Table 1. Rotational and radial velocity for Ib supergiant stars.

Name Sp (B − V ) RV ϵ σ E/T P (χ^2 ) N ΔT V sin i ϵ_{rot} Remark HD Km/s Km/s Km/s days Km/s Km/s 611 G2Ib-II 1.14 -21.22 0.17 0.21 0.52 0.930 6 2972 8.2 1.0 725 F5Ib-II 0.63 -15.16 0.81 4.38 13.46 0.000 29 5026 < 1.0 SB 4362 G0Ib 1.09 -16.43 0.50 0.28 0.85 0.607 6 2968 10.7 1.0 4817 K5Ib 1.88 -20.07 0.13 0.22 0.76 0.674 5 2592 6.2 1.0 8906 F3Ib 0.74 -43.58 0.25 0.66 1.43 0.057 7 2931 10.2 1.0 8992 F6Ib 0.89 -24.85 0.15 0.34 0.90 0.540 6 2911 7.8 1.0 9250 G0Ib 1.42 -24.05 0.50 3.67 10.09 0.000 55 874 9.9 1.0 SB 9366 K3Ib 1.88 -28.66 0.29 0.65 2.11 0.001 5 2522 5.9 1.0 SB? 9548 K1Ib 1.38 2.88 1.10 5.83 18.15 0.000 28 2523 < 1.0 SB 9788 K1Ib 1.56 -36.61 0.24 0.47 1.49 0.086 4 2592 < 1.0 9880 F0Ib 0.80 -15.44 1.36 3.33 2.10 0.001 6 2591 22.8 2.3 SB? 10303 F6Ib 0.41 50.90 0.49 0.69 1.08 0.285 2 577 22.3 2.2 11544 G2Ib 1.15 -28.78 0.18 0.49 1.52 0.032 7 2920 9.1 1.0 11800 K5Ib 2.04 -17.91 0.16 0.51 1.61 0.006 10 2592 < 1.0 12014 K0Ib 1.97 -55.56 1.72 3.85 10.21 0.000 5 2592 13.0 1.0 SB 13686 K3Ib 1.87 -4.42 0.23 0.61 1.98 0.001 7 2519 4.6 1.0 14662 F7Ib 0.86 -25.51 0.23 1.79 5.04 0.000 61 7973 8.5 1.0 SB 17506 K3Ib 1.68 -1.09 0.27 0.53 1.89 0.013 4 2528 5.8 1.0 17958 K3Ib 2.03 -20.20 0.30 0.73 2.36 0.000 6 2522 5.2 1.0 SB? 20902 F5Ib 0.48 -2.17 0.08 0.56 1.16 0.063 54 7671 17.1 1.0 22764 K4Ib 1.71 -12.59 0.26 0.59 2.12 0.001 5 2573 < 1.9 SB? 24775 K2Ib 1.64 3.08 0.08 0.33 1.11 0.242 18 7015 < 1.0 25030 K1Ib 1.50 -0.21 0.59 2.75 8.49 0.000 22 6936 < 1.0 SB 25056 G0Ib 1.20 -4.63 0.39 1.03 1.46 0.049 7 1156 31.6 3.2 26630 G0Ib 0.45 -7.23 0.64 1.28 3.71 0.000 4 12 8.9 1.0 SBO 31118 K5Ib 1.81 12.60 0.23 0.51 1.70 0.022 5 2549 < 1.0 31895 K3Ib 1.34 -27.41 0.78 3.29 10.73 0.000 18 7008 < 1.0 SB 31910 G0Ib 0.92 -2.05 0.10 0.32 0.96 0.515 11 2952 11.7 1.0 33299 K1Ib 1.58 3.90 0.13 0.29 0.93 0.547 6 4673 7.0 1.0 35949 F3Ib-II 0.26 24.03 0.44 0.72 0.74 0.704 5 1427 30.4 3.0 36673 F0Ib 0.21 25.22 0.07 0.97 2.39 0.000 185 6365 10.0 1.0 SB? 36891 G3Ib 1.03 -13.23 0.65 2.34 7.09 0.000 13 3122 6.2 1.0 SB 38808 G3Ib-II 1.04 -2.69 0.19 0.47 1.31 0.132 6 3187 6.5 1.0 39949 G2Ib 1.08 11.81 0.14 0.50 1.39 0.031 12 3156 7.6 1.0 40457 F5Ib 0.70 13.00 1.05 6.40 15.09 0.000 37 444 6.0 1.0 SB 42454 G2Ib 1.32 8.89 0.25 0.55 1.51 0.059 5 2936 9.5 1.0 44033 K3Ib 1.61 33.59 0.31 0.68 2.42 0.000 5 2823 < 1.0 SB? 44362 G2Ib 0.83 17.27 0.15 0.27 0.88 0.504 4 1132 8.8 1.0 44391 K0Ib 1.40 -12.82 0.23 0.52 1.51 0.058 5 2551 5.9 1.0 44414 F5Ib 0.63 21.60 0.17 0.55 1.36 0.055 11 2554 1.6 1.2 44812 G5Ib 1.10 0.45 0.32 0.72 2.05 0.003 5 2554 4.5 1.0 SB? 47731 G5Ib 1.09 -2.84 0.14 0.42 1.37 0.060 9 3231 5.7 1.0 48329 G8Ib 1.40 8.09 0.14 0.51 1.77 0.000 13 3163 8.7 1.0 48616 F5Ib 0.79 24.04 0.17 0.33 0.82 0.669 6 3163 8.0 1.0 48640 K2Ib 1.60 22.04 0.70 2.21 7.56 0.000 10 2549 1.0 1.0 SB 49068 K0Ib 1.26 22.43 1.51 2.14 7.33 0.000 2 2638 < 1.0 SB 49396 G3Ib 1.08 29.61 0.20 0.18 0.66 0.511 2 377 8.6 1.0 51043 G5Ib-II 1.09 13.82 0.26 0.52 1.88 0.014 4 1143 3.5 1.0 51956 F8Ib 0.83 -0.66 0.58 3.27 5.80 0.000 32 1970 20.4 2.0 SBO 52005 K3Ib 1.66 21.00 0.18 0.37 1.24 0.204 4 2822 7.0 1.0 56577 K3Ib 1.71 29.18 0.27 0.61 2.01 0.003 5 2530 7.4 1.0 SB? 58526 C3Ib 0.92 14.24 0.13 0.36 1.05 0.378 8 5206 8.6 1.0 59890 G3Ib 0.93 14.82 0.20 0.17 0.61 0.540 2 373 9.5 1.0 62576 K3Ib 1.63 32.37 0.18 0.18 0.68 0.496 2 373 < 1.0 62953 F0Ib-II 0.40 66.34 0.81 2.29 1.61 0.015 8 1822 14.7 1.4 63700 G3Ib 1.24 2.85 0.16 0.36 1.14 0.279 5 3167 9.2 1.0 65297 G5Ib 1.27 12.75 0.23 0.10 0.32 0.752 2 369 3.4 1.5 66190 G8Ib 1.28 28.69 0.83 1.66 6.07 0.000 4 1142 4.0 1.0 SB 67594 G2Ib 1.44 30.92 0.30 0.61 1.90 0.013 4 2546 6.7 1.0 68553 K3Ib 1.62 16.23 0.19 0.18 0.67 0.500 2 368 1.6 1.2 70046 G3Ib 0.92 0.29 0.51 0.36 0.49 0.633 2 370 25.4 2.5 70761 F3Ib 0.37 67.15 0.35 1.36 1.96 0.000 15 7288 13.9 1.0 71181 G6Ib-II 1.17 12.49 0.21 0.09 0.32 0.753 2 370 2.1 1.6 72838 K1Ib 1.81 10.71 0.42 0.59 2.04 0.041 2 369 3.1 1.2 73884 K2Ib 1.86 26.83 0.63 0.89 2.67 0.008 2 369 11.9 1.0 74395 G2Ib 0.84 27.80 0.17 0.39 1.21 0.213 5 3231 7.5 1.0 75276 F0Ib 0.56 21.16 0.47 0.67 1.50 0.135 2 369 9.8 1.9 75761 F3Ib-II 0.26 12.32 0.93 1.32 2.51 0.012 2 369 5.1 2.8 75888 F0Ib 0.59 30.47 0.35 0.26 0.53 0.597 2 369 6.3 1.4 76006 F5Ib 0.66 16.79 2.45 - - - 1 0 70.0 7.0 76860 K3Ib 1.71 4.58 0.74 1.04 3.72 0.000 2 369 2.0 1.5 SB? 77321 G5Ib 1.32 13.06 0.20 0.20 0.72 0.472 2 368 3.9 1.0 77912 G8Ib-II 1.04 16.00 0.11 0.32 1.10 0.292 8 3220 < 1.5 78647 K4Ib-IIa 1.66 17.51 0.19 0.20 0.76 0.449 2 368 5.6 1.0 79737 G2Ib 1.30 -7.19 1.20 1.69 4.96 0.000 2 368 8.8 1.0 SB? 80108 K3Ib 1.67 -5.23 0.81 1.15 4.33 0.000 2 368 3.5 1.0 SB? 80128 G6Ib 1.28 14.30 0.21 0.30 0.98 0.327 2 368 6.6 1.0

Name Sp (B − V ) RV ϵ σ E/T P (χ^2 ) N ΔT V sin i ϵ_{rot} Remark HD Km/s Km/s Km/s days Km/s Km/s 81803 F5Ib 0.67 0.93 0.25 0.15 0.44 0.663 2 367 6.5 1.0 81949 G3/5Ib 1.08 14.07 0.21 0.04 0.14 0.886 2 367 6.6 1.0 82346 F3Ib 0.39 12.58 3.62 - - - 1 0 68.3 12.1 84315 G6Ib-II 1.00 8.55 0.28 0.34 0.88 0.387 2 366 10.3 1.0 84533 G5/5Ib 1.50 -5.68 0.30 0.12 0.28 0.783 2 366 6.3 1.8 85622 G5Ib 1.20 3.17 3.54 5.01 14.09 0.000 2 367 19.3 1.0 SB 86646 F3Ib-II 0.54 3.74 4.15 7.19 11.03 0.000 3 479 7.6 2.5 SB 87072 F8Ib-II 0.50 10.07 2.24 3.88 9.42 0.000 3 479 11.5 1.0 SB 87109 G8Ib-II 1.26 -1.33 0.27 0.38 1.26 0.211 2 367 < 2.5 87323 G2Ib 1.10 -2.75 0.24 0.12 0.36 0.723 2 367 10.4 1.0 87438 K3Ib 1.72 -7.69 0.15 0.29 1.03 0.368 4 1137 3.6 1.0 88056 G0Ib 0.93 -10.31 0.25 0.17 0.47 0.641 2 369 8.8 1.0 88069 G0Ib 0.89 5.66 0.25 0.13 0.38 0.709 2 369 8.7 1.0 88092 G0Ib 0.82 12.80 0.24 0.18 0.54 0.588 2 369 9.4 1.1 89187 F3Ib 0.57 -0.54 0.44 0.62 1.28 0.222 2 368 8.8 1.5 89874 F8Ib-II 0.50 -14.15 0.24 0.07 0.21 0.837 2 367 8.0 1.0 90289 K5Ib-II 1.53 -17.10 0.24 0.34 1.24 0.215 2 366 < 1.0 90452 F3Ib 0.26 -14.47 0.33 0.30 0.64 0.555 2 367 12.9 1.8 90489 F8Ib-II 0.67 7.12 0.47 0.67 1.41 0.165 2 367 9.3 1.2 91056 K3Ib 1.86 -2.56 0.66 0.94 3.11 0.002 2 367 3.7 1.2 SB? 92662 F2Ib 0.64 7.60 0.32 0.06 0.13 0.898 2 367 7.1 1.4 92928 F0Ib-II 0.20 -14.31 0.39 0.12 0.21 0.831 2 365 5.8 2.0 93001 F7Ib 0.75 15.41 0.41 0.58 1.19 0.234 2 365 15.6 1.0 93070 K3Ib 1.71 9.07 0.19 0.23 0.86 0.390 2 365 < 1.9 93807 G8Ib 1.33 0.36 0.20 0.18 0.66 0.507 2 367 1.8 1.4 95393 G3Ib 1.44 -6.85 0.33 0.46 1.47 0.141 2 367 10.6 1.0 95933 F5Ib-II 0.58 -20.22 2.47 3.50 1.79 0.075 2 365 34.2 9.5 96122 F2Ib 0.66 -23.23 0.44 0.62 1.34 0.179 2 365 6.3 1.4 99576 G3/5Ib 1.32 7.55 0.43 0.15 0.24 0.812 2 476 10.4 1.7 99683 F2Ib-II 0.23 -23.15 13.82 19.54 21.05 0.000 2 476 9.4 2.9 SB 100278 F8Ib-II 0.74 -9.32 0.30 0.26 0.63 0.534 2 476 7.2 1.2 101314 G2Ib 1.08 -13.13 0.25 0.35 1.12 0.261 2 367 10.2 1.0 101570 G3Ib 1.15 15.70 0.37 0.52 1.39 0.164 2 365 21.4 2.1 101684 F8Ib 0.94 -36.57 0.33 0.46 1.22 0.223 2 365 9.2 1.0 101711 F0Ib-II 0.39 -17.85 0.30 0.35 0.83 0.408 2 368 < 1.0 101766 K2Ib-II 1.53 -7.95 0.24 0.34 1.07 0.285 2 370 < 1.0 102305 F7Ib 0.96 -6.07 0.65 0.73 0.80 0.423 2 370 26.7 2.7 102839 G5Ib 1.40 15.31 0.23 0.33 1.20 0.231 2 370 7.6 1.0 103225 G3Ib 1.29 7.78 0.29 0.36 0.89 0.375 2 479 5.5 1.5 103465 F0Ib-II 0.47 -6.75 0.56 0.28 0.36 0.728 2 479 2.0 4.3 103807 F7Ib-II 0.65 -7.22 0.54 0.05 0.06 0.957 2 479 19.8 2.1 104172 K4/5-Ib 1.80 -3.97 0.55 0.78 2.37 0.018 2 480 7.0 1.0 104215 G6Ib 1.44 -4.27 0.23 0.17 0.52 0.605 2 480 7.2 1.0 105138 G3Ib 1.24 6.58 0.15 0.29 1.00 0.390 4 1126 9.4 1.0 105456 K3/5Ib 1.93 -31.91 2.25 3.90 11.11 0.000 3 489 8.3 1.0 SB 106981 G3Ib 1.29 -23.78 0.24 0.21 0.63 0.528 2 378 9.7 1.0 108015 F3Ib 0.26 2.88 2.37 4.10 7.13 0.000 3 484 14.8 1.0 SB 108282 G0Ib 0.96 -13.51 0.26 0.25 0.67 0.507 2 377 7.9 1.0 108968 F7Ib-II 0.63 -18.77 0.64 3.55 8.78 0.000 31 5413 18.7 1.0 SB 111315 G8Ib-II 1.17 -9.27 1.67 3.34 12.28 0.000 4 1125 < 1.0 SB 111790 G8Ib-II 1.13 -22.36 0.14 0.12 0.43 0.907 4 1123 < 1.0 114489 F2Ib-II 0.46 -22.56 1.09 1.54 2.42 0.018 2 505 8.7 1.8 114533 F8Ib 1.07 -17.70 0.16 0.33 1.11 0.300 4 1467 9.2 1.0 114792 F8Ib 0.90 -17.50 0.27 0.04 0.10 0.917 2 505 7.5 1.1 114855 F9Ib 0.84 -5.58 0.34 0.40 0.84 0.413 2 722 12.2 2.7 115211 K2Ib-II 1.50 -10.92 0.26 0.36 1.31 0.190 2 505 2.5 1.2 115636 K5Ib 1.81 -21.52 0.24 0.34 1.16 0.248 2 717 3.6 1.1 117399 F6/7Ib 0.70 -13.23 4.97 7.04 20.32 0.000 2 717 11.1 1.0 SB 118196 F8Ib-II 0.72 -45.32 0.29 0.38 0.91 0.363 2 722 14.7 1.0 118520 G5Ib 1.14 -9.61 0.15 0.14 0.46 0.891 4 1250 6.2 1.0 120432 F8/G0Ib-II 0.50 -0.39 0.27 0.07 0.18 0.861 2 717 9.4 1.0 122036 F2Ib-II 0.23 -7.90 1.06 1.35 0.90 0.371 2 715 65.7 6.6 122419 F2Ib-II 0.23 -6.14 7.08 10.01 9.15 0.000 2 478 17.8 3.5 SB 122906 F3Ib-II 0.26 -29.52 0.73 1.03 2.13 0.034 2 713 7.6 1.4 123229 F3Ib-II 0.96 -38.32 0.84 0.58 0.49 0.637 2 758 17.5 2.5 128418 F3Ib 0.47 -17.84 0.29 0.01 0.02 0.986 2 496 12.0 1.0 131246 G8Ib 1.30 -13.80 0.23 0.01 0.03 0.981 2 495 5.7 1.8 134270 G1/3Ib-II 1.12 11.09 0.56 0.79 2.61 0.010 2 486 9.0 1.0 134468 K4Ib 1.90 -30.58 0.32 0.65 2.22 0.003 4 1007 3.8 1.0 137465 G2Ib 1.09 -16.26 0.13 0.29 1.00 0.410 5 1042 8.3 1.0 139915 G0Ib 1.05 -36.83 0.15 0.21 0.68 0.712 4 1029 9.4 1.0 144812 F2Ibe 0.23 18.76 27.88 63.33 80.97 0.000 5 791 17.9 1.3 SB 145324 F0Ib 0.41 -43.20 0.51 0.09 0.13 0.899 2 360 6.7 2.2 146148 G6Ib-II 1.18 -21.60 0.54 1.07 3.54 0.000 4 773 3.4 1.0 SB 147066 F7Ib 0.49 -12.84 0.73 1.47 4.53 0.000 4 770 8.7 1.0 SB 147225 G2Ib 1.16 -10.30 0.12 0.21 0.77 0.673 5 1308 3.3 1.0 148218 G8Ib 1.41 6.02 0.26 0.52 1.86 0.016 4 1304 9.0 1.0 148360 F3/5Ib-II 0.26 13.51 3.59 5.08 1.54 0.130 2 357 23.1 18.6 148586 F8Ib-II 0.56 -13.46 1.93 2.73 1.34 0.182 2 765 69.6 7.0 149900 G0/2Ib 0.76 -30.10 0.27 0.27 0.71 0.477 2 357 10.0 1.0

Name Sp (B − V ) RV ϵ σ E/T P (χ^2 ) N ΔT V sin i ϵ_{rot} Remark HD Km/s Km/s Km/s days Km/s Km/s 150675 K1Ib 1.20 5.80 0.20 0.17 0.61 0.540 2 355 < 1.0 150721 F5Ib 0.33 -14.92 4.45 8.90 27.76 0.000 4 771 < 1.0 SB 152293 F5Ib-II 0.64 -28.78 2.60 6.88 21.99 0.000 7 1455 6.9 1.0 SB 153639 G5Ib 1.35 5.51 0.20 0.17 0.60 0.546 2 358 < 2.3 154813 G5/6Ib 1.33 -11.77 0.17 0.16 0.54 0.747 3 2567 5.3 1.0 156768 G8Ib-II 1.07 -9.71 0.13 0.20 0.68 0.778 5 1018 2.6 1.0 157244 K3Ib-IIa 1.46 -0.30 0.20 0.17 0.60 0.554 2 337 5.4 1.0 158476 F8/G0Ib 0.83 -29.23 1.59 3.90 12.72 0.000 6 1455 9.5 1.0 SB 159633 G2Ib 1.25 12.61 0.16 0.30 0.97 0.439 4 1017 9.1 1.0 159654 F5Ib 0.33 13.54 1.64 5.91 18.39 0.000 13 5174 8.8 1.0 SB 161388 G0Ib 0.76 12.32 0.50 0.70 1.94 0.053 2 507 11.1 1.0 161796 F3Ib 0.46 -51.97 0.22 1.95 3.04 0.000 80 2974 14.7 1.0 SB 163413 G0Ib 0.76 13.86 0.43 0.61 1.99 0.047 2 355 10.1 1.0 164909 F8Ib 0.56 -18.72 0.65 0.92 2.51 0.012 2 499 8.6 1.0 164972 F3Ib 0.26 -14.68 0.39 0.56 1.33 0.214 2 353 4.1 2.5 165446 F3Ib-II 0.65 20.81 1.30 1.84 1.35 0.176 2 771 47.0 14.5 165553 F9Ib 1.03 -8.20 0.58 2.98 6.77 0.000 26 6173 9.7 1.0 SBO 169660 G3Ib 0.92 11.99 3.92 5.55 6.79 0.000 2 772 48.6 4.9 SB 170975 K5Ib 1.97 4.90 0.37 1.48 4.78 0.000 16 7004 11.8 1.0 SBO 171635 F7Ib 0.61 -12.50 0.13 0.43 1.19 0.168 11 2963 10.9 1.0 172052 F5Ib 0.66 15.42 0.25 0.49 1.16 0.263 4 2597 7.9 1.0 172365 F8Ib-II 0.78 -22.70 0.37 2.11 1.64 0.000 32 2218 67.3 6.7 172594 F2Ib 0.81 -2.41 0.27 1.32 2.50 0.000 24 7004 11.2 1.0 SB? 173638 F2Ib-II 0.59 7.13 1.79 8.79 14.26 0.000 24 2978 11.2 1.0 SBO 174104 G0Ib 0.73 -15.47 0.12 0.21 0.71 0.772 6 2931 < 1.0 177300 F4Ib 0.59 101.27 6.44 12.88 25.34 0.000 4 777 15.1 1.7 SBO 179784 G5Ib 1.41 -22.53 0.13 0.35 1.10 0.301 7 2978 4.2 1.0 180028 F6Ib 0.83 -2.85 0.38 1.19 1.82 0.001 10 3357 23.3 2.3 182296 G3Ib 1.32 -11.83 0.35 2.09 6.22 0.000 35 4080 6.8 1.0 SBO 182835 F2Ib 0.60 -1.51 0.17 0.76 1.64 0.000 21 3357 11.6 1.0 183864 G2Ib 1.27 -20.96 1.54 11.21 30.17 0.000 53 2256 8.1 1.0 SBO 187203 F8Ib-II 0.96 -6.12 0.24 0.84 1.56 0.006 12 2962 22.0 2.2 187428 F8Ib-II 0.74 6.10 0.32 0.85 1.19 0.211 7 2575 19.7 1.0 190403 G5Ib-II 1.15 -20.71 0.46 3.04 9.79 0.000 43 7680 2.1 1.0 SBO 191010 G3Ib 1.00 18.07 0.14 0.40 1.13 0.256 8 2575 1.3 1.0 192713 G2Ib 1.04 -20.56 4.96 8.59 22.19 0.000 3 27 17.4 1.0 SBO 192876 G3Ib 1.07 -26.78 0.16 0.33 1.05 0.346 4 2931 7.3 1.0 192909 K3Ib-II 1.52 -0.19 0.67 1.16 3.96 0.000 3 43 3.4 1.0 SBO 193370 F5Ib 0.65 -21.34 0.20 0.24 0.68 0.627 3 10 9.4 1.0 193469 K5Ib 1.88 -5.06 0.19 0.49 1.63 0.014 7 2942 6.0 1.0 194093 F8Ib 0.68 -6.38 0.23 0.60 1.61 0.018 7 2936 13.1 1.0 196725 K3Ib 1.53 -15.06 0.13 0.28 0.99 0.414 5 2583 3.0 1.0 198145 F5Ib 0.49 0.62 0.95 1.13 0.69 0.626 3 769 37.3 3.7 198794 K3Ib 1.51 -17.86 0.18 0.45 1.59 0.028 6 2575 < 1.0 200102 G1Ib 1.06 -27.16 0.13 0.47 1.36 0.032 14 4853 9.0 1.0 200805 F5Ib 0.82 -32.35 0.32 0.36 0.43 0.984 7 2949 20.1 2.0 200905 K5Ib 1.65 -19.13 0.47 3.37 12.06 0.000 51 7063 3.4 1.0 SBO 200945 K2Ib 1.80 -16.78 0.57 3.63 11.59 0.000 41 2344 < 1.0 SBO 201065 K5Ib 1.82 -23.66 0.33 0.74 2.33 0.000 5 2567 3.1 1.0 SB? 202314 G2Ib 1.09 -7.59 0.14 0.41 1.07 0.326 9 2943 14.6 1.0 202618 F2Ib 0.45 -25.84 0.38 0.94 1.08 0.338 6 2561 24.0 2.4 204022 G0Ib 1.51 -14.91 0.15 0.43 1.22 0.181 8 2939 9.6 1.0 204867 G0Ib 0.83 6.23 0.02 0.34 1.12 0.003 272 8011 9.5 1.0 205114 G2Ib 0.90 -27.09 1.08 5.62 15.36 0.000 27 2560 7.8 1.0 SBO 205349 K1Ib 1.81 -7.27 0.24 0.54 1.84 0.009 5 2460 6.4 1.0 206778 K2Ib 1.53 3.41 0.06 0.51 1.92 0.000 80 6204 5.6 1.0 206859 G5Ib 1.17 -23.18 0.10 0.42 1.38 0.018 16 3280 5.5 1.0 207089 K0Ib 1.41 -11.41 0.33 0.73 1.99 0.003 5 2547 19.5 1.0 207119 K5Ib 1.91 -13.27 0.26 0.59 2.07 0.002 5 2462 3.8 1.0 SB? 207489 F5Ib 0.72 -63.41 0.21 0.52 1.43 0.070 6 2939 9.4 1.0 207647 G4Ib 1.20 -10.59 0.54 3.39 6.70 0.000 39 2605 22.0 2.2 SBO 207991 K5Ib 1.58 39.49 0.22 0.48 1.72 0.019 5 2461 < 1.0 208606 G8Ib 1.60 -27.03 0.22 0.54 1.78 0.007 6 2938 10.2 1.0 209750 G2Ib 0.98 6.96 0.09 0.44 1.42 0.003 24 3257 7.9 1.0 210745 K1Ib 1.57 -17.56 0.14 0.41 1.47 0.028 9 4327 8.0 1.0 212312 F2Ib 0.84 -58.72 0.80 2.13 1.61 0.020 7 2549 34.6 3.5 213482 F9Ib 1.00 -31.11 0.20 0.41 0.84 0.629 6 2466 17.5 1.0 216206 G4Ib 1.14 -11.90 0.12 0.60 1.94 0.000 23 7421 5.3 1.0 218600 F2Ib 0.95 -78.35 0.36 0.75 0.95 0.498 5 2483 12.2 1.0 219135 G0Ib 1.10 -24.36 0.15 0.44 1.23 0.156 9 2941 8.7 1.0 219978 K5Ib 2.31 -25.71 0.25 0.56 1.75 0.017 5 2483 11.9 1.0 221861 K0Ib 1.80 -10.08 1.84 4.11 13.66 0.000 5 2520 8.0 1.0 SBO 223047 G5Ib 1.11 -23.77 0.10 0.26 0.82 0.722 9 2919 6.5 1.0 224165 G0Ib 1.16 -17.85 0.12 0.23 0.78 0.693 6 2912 2.6 1.0 225212 K3Ib 1.62 -41.33 0.22 0.63 2.28 0.000 8 2214 5.8 1.0 SB?

This article was processed by the author using Springer-Verlag L^ATEX A&A style file L-AA version 3.