Appendix

Table 1. Elemental abundances from individual ions

RX Cam (3) 7.912 W Gem (3) 7.914 U Vul (3) 7.991 DL Cas (3) 8.001

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.25 0.10 9 8.30 –0.27 0.11 13 8.28 –0.18 0.04 13 8.37 –0.31 0.12 13 8.24 O I –0.11 0.15 4 8.76 –0.12 0.09 6 8.75 –0.03 0.13 5 8.84 –0.01 0.12 7 8.86 Na I 0.18 0.03 7 6.51 0.18 0.04 7 6.51 0.18 0.04 6 6.51 0.11 0.04 5 6.44 Mg I –0.23 0.01 3 7.35 –0.28 0.04 3 7.30 –0.16 0.08 3 7.42 0.11 0.08 2 7.69 Al I 0.06 0.15 6 6.53 0.10 0.09 5 6.57 0.12 0.08 6 6.59 0.14 0.16 8 6.61 Si I 0.05 0.06 47 7.60 0.03 0.08 38 7.58 0.09 0.08 35 7.64 0.02 0.09 46 7.57 Si II 0.30 0.03 2 7.85 0.22 0.09 2 7.77 – – – – 0.09 0.16 4 7.64 S I 0.04 0.20 13 7.25 0.05 0.21 12 7.26 0.17 0.21 10 7.38 0.21 0.29 10 7.42 Ca I –0.05 0.13 20 6.31 –0.08 0.17 16 6.28 –0.05 0.12 12 6.31 0.01 0.16 22 6.37 Sc I – – – – 0.70 – 1 3.87 – – – – – – – – Sc II 0.04 0.30 7 3.21 –0.11 0.19 4 3.07 –0.28 – 1 2.89 –0.16 0.28 7 3.01 Ti I 0.11 0.20 22 5.13 0.11 0.19 21 5.13 0.06 0.12 26 5.08 0.06 0.14 35 5.08 Ti II 0.02 0.03 3 5.04 –0.03 0.07 3 4.99 –0.00 0.03 3 5.02 –0.22 0.13 5 4.80 V I 0.09 0.08 15 4.09 0.04 0.08 20 4.04 0.03 0.10 25 4.03 0.02 0.09 14 4.02 V II –0.13 0.11 6 3.87 –0.14 0.04 5 3.86 –0.05 0.01 3 3.95 –0.19 0.13 6 3.81 Cr I 0.05 0.06 11 5.72 –0.04 0.11 15 5.63 0.06 0.15 8 5.73 0.05 0.08 7 5.72 Cr II 0.19 0.08 3 5.86 0.11 0.11 3 5.78 0.21 0.14 3 5.88 0.23 0.14 3 5.90 Mn I –0.20 0.04 8 5.19 –0.22 0.06 8 5.17 –0.17 0.05 9 5.22 –0.14 0.11 8 5.25 Mn I* 0.02 0.03 8 5.41 –0.02 0.08 8 5.37 0.01 0.04 9 5.40 0.07 0.17 8 5.46 Fe I 0.03 0.08 298 7.53 –0.04 0.09 269 7.46 0.05 0.08 204 7.55 –0.01 0.15 206 7.49 Fe II 0.04 0.08 48 7.54 –0.02 0.08 44 7.48 0.06 0.06 39 7.56 –0.01 0.14 47 7.49 Co I –0.14 0.09 7 4.78 –0.21 0.10 7 4.71 –0.09 0.08 10 4.83 –0.04 0.21 7 4.88 Ni I 0.03 0.09 82 6.28 –0.07 0.07 74 6.18 0.05 0.09 63 6.30 0.00 0.11 66 6.25 Cu I 0.20 0.19 3 4.41 0.11 0.09 6 4.32 0.13 0.21 4 4.34 –0.19 – 1 4.02 Zn I 0.14 – 1 4.74 0.16 0.08 3 4.76 0.31 – 1 4.91 0.47 0.28 3 5.07 Y I 0.45 – 1 2.69 – – – – 0.39 0.32 3 2.63 – – – – Y II 0.23 0.07 6 2.47 0.23 0.05 5 2.47 0.21 0.05 4 2.45 0.21 0.23 4 2.45 Zr II –0.06 0.05 2 2.54 –0.09 – 1 2.51 –0.10 0.06 3 2.50 0.16 0.35 4 2.76 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.27 0.05 3 1.49 0.28 0.04 3 1.50 0.13 – 1 1.35 0.12 0.13 5 1.34 Ce II –0.17 0.14 6 1.38 –0.10 0.13 6 1.45 –0.06 0.03 3 1.49 0.09 0.26 6 1.64 Nd II 0.10 0.13 8 1.60 0.15 0.14 9 1.65 0.13 0.13 9 1.63 0.12 0.17 7 1.62 Eu II 0.09 0.10 6 0.60 0.10 0.05 6 0.61 0.02 0.06 6 0.53 0.11 0.15 7 0.62 Gd II 0.15 – 1 1.27 0.07 0.00 2 1.19 0.02 0.06 3 1.14 –0.05 – 1 1.07

N– is the total number of the line used in analysis.

Table (continued)

AC Mon (1) 8.014 V636 Cas (3) 8.377 S Sge (3) 8.382 GQ Ori (1) 8.616

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.42 0.26 4 8.13 –0.17 0.13 10 8.38 –0.12 0.07 13 8.43 –0.37 0.06 3 8.18 N I – – – – – – – – – – – – 0.29 0.21 3 8.26 O I – – – – –0.09 0.16 6 8.78 0.04 0.16 5 8.91 –0.12 0.02 2 8.75 Na I 0.24 0.00 1 6.57 0.29 0.06 6 6.62 0.24 0.04 6 6.57 0.17 0.11 2 6.50 Mg I –0.40 0.00 1 7.18 –0.07 – 1 7.51 –0.22 0.04 2 7.36 0.11 0.17 7 7.69 Al I – – – – 0.09 0.11 4 6.56 0.14 0.09 4 6.61 0.04 0.22 6 6.51 Si I –0.02 0.10 10 7.53 0.08 0.07 39 7.63 0.16 0.08 36 7.71 –0.00 0.12 18 7.55 Si II –7.55 0.00 0 0.00 0.31 0.01 2 7.86 0.29 – 1 7.84 –0.15 0.44 2 7.40 S I –0.15 0.16 3 7.06 0.12 0.19 8 7.33 0.17 0.26 8 7.38 0.04 0.02 2 7.25 Ca I –0.10 0.14 6 6.26 0.15 0.24 11 6.51 0.03 0.16 10 6.39 –0.25 0.11 5 6.11 Sc I – – – – 0.25 0.05 2 3.42 0.64 0.21 3 3.81 – – – – Sc II –0.07 0.18 2 3.10 – – – – –0.11 0.01 3 3.06 –0.82 – 1 2.35 Ti I 0.13 0.19 3 5.15 0.05 0.14 38 5.07 0.14 0.12 14 5.16 0.09 0.19 14 5.11 Ti II 0.10 0.00 1 5.12 0.02 0.10 3 5.04 0.03 0.05 3 5.05 –0.32 – 1 4.70 V I – – – – 0.07 0.08 31 4.07 0.20 0.11 14 4.20 0.10 0.15 10 4.10 V II – – – – –0.11 0.07 4 3.89 0.04 0.04 3 4.04 –0.28 0.23 2 3.72 Cr I –0.12 0.25 2 5.55 0.32 0.12 4 5.99 0.20 0.18 13 5.87 0.01 0.29 9 5.68 Cr II –0.07 0.09 6 5.60 0.27 0.11 2 5.94 0.29 0.02 3 5.96 – – – – Mn I –0.26 0.08 4 5.13 –0.11 0.06 10 5.28 –0.03 0.05 7 5.36 –0.30 0.05 3 5.09 Mn I* –0.19 0.07 4 5.20 0.10 0.03 8 5.49 0.19 0.06 7 5.58 –0.14 0.04 3 5.25 Fe I –0.07 0.13 54 7.43 0.06 0.07 212 7.56 0.10 0.08 208 7.60 –0.03 0.13 60 7.47 Fe II –0.05 0.11 10 7.45 0.08 0.08 37 7.58 0.12 0.06 49 7.62 –0.00 0.12 9 7.50 Co I – – – – –0.09 0.09 13 4.83 –0.00 0.16 8 4.92 –0.01 0.20 4 4.91 Ni I –0.11 0.15 11 6.14 0.09 0.08 55 6.34 0.12 0.06 55 6.37 –0.15 0.10 28 6.10 Cu I –0.61 0.00 1 3.60 –0.07 0.04 3 4.14 0.26 0.03 3 4.47 – – – – Zn I – – – – 0.30 0.12 2 4.90 0.39 0.08 2 4.99 Y I – – – – 0.38 0.23 4 2.62 0.74 – 1 2.98 0.42 – 1 2.66 Y II 0.05 0.15 5 2.29 0.18 0.05 4 2.42 0.28 0.02 4 2.52 0.29 – 1 2.53 Zr II – – – – –0.11 0.03 3 2.49 0.02 0.07 3 2.62 –0.48 – 1 2.12 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.39 0.00 1 1.61 0.16 0.06 3 1.38 0.29 0.02 3 1.51 0.25 0.13 2 1.47 Ce II – – – – –0.11 0.11 6 1.44 –0.09 0.13 6 1.46 – – – – Nd II 0.35 0.00 1 1.85 0.12 0.15 8 1.62 0.13 0.15 8 1.63 –0.16 – 1 1.34 Eu II 0.28 0.00 1 0.79 0.02 0.09 6 0.53 0.15 0.07 6 0.66 0.09 – 1 0.60 Gd II – – – – 0.06 0.00 2 1.18 0.02 0.03 2 1.14 – – – –

V500 Sco (4) 9.317 FN Aql (4) 9.482 YZ Sgr (4) 9.554 S Nor (2) 9.754

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.20 0.11 16 8.35 –1.31 0.14 2 7.24 –0.07 0.04 8 8.48 –0.23 0.12 10 8.32 N I – – – – – – – – – – – – 0.66 0.45 2 8.63 O I –0.13 0.11 5 8.74 –0.08 0.13 8 8.79 –0.07 0.09 4 8.80 –0.19 0.00 1 8.68 Na I 0.13 0.08 9 6.46 0.19 0.02 8 6.52 0.31 0.06 8 6.64 0.27 0.04 4 6.60 Mg I –0.23 0.09 4 7.35 –0.21 0.08 3 7.37 –0.22 0.03 3 7.36 –0.24 0.04 3 7.34 Al I 0.08 0.05 7 6.55 0.10 0.09 7 6.57 0.18 0.06 8 6.65 0.16 0.12 7 6.63 Si I 0.02 0.11 52 7.57 –0.00 0.09 64 7.55 0.12 0.08 63 7.67 0.05 0.06 29 7.60 Si II 0.21 0.03 2 7.76 –0.07 0.13 3 7.48 0.25 – 1 7.80 0.24 0.07 2 7.79 S I 0.06 0.22 15 7.27 –0.02 0.24 15 7.19 0.18 0.24 6 7.39 0.10 0.25 8 7.31 Ca I –0.09 0.14 14 6.27 –0.07 0.12 20 6.29 –0.00 0.09 19 6.36 –0.03 0.18 8 6.33 Sc I – – – – 0.32 – 1 3.49 – – – – – – – – Sc II –0.13 0.08 2 3.04 –0.15 0.10 5 3.02 – – – – 0.01 0.00 2 3.18 Ti I –0.06 0.16 30 4.96 0.05 0.17 40 5.07 0.03 0.12 41 5.05 0.03 0.14 14 5.05 Ti II –0.04 0.05 4 4.98 –0.09 0.01 4 4.93 –0.03 0.06 4 4.99 0.12 0.07 4 5.14 V I –0.10 0.13 27 3.90 0.04 0.13 37 4.04 0.06 0.11 35 4.06 0.03 0.10 7 4.03 V II –0.14 0.06 4 3.86 –0.17 0.09 7 3.83 –0.14 0.08 7 3.86 –0.00 0.18 2 4.00 Cr I –0.12 0.12 15 5.55 –0.07 0.13 20 5.60 0.07 0.12 21 5.74 –0.08 0.12 10 5.59 Cr II 0.28 0.19 2 5.95 0.12 0.06 4 5.79 0.17 0.07 4 5.84 –0.08 0.15 4 5.59 Mn I –0.30 0.07 9 5.09 –0.30 0.05 12 5.09 –0.07 0.02 8 5.32 –0.23 0.11 14 5.16 Mn I* –0.03 0.09 9 5.36 –0.12 0.03 12 5.27 0.07 0.04 8 5.46 –0.10 0.16 14 5.29 Fe I –0.02 0.10 255 7.48 –0.02 0.09 352 7.48 0.05 0.07 268 7.55 0.05 0.11 216 7.55 Fe II –0.01 0.09 53 7.49 –0.02 0.08 53 7.48 0.06 0.06 41 7.56 0.05 0.08 28 7.55 Co I –0.18 0.09 11 4.74 –0.14 0.10 13 4.78 –0.06 0.08 14 4.86 –0.10 0.15 8 4.82 Ni I –0.06 0.11 85 6.19 –0.05 0.10 102 6.20 0.03 0.06 116 6.28 –0.07 0.11 64 6.18 Cu I –0.02 0.20 5 4.19 0.09 0.10 7 4.30 0.11 0.17 6 4.32 –0.17 0.47 3 4.04 Zn I 0.21 0.04 3 4.81 0.15 0.03 3 4.75 0.22 0.10 2 4.82 –0.36 0.00 1 4.24 Y I 0.23 0.02 2 2.47 – – – – – – – – – – – – Y II 0.19 0.06 8 2.43 0.16 0.07 6 2.40 0.35 0.14 7 2.59 0.11 0.14 8 2.35 Zr II –0.19 0.10 4 2.41 –0.07 0.07 4 2.53 –0.09 0.06 4 2.51 0.14 0.21 2 2.74 La II 0.18 0.04 4 1.40 0.23 0.05 4 1.45 0.14 0.05 4 1.36 0.35 0.02 2 1.57 Ce II –0.10 0.08 6 1.45 –0.09 0.13 5 1.46 –0.10 0.17 7 1.45 –0.10 0.23 4 1.45 Pr II – – – – – – – – – – – – –0.62 0.24 2 0.09 Nd II 0.08 0.16 12 1.58 0.12 0.12 12 1.62 0.01 0.22 11 1.51 0.00 0.14 9 1.50 Sm II – – – – – – – – – – – – 0.04 – 1 1.05 Eu II 0.03 0.06 8 0.54 0.08 0.10 7 0.59 0.02 0.09 7 0.53 0.02 0.00 2 0.53 Gd II –0.24 0.01 2 0.88 0.12 0.00 2 1.24 –0.01 0.03 2 1.11 – – – –

N– is the total number of the line used in analysis.

Table (continued)

β Dor (1) 9.842 ζ Gem (3) 10.151 Z Lac (4) 10.886 VX Per (4) 10.889

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.31 0.14 6 8.24 –0.24 0.06 9 8.31 –0.32 0.14 9 8.23 –0.25 0.11 11 8.30 O I –0.08 0.04 3 8.79 –0.12 0.16 4 8.75 –0.10 0.11 3 8.77 –0.15 0.27 5 8.72 Na I 0.07 0.05 2 6.40 0.25 0.05 6 6.58 0.23 0.04 7 6.56 0.15 0.05 10 6.48 Mg I –0.30 – 1 7.28 –0.15 0.04 2 7.43 –0.23 0.07 4 7.35 –0.31 0.08 4 7.27 Al I 0.07 0.04 2 6.54 0.07 0.15 4 6.54 0.07 0.09 8 6.54 0.03 0.07 8 6.50 Si I 0.00 0.09 16 7.55 0.04 0.09 42 7.59 0.05 0.09 62 7.60 0.00 0.08 71 7.55 Si II 0.24 – 1 7.80 0.25 0.03 2 7.80 0.24 0.27 2 7.79 0.03 0.15 5 7.58 S I –0.04 0.20 4 7.17 0.03 0.30 3 7.24 0.14 0.22 13 7.35 0.04 0.24 15 7.25 Ca I –0.18 0.11 8 6.18 –0.06 0.10 13 6.30 0.04 0.19 19 6.40 –0.12 0.16 28 6.24 Sc I – – – – 0.13 – 1 3.30 – – – – 0.17 0.18 2 3.35 Sc II –0.11 – 1 3.06 – – – – –0.18 0.07 3 2.99 –0.14 0.10 5 3.03 Ti I 0.01 0.11 10 5.03 0.07 0.16 32 5.09 0.07 0.16 34 5.09 –0.03 0.16 43 4.99 Ti II –0.03 – 1 4.99 –0.05 0.04 2 4.97 0.02 0.06 4 5.04 –0.07 0.05 4 4.95 V I –0.02 0.11 11 3.98 0.04 0.10 25 4.04 0.01 0.14 30 4.01 –0.08 0.09 32 3.92 V II –0.18 0.04 3 3.82 –0.12 0.03 4 3.88 –0.13 0.09 8 3.87 –0.24 0.06 7 3.76 Cr I 0.01 0.07 8 5.68 –0.04 0.08 10 5.63 0.03 0.14 20 5.70 –0.07 0.08 21 5.60 Cr II –0.10 0.14 6 5.57 0.22 0.12 2 5.89 0.17 0.14 4 5.84 0.04 0.08 3 5.71 Mn I –0.32 0.07 7 5.07 –0.16 0.05 9 5.23 –0.15 0.06 11 5.24 –0.31 0.05 12 5.08 Mn I* 0.03 0.08 7 5.42 0.05 0.06 9 5.44 0.05 0.08 11 5.44 –0.09 0.04 12 5.30 Fe I –0.01 0.14 108 7.49 0.04 0.08 260 7.54 0.01 0.08 327 7.51 –0.05 0.05 394 7.45 Fe II 0.01 0.12 23 7.51 0.03 0.07 46 7.53 0.03 0.08 55 7.53 –0.05 0.07 68 7.45 Co I –0.19 0.14 10 4.73 –0.10 0.09 11 4.82 –0.13 0.13 12 4.79 –0.20 0.07 13 4.72 Ni I –0.04 0.09 30 6.21 0.02 0.08 73 6.27 –0.02 0.08 87 6.23 –0.10 0.07 126 6.15 Cu I –0.45 0.50 2 3.76 0.03 0.02 3 4.24 0.14 0.28 5 4.35 0.05 0.18 7 4.26 Zn I 0.14 – 1 4.74 0.17 0.02 2 4.77 0.25 – 1 4.85 0.18 0.06 3 4.78 Y I – – – – 0.25 – 1 2.49 – – – – – – – – Y II 0.02 0.12 4 2.26 0.19 0.02 3 2.43 0.20 0.06 7 2.44 0.16 0.05 8 2.40 Zr II 0.03 – 1 2.63 –0.07 0.09 2 2.53 –0.07 0.01 3 2.53 –0.12 0.04 4 2.48 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.18 – 1 1.40 0.21 0.01 3 1.43 0.26 0.06 3 1.49 0.21 0.03 4 1.43 Ce II 0.05 0.17 6 1.60 –0.13 0.14 5 1.42 –0.04 0.08 5 1.51 –0.13 0.13 8 1.42 Pr II –0.18 0.04 2 0.53 – – – – – – – – – – – – Nd II –0.05 0.14 11 1.45 0.08 0.18 6 1.58 0.12 0.13 12 1.62 0.08 0.16 12 1.58 Eu II 0.04 0.07 2 0.55 0.06 0.06 5 0.57 0.06 0.14 7 0.57 0.03 0.07 8 0.54 Gd II 0.20 – 1 1.32 –0.06 0.08 2 1.06 0.09 – 1 1.21 0.00 0.09 2 1.12

V340 Nor (1) 11.287 RX Aur (4) 11.623 TT Aql (3) 13.755 SV Mon (4) 15.233

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.08 0.13 11 8.47 –0.29 0.10 12 8.26 –0.09 0.11 7 8.46 –0.84 0.11 3 7.71 O I 0.07 0.14 2 8.94 –0.02 0.23 3 8.85 0.13 0.14 3 9.00 –0.28 0.12 3 8.59 Na I 0.29 – 1 6.62 0.18 0.04 9 6.51 0.28 0.03 5 6.61 0.28 0.06 6 6.61 Mg I –0.30 – 1 7.28 –0.20 0.16 4 7.38 –0.19 – 1 7.39 –0.16 0.14 2 7.42 Al I 0.00 0.08 2 6.47 0.04 0.12 6 6.51 0.20 0.06 6 6.67 0.10 0.05 8 6.57 Si I 0.03 0.07 12 7.58 0.05 0.07 42 7.60 0.11 0.11 49 7.66 –0.00 0.10 52 7.55 Si II 0.14 – 1 7.69 0.26 0.06 2 7.81 0.49 – 1 8.04 0.18 0.05 3 7.73 S I 0.18 0.27 5 7.39 –0.01 0.23 14 7.20 0.33 0.25 9 7.54 –0.10 0.20 4 7.11 Ca I –0.16 0.14 5 6.20 –0.09 0.12 26 6.27 0.08 0.23 12 6.44 –0.09 0.18 16 6.27 Sc I 0.07 – 1 3.24 – – – – 0.10 0.14 3 3.27 – – – – Sc II –0.30 – 1 2.88 –0.31 0.18 7 2.86 0.15 0.26 2 3.32 –0.30 – 1 2.87 Ti I 0.01 0.17 6 5.03 0.09 0.20 20 5.11 0.03 0.15 34 5.05 –0.06 0.13 33 4.96 Ti II –0.03 – 1 4.99 –0.15 0.10 4 4.87 0.11 0.11 3 5.13 –0.08 0.09 4 4.94 V I –0.01 0.06 4 3.99 0.10 0.16 9 4.10 –0.00 0.10 33 4.00 –0.16 0.11 28 3.84 V II –0.16 0.13 3 3.84 –0.28 0.12 7 3.72 –0.05 0.04 5 3.95 –0.14 0.12 3 3.86 Cr I –0.04 0.18 4 5.63 0.06 0.12 8 5.73 0.07 0.16 19 5.74 –0.11 0.16 10 5.56 Cr II 0.11 0.14 2 5.78 0.01 0.14 4 5.68 0.38 – 1 6.05 0.07 0.14 3 5.74 Mn I –0.18 0.04 6 5.21 –0.13 0.09 12 5.26 –0.16 0.06 7 5.23 –0.34 0.12 7 5.05 Mn I* –0.03 0.19 7 5.36 0.08 0.10 12 5.47 0.14 0.11 7 5.53 –0.16 0.08 7 5.23 Fe I 0.00 0.10 81 7.50 –0.07 0.08 277 7.43 0.11 0.10 290 7.61 –0.03 0.09 217 7.47 Fe II 0.00 0.12 14 7.50 –0.08 0.08 43 7.42 0.12 0.11 39 7.62 –0.04 0.07 32 7.46 Co I –0.13 0.06 3 4.79 –0.15 0.08 7 4.77 –0.07 0.11 20 4.85 –0.28 0.11 15 4.64 Ni I 0.01 0.09 20 6.26 –0.07 0.09 59 6.18 0.08 0.08 81 6.33 –0.12 0.08 52 6.13 Cu I –0.06 – 1 4.15 0.28 0.22 5 4.49 0.05 0.17 4 4.26 –0.07 0.35 5 4.14 Zn I – – – – 0.30 – 1 4.90 0.41 – 1 5.01 0.16 – 1 4.76 Y I 0.21 – 1 2.45 0.25 – 1 2.49 0.39 – 1 2.63 –0.09 0.11 2 2.15 Y II 0.07 0.17 3 2.31 0.09 0.07 5 2.33 0.28 0.06 5 2.52 0.26 0.25 7 2.50 Zr II – – – – –0.11 0.17 3 2.49 –0.06 0.04 3 2.54 –0.08 0.18 3 2.52 44.01 – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.13 – 1 1.36 0.28 0.11 4 1.50 0.20 0.04 3 1.42 0.25 0.14 3 1.47 Ce II –0.25 – 1 1.29 –0.21 0.14 8 1.34 –0.09 0.05 5 1.46 –0.14 0.12 7 1.41 Nd II –0.11 0.26 4 1.39 0.08 0.13 6 1.58 0.14 0.17 8 1.64 0.13 0.14 9 1.63 Eu II –0.06 0.12 2 0.45 0.10 0.09 7 0.61 0.05 0.14 6 0.56 0.03 0.07 7 0.54 Gd II 0.12 – 1 1.24 0.12 – 1 1.24 0.01 0.05 2 1.13 – – – –

N– is the total number of the line used in analysis.

Table (continued)

X Cyg (2) 16.386 RW Cam (4) 16.415 CD Cyg (3) 17.074 Y Oph (4) 17.127

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.29 0.06 8 8.26 –0.14 0.11 9 8.41 –0.18 0.11 8 8.37 –0.14 0.06 16 8.41 O I 0.05 0.14 3 8.92 –0.05 0.28 8 8.82 –0.11 0.21 4 8.76 –0.01 0.19 11 8.86 Na I 0.26 0.08 4 6.59 0.19 0.04 7 6.52 0.23 0.11 6 6.56 0.12 0.03 8 6.45 Mg I –0.09 0.03 2 7.49 –0.23 – 1 7.35 –0.37 – 1 7.21 –0.31 0.12 3 7.27 Al I 0.18 0.05 2 6.65 0.12 0.10 7 6.59 0.19 0.06 6 6.66 0.14 0.06 8 6.61 Si I 0.13 0.09 18 7.68 0.07 0.08 64 7.62 0.09 0.07 41 7.64 0.03 0.09 72 7.58 Si II – – – – 0.11 0.03 2 7.66 – – – – 0.16 0.07 2 7.71 S I 0.13 0.21 8 7.34 0.18 0.15 12 7.39 0.28 0.24 8 7.49 0.15 0.19 16 7.36 K I – – – – – – – – – – – – 0.24 – 1 5.36 Ca I 0.04 0.05 7 6.40 0.02 0.20 22 6.38 0.08 0.30 10 6.44 –0.15 0.19 18 6.21 Sc I – – – – 0.23 0.23 5 3.40 0.17 0.19 2 3.34 – – – – Sc II – – – – 0.03 – 1 3.20 –0.12 0.31 2 3.05 0.33 0.76 4 3.50 Ti I 0.23 0.19 17 5.25 0.04 0.20 51 5.06 0.08 0.16 29 5.10 0.06 0.16 48 5.08 Ti II 0.04 0.03 2 5.06 0.02 0.05 4 5.04 0.04 0.07 3 5.06 0.05 0.07 3 5.07 V I 0.13 0.10 11 4.13 0.01 0.12 44 4.01 0.08 0.13 28 4.08 0.06 0.12 44 4.06 V II 0.00 0.07 2 4.00 –0.19 0.08 7 3.81 –0.07 0.05 5 3.93 –0.02 0.08 7 3.98 Cr I 0.21 0.21 8 5.88 0.02 0.13 24 5.69 0.04 0.11 18 5.71 0.01 0.17 31 5.68 Cr II 0.31 0.06 2 5.98 0.30 0.14 4 5.97 0.17 0.17 2 5.84 0.20 0.09 4 5.87 Mn I –0.06 0.00 2 5.33 –0.21 0.06 11 5.18 –0.16 0.12 6 5.23 –0.27 0.09 12 5.12 Mn I* 0.11 0.02 2 5.50 0.05 0.05 11 5.44 0.10 0.10 6 5.49 0.04 0.15 12 5.43 Fe I 0.12 0.07 159 7.62 0.04 0.10 405 7.54 0.07 0.11 259 7.57 0.05 0.08 393 7.55 Fe II 0.13 0.05 27 7.63 0.02 0.11 56 7.52 0.04 0.09 33 7.54 0.07 0.07 67 7.57 Co I 0.06 0.21 5 4.98 –0.08 0.08 21 4.84 –0.03 0.12 12 4.89 –0.05 0.09 16 4.87 Ni I 0.09 0.05 33 6.34 0.05 0.10 120 6.30 0.05 0.10 72 6.30 0.03 0.09 109 6.28 Cu I 0.24 0.13 4 4.45 –0.08 0.19 4 4.13 0.01 0.15 3 4.22 0.07 0.20 6 4.28 Zn I 0.35 0.04 2 4.95 0.45 0.04 2 5.05 0.32 0.04 2 4.92 0.14 0.05 4 4.74 Y I – – – – 0.24 0.18 2 2.48 – – – – 0.23 0.38 2 2.47 Y II 0.33 0.04 2 2.57 0.17 0.05 7 2.41 0.31 0.09 5 2.55 0.33 0.05 8 2.57 Zr II –0.03 0.11 2 2.57 –0.04 0.05 4 2.56 –0.10 0.15 3 2.50 –0.04 0.12 4 2.56 Ru I – – – – – – – – –0.48 0.00 1 1.36 – – – – La II 0.29 0.04 2 1.51 0.25 0.03 4 1.47 0.23 0.02 3 1.45 0.28 0.04 4 1.50 Ce II 0.02 0.05 2 1.57 –0.11 0.05 7 1.44 –0.07 0.07 5 1.48 –0.07 0.13 7 1.48 Nd II 0.15 0.14 6 1.65 0.10 0.17 12 1.60 0.17 0.18 7 1.67 0.21 0.10 11 1.71 Eu II 0.14 0.03 4 0.65 0.06 0.13 7 0.57 0.08 0.11 5 0.59 0.13 0.08 8 0.64 Gd II 0.14 0.04 2 1.26 0.02 0.03 4 1.14 0.10 0.06 2 1.22 0.08 0.06 3 1.20

SZ Aql (4) 17.141 WZ Sgr (3) 21.850 SW Vel (1) 23.441 X Pup (3) 25.961

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.01 0.10 11 8.54 0.03 0.12 9 8.58 –0.13 0.21 2 8.42 –0.29 0.12 6 8.26 N I – – – – – – – – 0.54 – 1 8.51 – – – – O I –0.04 0.23 6 8.83 0.13 0.25 5 9.00 0.18 0.17 3 9.05 –0.11 0.18 3 8.76 Na I 0.28 0.03 7 6.61 0.39 0.09 4 6.72 0.17 0.02 2 6.50 0.18 0.10 4 6.51 Mg I –0.12 0.00 1 7.46 0.01 – 1 7.59 0.16 – 1 7.74 – – – – Al I 0.28 0.09 8 6.75 0.28 0.17 6 6.75 0.04 0.05 2 6.51 0.10 0.08 4 6.57 Si I 0.17 0.10 53 7.72 0.28 0.07 26 7.83 –0.03 0.12 20 7.52 –0.05 0.10 31 7.50 Si II – – – – – – – – – – – – – – – – S I 0.24 0.20 11 7.57 0.51 0.24 4 7.72 0.17 0.26 4 7.38 0.02 0.27 6 7.23 Ca I 0.14 0.25 13 6.50 0.19 0.25 5 6.55 –0.16 0.09 3 6.20 0.06 0.22 11 6.42 Sc I 0.38 0.00 1 3.55 0.24 – 1 3.41 0.08 0.07 2 3.25 –0.15 – 1 3.02 Sc II –0.17 0.00 1 3.00 0.00 – 1 3.17 –3.17 0.00 0 0.00 –0.21 – 1 2.96 Ti I 0.15 0.14 36 5.17 0.24 0.18 23 5.26 –0.08 0.16 14 4.94 –0.10 0.13 18 4.92 Ti II 0.04 0.02 5 5.06 0.16 0.17 3 5.18 0.19 – 1 5.21 0.01 0.06 3 5.03 V I 0.14 0.13 35 4.14 0.20 0.09 20 4.20 –0.14 0.10 11 3.86 –0.14 0.19 23 3.86 V II 0.02 0.05 6 4.02 0.04 0.09 4 4.04 –0.10 – 1 3.90 –0.24 0.09 4 3.76 Cr I 0.15 0.18 16 5.82 0.19 0.21 9 5.86 0.06 0.24 3 5.73 –0.14 0.24 10 5.53 Cr II 0.37 0.16 4 6.04 0.20 – 1 5.88 0.38 – 1 6.05 0.15 0.14 3 5.82 Mn I –0.07 0.07 6 5.32 0.06 0.05 2 5.45 –0.50 – 1 4.89 –0.22 0.07 6 5.17 Mn I* 0.20 0.06 6 5.59 0.15 0.08 2 5.54 –0.12 – 1 5.27 0.07 0.04 6 5.46 Fe I 0.15 0.10 302 7.65 0.17 0.09 163 7.67 0.01 0.08 78 7.51 –0.03 0.08 183 7.47 Fe II 0.15 0.10 34 7.65 0.19 0.08 27 7.69 0.02 0.09 10 7.52 –0.06 0.07 28 7.44 Co I –0.02 0.07 16 4.90 0.12 0.09 12 5.04 –0.25 0.14 4 4.67 –0.25 0.19 9 4.67 Ni I 0.03 0.10 89 6.28 0.21 0.09 67 6.46 –0.06 0.08 27 6.19 –0.08 0.11 56 6.17 Cu I 0.05 0.10 3 4.26 0.13 0.18 3 4.34 –0.41 – 1 3.80 –0.13 0.63 2 4.08 Zn I 0.42 0.15 2 5.02 0.35 – 1 4.95 0.30 – 1 4.90 0.26 – 1 4.86 Y I – – – – 0.56 – 1 2.80 0.39 – 1 2.63 0.30 – 1 2.54 Y II 0.33 0.11 5 2.57 0.30 0.08 4 2.54 0.21 – 1 2.45 0.14 0.14 3 2.38 Zr II 0.04 0.07 3 2.64 –0.08 0.05 3 2.52 – – – – 0.01 0.01 2 2.61 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.21 0.15 4 1.43 0.24 0.04 2 1.46 0.23 – 1 1.45 0.27 0.15 3 1.49 Ce II –0.12 0.07 6 1.42 –0.08 0.08 5 1.47 0.00 – 1 1.55 –0.09 0.13 4 1.46 Nd II 0.15 0.16 9 1.65 0.18 0.20 6 1.68 0.22 0.23 2 1.72 0.22 0.14 8 1.72 Eu II 0.12 0.14 6 0.63 0.15 0.15 6 0.66 0.16 0.07 2 0.67 0.09 0.06 5 0.60 Gd II 0.12 0.14 3 1.24 0.08 0.08 2 1.20 0.10 – 1 1.22 –0.04 – 1 1.08

N– is the total number of the line used in analysis.

Table (continued)

T Mon(4) 27.025 SV Vul (19) 44.995 S Vul (3) 68.464

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.27 0.08 6 8.28 0.02 0.09 65 8.57 –0.34 0.07 10 8.21 O I 0.08 0.10 7 8.95 –0.01 0.12 26 8.86 –0.40 – 1 8.47 Na I 0.35 0.04 7 6.68 0.04 0.04 29 6.37 0.21 0.10 3 6.54 Mg I – – – – –0.10 0.12 6 7.48 – – – – Al I 0.10 0.15 4 6.57 0.13 0.07 31 6.60 0.22 0.11 5 6.69 Si I 0.13 0.08 31 7.68 0.06 0.11 234 7.61 –0.03 0.14 29 7.52 Si II – – – – 0.18 0.26 4 7.73 – – – – S I – – – – 0.16 0.22 30 7.37 0.22 0.14 5 7.43 Ca I 0.09 0.19 12 6.45 –0.04 0.11 58 6.32 –0.04 0.11 5 6.32 Sc I – – – – – – – – – – – – Sc II – – – – – – – – – – – – Ti I 0.05 0.15 23 5.07 0.02 0.19 189 5.04 0.05 0.19 14 5.07 Ti II 0.12 0.06 4 5.14 0.00 0.04 15 5.02 –0.08 0.12 3 4.94 V I 0.03 0.11 27 4.03 –0.07 0.15 196 3.93 0.08 0.15 17 4.08 V II 0.00 0.01 4 4.00 –0.13 0.08 23 3.87 –0.18 0.04 3 3.82 Cr I 0.30 0.18 6 5.97 0.00 0.20 80 5.67 0.07 0.16 4 5.74 Cr II 0.22 0.02 3 5.89 0.20 0.08 10 5.87 0.20 – 1 5.87 Mn I –0.12 0.04 7 5.27 –0.18 0.08 29 5.21 –0.22 0.12 7 5.17 Mn I* 0.14 0.06 7 5.53 –0.02 0.07 29 5.37 –0.06 0.12 7 5.33 Fe I 0.13 0.08 252 7.63 0.03 0.10 1422 7.53 –0.02 0.07 139 7.48 Fe II 0.12 0.06 39 7.62 0.06 0.09 177 7.56 –0.04 0.05 15 7.46 Co I –0.03 0.04 13 4.89 –0.13 0.09 77 4.79 –0.22 0.07 7 4.70 Ni I 0.05 0.07 63 6.30 0.00 0.10 336 6.25 0.02 0.08 33 6.27 Cu I – – – – –0.16 0.14 11 4.05 0.03 0.34 2 4.24 Zn I 0.34 0.04 4 4.94 0.22 0.11 8 4.82 – – – – Y I 0.64 0.08 3 2.88 0.38 0.14 6 2.62 – – – – Y II – – – – 0.26 0.10 24 2.50 0.22 0.09 4 2.46 Zr II 0.04 0.06 4 2.64 –0.08 0.08 16 2.52 –0.06 0.05 3 2.54 Ru I – – – – – – – – – – – – La II 0.30 0.03 4 1.52 0.20 0.09 17 1.42 0.18 – 1 1.40 Ce II 0.02 0.06 4 1.57 –0.13 0.10 24 1.42 –0.25 0.08 4 1.30 Nd II 0.22 0.18 7 1.72 0.05 0.15 50 1.55 0.15 0.15 9 1.65 Eu II 0.15 0.12 7 0.66 0.04 0.08 33 0.55 0.02 0.13 5 0.53 Gd II – – – – 0.03 0.07 8 1.15 –0.01 0.03 3 1.11

N– is the total number of the line used in analysis.