   0.285 &     2 &   577 &  22.3 &   2.2 &            \\
   11544&      &  G2Ib          &  1.15 &  -28.78 &    0.18 &    0.49 &    1.52 &   0.032 &     7 &  2920 &   9.1 &   1.0 &            \\
   11800&      &  K5Ib          &  2.04 &  -17.91 &    0.16 &    0.51 &    1.61 &   0.006 &    10 &  2592 & $<$   1.0 &    &            \\
   12014&      &  K0Ib          &  1.97 &  -55.56 &    1.72 &    3.85 &   10.21 &   0.000 &     5 &  2592 &  13.0 &   1.0 &  SB           \\
   13686&      &  K3Ib          &  1.87 &   -4.42 &    0.23 &    0.61 &    1.98 &   0.001 &     7 &  2519 &   4.6 &   1.0 &            \\
   14662&      &  F7Ib          &  0.86 &  -25.51 &    0.23 &    1.79 &    5.04 &   0.000 &    61 &  7973 &   8.5 &   1.0 &  SB            \\
   17506&      &  K3Ib          &  1.68 &   -1.09 &    0.27 &    0.53 &    1.89 &   0.013 &     4 &  2528 &   5.8 &   1.0 &            \\
   17958&      &  K3Ib          &  2.03 &  -20.20 &    0.30 &    0.73 &    2.36 &   0.000 &     6 &  2522 &   5.2 &   1.0 &  SB?            \\
   20902&      &  F5Ib          &  0.48 &   -2.17 &    0.08 &    0.56 &    1.16 &   0.063 &    54 &  7671 &  17.1 &   1.0 &            \\
   22764&      &  K4Ib          &  1.71 &  -12.59 &    0.26 &    0.59 &    2.12 &   0.001 &     5 &  2573 & $<$   1.9 &    &  SB?            \\
   24775&      &  K2Ib          &  1.64 &    3.08 &    0.08 &    0.33 &    1.11 &   0.242 &    18 &  7015 & $<$   1.0 &    &            \\
   25030&      &  K1Ib          &  1.50 &   -0.21 &    0.59 &    2.75 &    8.49 &   0.000 &    22 &  6936 & $<$   1.0 &    &  SB            \\
   25056&      &  G0Ib          &  1.20 &   -4.63 &    0.39 &    1.03 &    1.46 &   0.049 &     7 &  1156 &  31.6 &   3.2 &            \\
   26630&      &  G0Ib          &  0.45 &   -7.23 &    0.64 &    1.28 &    3.71 &   0.000 &     4 &    12 &   8.9 &   1.0 &  SBO          \\
   31118&      &  K5Ib          &  1.81 &   12.60 &    0.23 &    0.51 &    1.70 &   0.022 &     5 &  2549 & $<$   1.0 &    &            \\
   31895&      &  K3Ib          &  1.34 &  -27.41 &    0.78 &    3.29 &   10.73 &   0.000 &    18 &  7008 & $<$   1.0 &    &  SB            \\
   31910&      &  G0Ib          &  0.92 &   -2.05 &    0.10 &    0.32 &    0.96 &   0.515 &    11 &  2952 &  11.7 &   1.0 &            \\
   33299&      &  K1Ib          &  1.58 &    3.90 &    0.13 &    0.29 &    0.93 &   0.547 &     6 &  4673 &   7.0 &   1.0 &            \\
   35949&      &  F3Ib-II       &  0.26 &   24.03 &    0.44 &    0.72 &    0.74 &   0.704 &     5 &  1427 &  30.4 &   3.0 &            \\
   36673&      &  F0Ib          &  0.21 &   25.22 &    0.07 &    0.97 &    2.39 &   0.000 &   185 &  6365 &  10.0 &   1.0 &  SB?            \\
   36891&      &  G3Ib          &  1.03 &  -13.23 &    0.65 &    2.34 &    7.09 &   0.000 &    13 &  3122 &   6.2 &   1.0 &  SB            \\
   38808&      &  G3Ib-II       &  1.04 &   -2.69 &    0.19 &    0.47 &    1.31 &   0.132 &     6 &  3187 &   6.5 &   1.0 &            \\
   39949&      &  G2Ib          &  1.08 &   11.81 &    0.14 &    0.50 &    1.39 &   0.031 &    12 &  3156 &   7.6 &   1.0 &            \\
   40457&      &  F5Ib          &  0.70 &   13.00 &    1.05 &    6.40 &   15.09 &   0.000 &    37 &   444 &   6.0 &   1.0 &  SB           \\
   42454&      &  G2Ib          &  1.32 &    8.89 &    0.25 &    0.55 &    1.51 &   0.059 &     5 &  2936 &   9.5 &   1.0 &            \\
   44033&      &  K3Ib          &  1.61 &   33.59 &    0.31 &    0.68 &    2.42 &   0.000 &     5 &  2823 & $<$   1.0 &    &  SB?            \\
   44362&      &  G2Ib          &  0.83 &   17.27 &    0.15 &    0.27 &    0.88 &   0.504 &     4 &  1132 &   8.8 &   1.0 &            \\
   44391&      &  K0Ib          &  1.40 &  -12.82 &    0.23 &    0.52 &    1.51 &   0.058 &     5 &  2551 &   5.9 &   1.0 &            \\
   44414&      &  F5Ib          &  0.63 &   21.60 &    0.17 &    0.55 &    1.36 &   0.055 &    11 &  2554 &   1.6 &   1.2 &            \\
   44812&      &  G5Ib          &  1.10 &    0.45 &    0.32 &    0.72 &    2.05 &   0.003 &     5 &  2554 &   4.5 &   1.0 &  SB?            \\
   47731&      &  G5Ib          &  1.09 &   -2.84 &    0.14 &    0.42 &    1.37 &   0.060 &     9 &  3231 &   5.7 &   1.0 &            \\
   48329&      &  G8Ib          &  1.40 &    8.09 &    0.14 &    0.51 &    1.77 &   0.000 &    13 &  3163 &   8.7 &   1.0 &            \\
   48616&      &  F5Ib          &  0.79 &   24.04 &    0.17 &    0.33 &    0.82 &   0.669 &     6 &  3163 &   8.0 &   1.0 &            \\
   48640&      &  K2Ib          &  1.60 &   22.04 &    0.70 &    2.21 &    7.56 &   0.000 &    10 &  2549 &   1.0 &   1.0 &  SB            \\
   49068&      &  K0Ib          &  1.26 &   22.43 &    1.51 &    2.14 &    7.33 &   0.000 &     2 &  2638 & $<$   1.0 &    &  SB           \\
   49396&      &  G3Ib          &  1.08 &   29.61 &    0.20 &    0.18 &    0.66 &   0.511 &     2 &   377 &   8.6 &   1.0 &            \\
   51043&      &  G5Ib-II       &  1.09 &   13.82 &    0.26 &    0.52 &    1.88 &   0.014 &     4 &  1143 &   3.5 &   1.0 &            \\
   51956&      &  F8Ib          &  0.83 &   -0.66 &    0.58 &    3.27 &    5.80 &   0.000 &    32 &  1970 &  20.4 &   2.0 &  SBO           \\
   52005&      &  K3Ib          &  1.66 &   21.00 &    0.18 &    0.37 &    1.24 &   0.204 &     4 &  2822 &   7.0 &   1.0 &            \\
   56577&      &  K3Ib          &  1.71 &   29.18 &    0.27 &    0.61 &    2.01 &   0.003 &     5 &  2530 &   7.4 &   1.0 &  SB?            \\
   58526&      &  C3Ib          &  0.92 &   14.24 &    0.13 &    0.36 &    1.05 &   0.378 &     8 &  5206 &   8.6 &   1.0 &            \\
   59890&      &  G3Ib          &  0.93 &   14.82 &    0.20 &    0.17 &    0.61 &   0.540 &     2 &   373 &   9.5 &   1.0 &            \\
   62576&      &  K3Ib          &  1.63 &   32.37 &    0.18 &    0.18 &    0.68 &   0.496 &     2 &   373 & $<$   1.0 &    &            \\
   62953&      &  F0Ib-II       &  0.40 &   66.34 &    0.81 &    2.29 &    1.61 &   0.015 &     8 &  1822 &  14.7 &   1.4 &            \\
   63700&      &  G3Ib          &  1.24 &    2.85 &    0.16 &    0.36 &    1.14 &   0.279 &     5 &  3167 &   9.2 &   1.0 &            \\
   65297&      &  G5Ib          &  1.27 &   12.75 &    0.23 &    0.10 &    0.32 &   0.752 &     2 &   369 &   3.4 &   1.5 &            \\
   66190&      &  G8Ib          &  1.28 &   28.69 &    0.83 &    1.66 &    6.07 &   0.000 &     4 &  1142 &   4.0 &   1.0 &  SB            \\
   67594&      &  G2Ib          &  1.44 &   30.92 &    0.30 &    0.61 &    1.90 &   0.013 &     4 &  2546 &   6.7 &   1.0 &            \\
   68553&      &  K3Ib          &  1.62 &   16.23 &    0.19 &    0.18 &    0.67 &   0.500 &     2 &   368 &   1.6 &   1.2 &            \\
   70046&      &  G3Ib          &  0.92 &    0.29 &    0.51 &    0.36 &    0.49 &   0.633 &     2 &   370 &  25.4 &   2.5 &            \\
   70761&      &  F3Ib          &  0.37 &   67.15 &    0.35 &    1.36 &    1.96 &   0.000 &    15 &  7288 &  13.9 &   1.0 &            \\
   71181&      &  G6Ib-II       &  1.17 &   12.49 &    0.21 &    0.09 &    0.32 &   0.753 &     2 &   370 &   2.1 &   1.6 &            \\
   72838&      &  K1Ib          &  1.81 &   10.71 &    0.42 &    0.59 &    2.04 &   0.041 &     2 &   369 &   3.1 &   1.2 &            \\
   73884&      &  K2Ib          &  1.86 &   26.83 &    0.63 &    0.89 &    2.67 &   0.008 &     2 &   369 &  11.9 &   1.0 &            \\
   74395&      &  G2Ib          &  0.84 &   27.80 &    0.17 &    0.39 &    1.21 &   0.213 &     5 &  3231 &   7.5 &   1.0 &            \\
   75276&      &  F0Ib          &  0.56 &   21.16 &    0.47 &    0.67 &    1.50 &   0.135 &     2 &   369 &   9.8 &   1.9 &            \\
   75761&      &  F3Ib-II       &  0.26 &   12.32 &    0.93 &    1.32 &    2.51 &   0.012 &     2 &   369 &   5.1 &   2.8 &            \\
   75888&      &  F0Ib          &  0.59 &   30.47 &    0.35 &    0.26 &    0.53 &   0.597 &     2 &   369 &   6.3 &   1.4 &            \\
   76006&      &  F5Ib          &  0.66 &   16.79 &    2.45 &     -   &     -   &    -    &     1 &     0 &  70.0 &   7.0 &            \\
   76860&      &  K3Ib          &  1.71 &    4.58 &    0.74 &    1.04 &    3.72 &   0.000 &     2 &   369 &   2.0 &   1.5 &  SB?            \\
   77321&      &  G5Ib          &  1.32 &   13.06 &    0.20 &    0.20 &    0.72 &   0.472 &     2 &   368 &   3.9 &   1.0 &            \\
   77912&      &  G8Ib-II       &  1.04 &   16.00 &    0.11 &    0.32 &    1.10 &   0.292 &     8 &  3220 & $<$   1.5 &    &            \\
   78647&      &  K4Ib-IIa      &  1.66 &   17.51 &    0.19 &    0.20 &    0.76 &   0.449 &     2 &   368 &   5.6 &   1.0 &            \\
   79737&      &  G2Ib          &  1.30 &   -7.19 &    1.20 &    1.69 &    4.96 &   0.000 &     2 &   368 &   8.8 &   1.0 &  SB?            \\
   80108&      &  K3Ib          &  1.67 &   -5.23 &    0.81 &    1.15 &    4.33 &   0.000 &     2 &   368 &   3.5 &   1.0 &  SB?            \\
   80128&      &  G6Ib          &  1.28 &   14.30 &    0.21 &    0.30 &    0.98 &   0.327 &     2 &   368 &   6.6 &   1.0 &            \\
      \hline
\end{tabular}
\end{table}

\clearpage

%\def\nodata{$\cdot\cdot\cdot$}
\begin{table}[]
\scriptsize
 \begin{tabular}{|rlcr|rrrrr|rr|rr|l|}
\hline
  Name   &  & Sp  & $(B-V)$ &   RV   & $\epsilon$ & $\sigma$ & E/T & $P(\chi^2)$ &  N  & $\Delta T$ & $V\sin~i$ & $\epsilon_{rot}$ & Remark  \\
HD &  &     &         & $Km/s$ & $ Km/s$ &   $Km/s$  &     & & &
$days$    & $Km/s$    & $Km/s$         &     \\ \hline
   81803&      &  F5Ib          &  0.67 &    0.93 &    0.25 &    0.15 &    0.44 &   0.663 &     2 &   367 &   6.5 &   1.0 &            \\
   81949&      &  G3/5Ib        &  1.08 &   14.07 &    0.21 &    0.04 &    0.14 &   0.886 &     2 &   367 &   6.6 &   1.0 &            \\
   82346&      &  F3Ib          &  0.39 &   12.58 &    3.62 &     -   &     -   &    -    &     1 &     0 &  68.3 &  12.1 &            \\
   84315&      &  G6Ib-II       &  1.00 &    8.55 &    0.28 &    0.34 &    0.88 &   0.387 &     2 &   366 &  10.3 &   1.0 &            \\
   84533&      &  G5/5Ib        &  1.50 &   -5.68 &    0.30 &    0.12 &    0.28 &   0.783 &     2 &   366 &   6.3 &   1.8 &            \\
   85622&      &  G5Ib          &  1.20 &    3.17 &    3.54 &    5.01 &   14.09 &   0.000 &     2 &   367 &  19.3 &   1.0 &  SB            \\
   86646&      &  F3Ib-II       &  0.54 &    3.74 &    4.15 &    7.19 &   11.03 &   0.000 &     3 &   479 &   7.6 &   2.5 &  SB            \\
   87072&      &  F8Ib-II       &  0.50 &   10.07 &    2.24 &    3.88 &    9.42 &   0.000 &     3 &   479 &  11.5 &   1.0 &  SB            \\
   87109&      &  G8Ib-II       &  1.26 &   -1.33 &    0.27 &    0.38 &    1.26 &   0.211 &     2 &   367 & $<$   2.5 &    &            \\
   87323&      &  G2Ib          &  1.10 &   -2.75 &    0.24 &    0.12 &    0.36 &   0.723 &     2 &   367 &  10.4 &   1.0 &            \\
   87438&      &  K3Ib          &  1.72 &   -7.69 &    0.15 &    0.29 &    1.03 &   0.368 &     4 &  1137 &   3.6 &   1.0 &            \\
   88056&      &  G0Ib          &  0.93 &  -10.31 &    0.25 &    0.17 &    0.47 &   0.641 &     2 &   369 &   8.8 &   1.0 &            \\
   88069&      &  G0Ib          &  0.89 &    5.66 &    0.25 &    0.13 &    0.38 &   0.709 &     2 &   369 &   8.7 &   1.0 &            \\
   88092&      &  G0Ib          &  0.82 &   12.80 &    0.24 &    0.18 &    0.54 &   0.588 &     2 &   369 &   9.4 &   1.1 &            \\
   89187&      &  F3Ib          &  0.57 &   -0.54 &    0.44 &    0.62 &    1.28 &   0.222 &     2 &   368 &   8.8 &   1.5 &            \\
   89874&      &  F8Ib-II       &  0.50 &  -14.15 &    0.24 &    0.07 &    0.21 &   0.837 &     2 &   367 &   8.0 &   1.0 &            \\
   90289&      &  K5Ib-II       &  1.53 &  -17.10 &    0.24 &    0.34 &    1.24 &   0.215 &     2 &   366 & $<$   1.0 &    &            \\
   90452&      &  F3Ib          &  0.26 &  -14.47 &    0.33 &    0.30 &    0.64 &   0.555 &     2 &   367 &  12.9 &   1.8 &            \\
   90489&      &  F8Ib-II       &  0.67 &    7.12 &    0.47 &    0.67 &    1.41 &   0.165 &     2 &   367 &   9.3 &   1.2 &            \\
   91056&      &  K3Ib          &  1.86 &   -2.56 &    0.66 &    0.94 &    3.11 &   0.002 &     2 &   367 &   3.7 &   1.2 &  SB?            \\
   92662&      &  F2Ib          &  0.64 &    7.60 &    0.32 &    0.06 &    0.13 &   0.898 &     2 &   367 &   7.1 &   1.4 &            \\
   92928&      &  F0Ib-II       &  0.20 &  -14.31 &    0.39 &    0.12 &    0.21 &   0.831 &     2 &   365 &   5.8 &   2.0 &            \\
   93001&      &  F7Ib          &  0.75 &   15.41 &    0.41 &    0.58 &    1.19 &   0.234 &     2 &   365 &  15.6 &   1.0 &            \\
   93070&      &  K3Ib          &  1.71 &    9.07 &    0.19 &    0.23 &    0.86 &   0.390 &     2 &   365 & $<$   1.9 &    &            \\
   93807&      &  G8Ib          &  1.33 &    0.36 &    0.20 &    0.18 &    0.66 &   0.507 &     2 &   367 &   1.8 &   1.4 &            \\
   95393&      &  G3Ib          &  1.44 &   -6.85 &    0.33 &    0.46 &    1.47 &   0.141 &     2 &   367 &  10.6 &   1.0 &            \\
   95933&      &  F5Ib-II       &  0.58 &  -20.22 &    2.47 &    3.50 &    1.79 &   0.075 &     2 &   365 &  34.2 &   9.5 &            \\
   96122&      &  F2Ib          &  0.66 &  -23.23 &    0.44 &    0.62 &    1.34 &   0.179 &     2 &   365 &   6.3 &   1.4 &            \\
   99576&      &  G3/5Ib        &  1.32 &    7.55 &    0.43 &    0.15 &    0.24 &   0.812 &     2 &   476 &  10.4 &   1.7 &            \\
   99683&      &  F2Ib-II       &  0.23 &  -23.15 &   13.82 &   19.54 &   21.05 &   0.000 &     2 &   476 &   9.4 &   2.9 &  SB            \\
  100278&      &  F8Ib-II       &  0.74 &   -9.32 &    0.30 &    0.26 &    0.63 &   0.534 &     2 &   476 &   7.2 &   1.2 &            \\
  101314&      &  G2Ib          &  1.08 &  -13.13 &    0.25 &    0.35 &    1.12 &   0.261 &     2 &   367 &  10.2 &   1.0 &            \\
  101570&      &  G3Ib          &  1.15 &   15.70 &    0.37 &    0.52 &    1.39 &   0.164 &     2 &   365 &  21.4 &   2.1 &            \\
  101684&      &  F8Ib          &  0.94 &  -36.57 &    0.33 &    0.46 &    1.22 &   0.223 &     2 &   365 &   9.2 &   1.0 &            \\
  101711&      &  F0Ib-II       &  0.39 &  -17.85 &    0.30 &    0.35 &    0.83 &   0.408 &     2 &   368 & $<$   1.0 &    &            \\
  101766&      &  K2Ib-II       &  1.53 &   -7.95 &    0.24 &    0.34 &    1.07 &   0.285 &     2 &   370 & $<$   1.0 &    &            \\
  102305&      &  F7Ib          &  0.96 &   -6.07 &    0.65 &    0.73 &    0.80 &   0.423 &     2 &   370 &  26.7 &   2.7 &            \\
  102839&      &  G5Ib          &  1.40 &   15.31 &    0.23 &    0.33 &    1.20 &   0.231 &     2 &   370 &   7.6 &   1.0 &            \\
  103225&      &  G3Ib          &  1.29 &    7.78 &    0.29 &    0.36 &    0.89 &   0.375 &     2 &   479 &   5.5 &   1.5 &            \\
  103465&      &  F0Ib-II       &  0.47 &   -6.75 &    0.56 &    0.28 &    0.36 &   0.728 &     2 &   479 &   2.0 &   4.3 &            \\
  103807&      &  F7Ib-II       &  0.65 &   -7.22 &    0.54 &    0.05 &    0.06 &   0.957 &     2 &   479 &  19.8 &   2.1 &            \\
  104172&      &  K4/5-Ib       &  1.80 &   -3.97 &    0.55 &    0.78 &    2.37 &   0.018 &     2 &   480 &   7.0 &   1.0 &            \\
  104215&      &  G6Ib          &  1.44 &   -4.27 &    0.23 &    0.17 &    0.52 &   0.605 &     2 &   480 &   7.2 &   1.0 &            \\
  105138&      &  G3Ib          &  1.24 &    6.58 &    0.15 &    0.29 &    1.00 &   0.390 &     4 &  1126 &   9.4 &   1.0 &            \\
  105456&      &  K3/5Ib        &  1.93 &  -31.91 &    2.25 &    3.90 &   11.11 &   0.000 &     3 &   489 &   8.3 &   1.0 &  SB            \\
  106981&      &  G3Ib          &  1.29 &  -23.78 &    0.24 &    0.21 &    0.63 &   0.528 &     2 &   378 &   9.7 &   1.0 &            \\
  108015&      &  F3Ib          &  0.26 &    2.88 &    2.37 &    4.10 &    7.13 &   0.000 &     3 &   484 &  14.8 &   1.0 &  SB            \\
  108282&      &  G0Ib          &  0.96 &  -13.51 &    0.26 &    0.25 &    0.67 &   0.507 &     2 &   377 &   7.9 &   1.0 &            \\
  108968&      &  F7Ib-II       &  0.63 &  -18.77 &    0.64 &    3.55 &    8.78 &   0.000 &    31 &  5413 &  18.7 &   1.0 &  SB            \\
  111315&      &  G8Ib-II       &  1.17 &   -9.27 &    1.67 &    3.34 &   12.28 &   0.000 &     4 &  1125 & $<$   1.0 &    &  SB            \\
  111790&      &  G8Ib-II       &  1.13 &  -22.36 &    0.14 &    0.12 &    0.43 &   0.907 &     4 &  1123 & $<$   1.0 &    &            \\
  114489&      &  F2Ib-II       &  0.46 &  -22.56 &    1.09 &    1.54 &    2.42 &   0.018 &     2 &   505 &   8.7 &   1.8 &            \\
  114533&      &  F8Ib          &  1.07 &  -17.70 &    0.16 &    0.33 &    1.11 &   0.300 &     4 &  1467 &   9.2 &   1.0 &            \\
  114792&      &  F8Ib          &  0.90 &  -17.50 &    0.27 &    0.04 &    0.10 &   0.917 &     2 &   505 &   7.5 &   1.1 &            \\
  114855&      &  F9Ib          &  0.84 &   -5.58 &    0.34 &    0.40 &    0.84 &   0.413 &     2 &   722 &  12.2 &   2.7 &            \\
  115211&      &  K2Ib-II       &  1.50 &  -10.92 &    0.26 &    0.36 &    1.31 &   0.190 &     2 &   505 &   2.5 &   1.2 &            \\
  115636&      &  K5Ib          &  1.81 &  -21.52 &    0.24 &    0.34 &    1.16 &   0.248 &     2 &   717 &   3.6 &   1.1 &            \\
  117399&      &  F6/7Ib        &  0.70 &  -13.23 &    4.97 &    7.04 &   20.32 &   0.000 &     2 &   717 &  11.1 &   1.0 &  SB            \\
  118196&      &  F8Ib-II       &  0.72 &  -45.32 &    0.29 &    0.38 &    0.91 &   0.363 &     2 &   722 &  14.7 &   1.0 &            \\
  118520&      &  G5Ib          &  1.14 &   -9.61 &    0.15 &    0.14 &    0.46 &   0.891 &     4 &  1250 &   6.2 &   1.0 &            \\
  120432&      &  F8/G0Ib-II    &  0.50 &   -0.39 &    0.27 &    0.07 &    0.18 &   0.861 &     2 &   717 &   9.4 &   1.0 &            \\
  122036&      &  F2Ib-II       &  0.23 &   -7.90 &    1.06 &    1.35 &    0.90 &   0.371 &     2 &   715 &  65.7 &   6.6 &            \\
  122419&      &  F2Ib-II       &  0.23 &   -6.14 &    7.08 &   10.01 &    9.15 &   0.000 &     2 &   478 &  17.8 &   3.5 &  SB            \\
  122906&      &  F3Ib-II       &  0.26 &  -29.52 &    0.73 &    1.03 &    2.13 &   0.034 &     2 &   713 &   7.6 &   1.4 &            \\
  123229&      &  F3Ib-II       &  0.96 &  -38.32 &    0.84 &    0.58 &    0.49 &   0.637 &     2 &   758 &  17.5 &   2.5 &            \\
  128418&      &  F3Ib          &  0.47 &  -17.84 &    0.29 &    0.01 &    0.02 &   0.986 &     2 &   496 &  12.0 &   1.0 &            \\
  131246&      &  G8Ib          &  1.30 &  -13.80 &    0.23 &    0.01 &    0.03 &   0.981 &     2 &   495 &   5.7 &   1.8 &            \\
  134270&      &  G1/3Ib-II     &  1.12 &   11.09 &    0.56 &    0.79 &    2.61 &   0.010 &     2 &   486 &   9.0 &   1.0 &            \\
  134468&      &  K4Ib          &  1.90 &  -30.58 &    0.32 &    0.65 &    2.22 &   0.003 &     4 &  1007 &   3.8 &   1.0 &            \\
  137465&      &  G2Ib          &  1.09 &  -16.26 &    0.13 &    0.29 &    1.00 &   0.410 &     5 &  1042 &   8.3 &   1.0 &            \\
  139915&      &  G0Ib          &  1.05 &  -36.83 &    0.15 &    0.21 &    0.68 &   0.712 &     4 &  1029 &   9.4 &   1.0 &            \\
  144812&      &  F2Ibe         &  0.23 &   18.76 &   27.88 &   63.33 &   80.97 &   0.000 &     5 &   791 &  17.9 &   1.3 &  SB            \\
  145324&      &  F0Ib          &  0.41 &  -43.20 &    0.51 &    0.09 &    0.13 &   0.899 &     2 &   360 &   6.7 &   2.2 &            \\
  146148&      &  G6Ib-II       &  1.18 &  -21.60 &    0.54 &    1.07 &    3.54 &   0.000 &     4 &   773 &   3.4 &   1.0 &  SB            \\
  147066&      &  F7Ib          &  0.49 &  -12.84 &    0.73 &    1.47 &    4.53 &   0.000 &     4 &   770 &   8.7 &   1.0 &  SB            \\
  147225&      &  G2Ib          &  1.16 &  -10.30 &    0.12 &    0.21 &    0.77 &   0.673 &     5 &  1308 &   3.3 &   1.0 &            \\
  148218&      &  G8Ib          &  1.41 &    6.02 &    0.26 &    0.52 &    1.86 &   0.016 &     4 &  1304 &   9.0 &   1.0 &            \\
  148360&      &  F3/5Ib-II     &  0.26 &   13.51 &    3.59 &    5.08 &    1.54 &   0.130 &     2 &   357 &  23.1 &  18.6 &            \\
  148586&      &  F8Ib-II       &  0.56 &  -13.46 &    1.93 &    2.73 &    1.34 &   0.182 &     2 &   765 &  69.6 &   7.0 &            \\
  149900&      &  G0/2Ib        &  0.76 &  -30.10 &    0.27 &    0.27 &    0.71 &   0.477 &     2 &   357 &  10.0 &   1.0 &            \\
    \hline
\end{tabular}
\end{table}

\clearpage

%\def\nodata{$\cdot\cdot\cdot$}
\begin{table}[]
\scriptsize
 \begin{tabular}{|rlcr|rrrrr|rr|rr|l|}
\hline
  Name   &  & Sp  & $(B-V)$ &   RV   & $\epsilon$ & $\sigma$ & E/T & $P(\chi^2)$ &  N  & $\Delta T$ & $V\sin~i$ & $\epsilon_{rot}$ & Remark  \\
HD &  &     &         & $Km/s$ & $ Km/s$ &   $Km/s$  &     & & &
$days$    & $Km/s$    & $Km/s$         &     \\ \hline
  150675&      &  K1Ib          &  1.20 &    5.80 &    0.20 &    0.17 &    0.61 &   0.540 &     2 &   355 & $<$   1.0 &    &            \\
  150721&      &  F5Ib          &  0.33 &  -14.92 &    4.45 &    8.90 &   27.76 &   0.000 &     4 &   771 & $<$   1.0 &    &  SB            \\
  152293&      &  F5Ib-II       &  0.64 &  -28.78 &    2.60 &    6.88 &   21.99 &   0.000 &     7 &  1455 &   6.9 &   1.0 &  SB            \\
  153639&      &  G5Ib          &  1.35 &    5.51 &    0.20 &    0.17 &    0.60 &   0.546 &     2 &   358 & $<$   2.3 &    &            \\
  154813&      &  G5/6Ib        &  1.33 &  -11.77 &    0.17 &    0.16 &    0.54 &   0.747 &     3 &  2567 &   5.3 &   1.0 &            \\
  156768&      &  G8Ib-II       &  1.07 &   -9.71 &    0.13 &    0.20 &    0.68 &   0.778 &     5 &  1018 &   2.6 &   1.0 &            \\
  157244&      &  K3Ib-IIa      &  1.46 &   -0.30 &    0.20 &    0.17 &    0.60 &   0.554 &     2 &   337 &   5.4 &   1.0 &            \\
  158476&      &  F8/G0Ib       &  0.83 &  -29.23 &    1.59 &    3.90 &   12.72 &   0.000 &     6 &  1455 &   9.5 &   1.0 &  SB            \\
  159633&      &  G2Ib          &  1.25 &   12.61 &    0.16 &    0.30 &    0.97 &   0.439 &     4 &  1017 &   9.1 &   1.0 &            \\
  159654&      &  F5Ib          &  0.33 &   13.54 &    1.64 &    5.91 &   18.39 &   0.000 &    13 &  5174 &   8.8 &   1.0 &  SB            \\
  161388&      &  G0Ib          &  0.76 &   12.32 &    0.50 &    0.70 &    1.94 &   0.053 &     2 &   507 &  11.1 &   1.0 &            \\
  161796&      &  F3Ib          &  0.46 &  -51.97 &    0.22 &    1.95 &    3.04 &   0.000 &    80 &  2974 &  14.7 &   1.0 &  SB            \\
  163413&      &  G0Ib          &  0.76 &   13.86 &    0.43 &    0.61 &    1.99 &   0.047 &     2 &   355 &  10.1 &   1.0 &            \\
  164909&      &  F8Ib          &  0.56 &  -18.72 &    0.65 &    0.92 &    2.51 &   0.012 &     2 &   499 &   8.6 &   1.0 &            \\
  164972&      &  F3Ib          &  0.26 &  -14.68 &    0.39 &    0.56 &    1.33 &   0.214 &     2 &   353 &   4.1 &   2.5 &            \\
  165446&      &  F3Ib-II       &  0.65 &   20.81 &    1.30 &    1.84 &    1.35 &   0.176 &     2 &   771 &  47.0 &  14.5 &            \\
  165553&      &  F9Ib          &  1.03 &   -8.20 &    0.58 &    2.98 &    6.77 &   0.000 &    26 &  6173 &   9.7 &   1.0 &  SBO            \\
  169660&      &  G3Ib          &  0.92 &   11.99 &    3.92 &    5.55 &    6.79 &   0.000 &     2 &   772 &  48.6 &   4.9 &  SB            \\
  170975&      &  K5Ib          &  1.97 &    4.90 &    0.37 &    1.48 &    4.78 &   0.000 &    16 &  7004 &  11.8 &   1.0 &  SBO            \\
  171635&      &  F7Ib          &  0.61 &  -12.50 &    0.13 &    0.43 &    1.19 &   0.168 &    11 &  2963 &  10.9 &   1.0 &            \\
  172052&      &  F5Ib          &  0.66 &   15.42 &    0.25 &    0.49 &    1.16 &   0.263 &     4 &  2597 &   7.9 &   1.0 &            \\
  172365&      &  F8Ib-II       &  0.78 &  -22.70 &    0.37 &    2.11 &    1.64 &   0.000 &    32 &  2218 &  67.3 &   6.7 &            \\
  172594&      &  F2Ib          &  0.81 &   -2.41 &    0.27 &    1.32 &    2.50 &   0.000 &    24 &  7004 &  11.2 &   1.0 &  SB?            \\
  173638&      &  F2Ib-II       &  0.59 &    7.13 &    1.79 &    8.79 &   14.26 &   0.000 &    24 &  2978 &  11.2 &   1.0 &  SBO            \\
  174104&      &  G0Ib          &  0.73 &  -15.47 &    0.12 &    0.21 &    0.71 &   0.772 &     6 &  2931 & $<$   1.0 &    &            \\
  177300&      &  F4Ib          &  0.59 &  101.27 &    6.44 &   12.88 &   25.34 &   0.000 &     4 &   777 &  15.1 &   1.7 &  SBO            \\
  179784&      &  G5Ib          &  1.41 &  -22.53 &    0.13 &    0.35 &    1.10 &   0.301 &     7 &  2978 &   4.2 &   1.0 &            \\
  180028&      &  F6Ib          &  0.83 &   -2.85 &    0.38 &    1.19 &    1.82 &   0.001 &    10 &  3357 &  23.3 &   2.3 &            \\
  182296&      &  G3Ib          &  1.32 &  -11.83 &    0.35 &    2.09 &    6.22 &   0.000 &    35 &  4080 &   6.8 &   1.0 &  SBO            \\
  182835&      &  F2Ib          &  0.60 &   -1.51 &    0.17 &    0.76 &    1.64 &   0.000 &    21 &  3357 &  11.6 &   1.0 &            \\
  183864&      &  G2Ib          &  1.27 &  -20.96 &    1.54 &   11.21 &   30.17 &   0.000 &    53 &  2256 &   8.1 &   1.0 &  SBO            \\
  187203&      &  F8Ib-II       &  0.96 &   -6.12 &    0.24 &    0.84 &    1.56 &   0.006 &    12 &  2962 &  22.0 &   2.2 &            \\
  187428&      &  F8Ib-II       &  0.74 &    6.10 &    0.32 &    0.85 &    1.19 &   0.211 &     7 &  2575 &  19.7 &   1.0 &            \\
  190403&      &  G5Ib-II       &  1.15 &  -20.71 &    0.46 &    3.04 &    9.79 &   0.000 &    43 &  7680 &   2.1 &   1.0 &  SBO            \\
  191010&      &  G3Ib          &  1.00 &   18.07 &    0.14 &    0.40 &    1.13 &   0.256 &     8 &  2575 &   1.3 &   1.0 &            \\
  192713&      &  G2Ib          &  1.04 &  -20.56 &    4.96 &    8.59 &   22.19 &   0.000 &     3 &    27 &  17.4 &   1.0 &  SBO           \\
  192876&      &  G3Ib          &  1.07 &  -26.78 &    0.16 &    0.33 &    1.05 &   0.346 &     4 &  2931 &   7.3 &   1.0 &            \\
  192909&      &  K3Ib-II       &  1.52 &   -0.19 &    0.67 &    1.16 &    3.96 &   0.000 &     3 &    43 &   3.4 &   1.0 &  SBO            \\
  193370&      &  F5Ib          &  0.65 &  -21.34 &    0.20 &    0.24 &    0.68 &   0.627 &     3 &    10 &   9.4 &   1.0 &            \\
  193469&      &  K5Ib          &  1.88 &   -5.06 &    0.19 &    0.49 &    1.63 &   0.014 &     7 &  2942 &   6.0 &   1.0 &            \\
  194093&      &  F8Ib          &  0.68 &   -6.38 &    0.23 &    0.60 &    1.61 &   0.018 &     7 &  2936 &  13.1 &   1.0 &            \\
  196725&      &  K3Ib          &  1.53 &  -15.06 &    0.13 &    0.28 &    0.99 &   0.414 &     5 &  2583 &   3.0 &   1.0 &            \\
  198145&      &  F5Ib          &  0.49 &    0.62 &    0.95 &    1.13 &    0.69 &   0.626 &     3 &   769 &  37.3 &   3.7 &            \\
  198794&      &  K3Ib          &  1.51 &  -17.86 &    0.18 &    0.45 &    1.59 &   0.028 &     6 &  2575 & $<$   1.0 &    &            \\
  200102&      &  G1Ib          &  1.06 &  -27.16 &    0.13 &    0.47 &    1.36 &   0.032 &    14 &  4853 &   9.0 &   1.0 &            \\
  200805&      &  F5Ib          &  0.82 &  -32.35 &    0.32 &    0.36 &    0.43 &   0.984 &     7 &  2949 &  20.1 &   2.0 &            \\
  200905&      &  K5Ib          &  1.65 &  -19.13 &    0.47 &    3.37 &   12.06 &   0.000 &    51 &  7063 &   3.4 &   1.0 &  SBO            \\
  200945&      &  K2Ib          &  1.80 &  -16.78 &    0.57 &    3.63 &   11.59 &   0.000 &    41 &  2344 & $<$   1.0 &    & SBO       \\
  201065&      &  K5Ib          &  1.82 &  -23.66 &    0.33 &    0.74 &    2.33 &   0.000 &     5 &  2567 &   3.1 &   1.0 &  SB?            \\
  202314&      &  G2Ib          &  1.09 &   -7.59 &    0.14 &    0.41 &    1.07 &   0.326 &     9 &  2943 &  14.6 &   1.0 &            \\
  202618&      &  F2Ib          &  0.45 &  -25.84 &    0.38 &    0.94 &    1.08 &   0.338 &     6 &  2561 &  24.0 &   2.4 &            \\
  204022&      &  G0Ib          &  1.51 &  -14.91 &    0.15 &    0.43 &    1.22 &   0.181 &     8 &  2939 &   9.6 &   1.0 &            \\
  204867&      &  G0Ib          &  0.83 &    6.23 &    0.02 &    0.34 &    1.12 &   0.003 &   272 &  8011 &   9.5 &   1.0 &            \\
  205114&      &  G2Ib          &  0.90 &  -27.09 &    1.08 &    5.62 &   15.36 &   0.000 &    27 &  2560 &   7.8 &   1.0 &  SBO           \\
  205349&      &  K1Ib          &  1.81 &   -7.27 &    0.24 &    0.54 &    1.84 &   0.009 &     5 &  2460 &   6.4 &   1.0 &            \\
  206778&      &  K2Ib          &  1.53 &    3.41 &    0.06 &    0.51 &    1.92 &   0.000 &    80 &  6204 &   5.6 &   1.0 &            \\
  206859&      &  G5Ib          &  1.17 &  -23.18 &    0.10 &    0.42 &    1.38 &   0.018 &    16 &  3280 &   5.5 &   1.0 &            \\
  207089&      &  K0Ib          &  1.41 &  -11.41 &    0.33 &    0.73 &    1.99 &   0.003 &     5 &  2547 &  19.5 &   1.0 &            \\
  207119&      &  K5Ib          &  1.91 &  -13.27 &    0.26 &    0.59 &    2.07 &   0.002 &     5 &  2462 &   3.8 &   1.0 &  SB?            \\
  207489&      &  F5Ib          &  0.72 &  -63.41 &    0.21 &    0.52 &    1.43 &   0.070 &     6 &  2939 &   9.4 &   1.0 &            \\
  207647&      &  G4Ib          &  1.20 &  -10.59 &    0.54 &    3.39 &    6.70 &   0.000 &    39 &  2605 &  22.0 &   2.2 &  SBO            \\
  207991&      &  K5Ib          &  1.58 &   39.49 &    0.22 &    0.48 &    1.72 &   0.019 &     5 &  2461 & $<$   1.0 &    &            \\
  208606&      &  G8Ib          &  1.60 &  -27.03 &    0.22 &    0.54 &    1.78 &   0.007 &     6 &  2938 &  10.2 &   1.0 &            \\
  209750&      &  G2Ib          &  0.98 &    6.96 &    0.09 &    0.44 &    1.42 &   0.003 &    24 &  3257 &   7.9 &   1.0 &            \\
  210745&      &  K1Ib          &  1.57 &  -17.56 &    0.14 &    0.41 &    1.47 &   0.028 &     9 &  4327 &   8.0 &   1.0 &            \\
  212312&      &  F2Ib          &  0.84 &  -58.72 &    0.80 &    2.13 &    1.61 &   0.020 &     7 &  2549 &  34.6 &   3.5 &            \\
  213482&      &  F9Ib          &  1.00 &  -31.11 &    0.20 &    0.41 &    0.84 &   0.629 &     6 &  2466 &  17.5 &   1.0 &            \\
  216206&      &  G4Ib          &  1.14 &  -11.90 &    0.12 &    0.60 &    1.94 &   0.000 &    23 &  7421 &   5.3 &   1.0 &            \\
  218600&      &  F2Ib          &  0.95 &  -78.35 &    0.36 &    0.75 &    0.95 &   0.498 &     5 &  2483 &  12.2 &   1.0 &            \\
  219135&      &  G0Ib          &  1.10 &  -24.36 &    0.15 &    0.44 &    1.23 &   0.156 &     9 &  2941 &   8.7 &   1.0 &            \\
  219978&      &  K5Ib          &  2.31 &  -25.71 &    0.25 &    0.56 &    1.75 &   0.017 &     5 &  2483 &  11.9 &   1.0 &            \\
  221861&      &  K0Ib          &  1.80 &  -10.08 &    1.84 &    4.11 &   13.66 &   0.000 &     5 &  2520 &   8.0 &   1.0 &  SBO            \\
  223047&      &  G5Ib          &  1.11 &  -23.77 &    0.10 &    0.26 &    0.82 &   0.722 &     9 &  2919 &   6.5 &   1.0 &            \\
  224165&      &  G0Ib          &  1.16 &  -17.85 &    0.12 &    0.23 &    0.78 &   0.693 &     6 &  2912 &   2.6 &   1.0 &            \\
  225212&      &  K3Ib          &  1.62 &  -41.33 &    0.22 &    0.63 &    2.28 &   0.000 &     8 &  2214 &   5.8 &   1.0 &  SB?            \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
\clearpage
\end{document}
