Appendix

Table 1. Elemental abundances from individual ions

V473 Lyr (2) P=1.491 SU Cas (4) 1.949 EU Tau (2) 2.102 IR Cep (1) 2.114

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.34 0.05 11 8.21 –0.24 0.06 18 8.31 –0.24 0.10 11 8.31 –0.04 0.21 3 8.51 O I –0.24 0.19 5 8.63 –0.02 0.17 10 8.85 –0.05 0.04 2 8.82 – – – – Na I 0.01 0.13 11 6.34 0.20 0.12 13 6.53 0.24 0.11 6 6.57 0.28 0.07 3 6.61 Mg I –0.14 0.21 10 7.44 –0.24 0.07 4 7.34 –0.28 0.02 2 7.30 –0.39 0.00 1 7.19 Al I –0.06 0.07 4 6.41 0.05 0.07 7 6.52 –0.01 0.14 4 6.46 0.12 0.09 2 6.59 Si I –0.03 0.08 47 7.52 0.07 0.08 69 7.62 0.04 0.06 26 7.59 0.17 0.16 10 7.72 Si II –0.14 0.28 4 7.41 0.12 0.17 3 7.67 0.24 0.16 2 7.79 – – – – S I 0.09 0.08 7 7.30 0.11 0.19 15 7.32 0.09 0.21 6 7.30 0.34 0.14 3 7.55 Ca I –0.10 0.15 39 6.26 –0.01 0.12 30 6.35 –0.05 0.14 14 6.31 –0.06 0.19 8 6.30 Sc I 0.06 0.07 2 3.23 – – – – – – – – – – – – Sc II –0.06 0.12 25 3.11 –0.13 0.13 14 3.04 –0.07 0.24 5 3.10 –0.03 0.18 4 3.14 Ti I –0.06 0.13 101 4.96 0.14 0.12 39 5.16 0.06 0.21 9 5.08 0.17 0.06 3 5.19 Ti II –0.04 0.09 28 4.98 –0.05 0.10 3 4.97 –0.11 0.14 2 4.91 0.03 0.23 4 5.05 V I 0.00 0.06 18 4.00 0.10 0.14 23 4.10 –0.02 0.12 10 3.98 0.21 0.04 2 4.21 V II –0.11 0.15 9 3.89 –0.00 0.10 6 4.00 –0.22 0.12 2 3.78 0.36 0.00 1 4.36 Cr I –0.10 0.10 35 5.57 0.12 0.23 25 5.79 –0.07 0.10 6 5.60 –0.24 0.23 7 5.43 Cr II –0.05 0.10 25 5.62 0.11 0.05 4 5.78 0.13 0.13 2 5.80 0.05 0.14 5 5.72 Mn I –0.31 0.08 30 5.08 –0.06 0.11 10 5.33 –0.19 0.05 5 5.20 –0.12 0.09 5 5.27 Mn I* –0.22 0.07 30 5.17 0.07 0.08 10 5.46 –0.05 0.06 5 5.34 –0.02 0.14 5 5.37 Fe I –0.06 0.08 393 7.44 –0.01 0.08 380 7.49 –0.06 0.07 145 7.44 0.00 0.14 97 7.50 Fe II –0.07 0.06 67 7.43 –0.02 0.07 87 7.48 –0.06 0.06 35 7.44 –0.03 0.12 19 7.47 Co I –0.13 0.13 26 4.79 –0.19 0.14 12 4.73 –0.02 – 1 4.90 –0.20 0.00 1 4.72 Ni I –0.11 0.08 128 6.14 0.00 0.10 104 6.25 –0.08 0.15 39 6.17 –0.07 0.11 15 6.18 Cu I –0.10 0.12 4 4.11 0.34 0.14 7 4.55 0.21 0.06 2 4.42 –0.47 0.00 1 3.74 Zn I 0.12 0.03 2 4.72 0.18 0.04 4 4.78 – – – – – – – – Sr I 0.20 – 1 3.10 – – – – – – – – – – – – Y I 1.04 – 1 3.28 1.52 – 1 3.76 – – – – – – – – Y II 0.10 0.12 13 2.34 0.19 0.02 7 2.43 0.07 0.06 4 2.31 0.03 0.20 7 2.27 Zr II 0.02 0.11 9 2.62 0.02 0.09 4 2.62 –0.08 0.08 2 2.52 0.16 0.00 1 2.76 Ru I 0.19 – 1 2.03 0.13 – 1 1.98 –0.02 – 1 1.82 – – – – Ba II – – – – 0.30 0.09 2 2.43 – – – – – – – – La II 0.20 0.04 4 1.42 0.21 0.08 4 1.43 0.16 0.05 2 1.38 – – – – Ce II 0.11 0.17 27 1.66 –0.04 0.19 7 1.51 –0.18 0.26 3 1.37 0.05 0.06 3 1.60 Pr II –0.20 0.21 6 0.51 – – – – – – – – –0.09 – 1 0.62 Nd II 0.03 0.14 29 1.53 0.12 0.24 12 1.62 –0.02 0.21 5 1.48 –0.11 0.16 3 1.39 Sm II –0.08 0.15 9 0.93 – – – – – – – – – – – – Eu II –0.02 0.09 3 0.49 0.02 0.22 8 0.53 0.01 0.15 3 0.52 – – – – Gd II 0.00 – 1 1.12 –0.20 0.13 3 0.92 0.18 – 1 1.30 0.73 0.00 1 1.85 Dy II 0.14 0.24 3 1.28 – – – – – – – – – – – – TU Cas (11) 2.139 DT Cyg (3) 2.499 V526 Mon (1) 2.675 V351 Cep (2) 2.806

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.19 0.09 41 8.36 –0.12 0.09 23 8.43 –0.28 0.12 3 8.27 –0.19 0.16 13 8.36 N I – – – – – – – – 0.44 – 1 8.41 – – – – O I –0.03 0.09 11 8.84 0.01 0.12 7 8.88 –0.52 – 1 8.35 –0.09 0.15 2 8.78 Na I 0.15 0.07 18 6.48 0.33 0.01 6 6.66 0.11 0.08 3 6.44 0.17 0.21 4 6.50 Mg I –0.19 0.08 10 7.39 0.04 0.15 5 7.62 –0.09 0.07 3 7.49 –0.30 0.00 1 7.28 Al I 0.14 0.11 20 6.61 0.17 0.08 6 6.64 0.57 0.02 2 7.04 –0.03 0.15 6 6.44 Si I 0.10 0.08 135 7.65 0.12 0.07 53 7.67 –0.01 0.15 16 7.54 0.07 0.09 26 7.62 Si II 0.19 0.24 8 7.74 0.13 0.24 6 7.68 –0.54 – 1 7.01 – – – – S I –0.03 0.11 26 7.18 0.15 0.21 10 7.36 0.05 0.19 2 7.26 0.26 0.29 6 7.47 K I – – – – –0.07 – 1 5.05 – – – – – – – – Ca I –0.02 0.13 45 6.34 0.05 0.14 31 6.41 –0.08 0.16 8 6.28 –0.10 0.12 15 6.26 Sc I – – – – – – – – – – – – – – – – Sc II –0.19 0.15 12 2.98 –0.01 0.12 10 3.16 –0.20 0.30 5 2.97 0.01 0.32 4 3.18 Ti I 0.07 0.12 44 5.09 0.22 0.19 35 5.24 0.02 0.17 5 5.04 0.10 0.25 17 5.12 Ti II –0.02 0.10 11 5.00 0.10 0.06 5 5.12 –0.34 – 1 4.68 –0.03 0.22 3 4.99 V I 0.04 0.09 42 4.04 0.17 0.11 19 4.17 –0.02 0.16 3 3.98 0.10 0.23 7 4.10 V II –0.07 0.09 12 3.93 0.03 0.13 5 4.03 –0.43 0.05 2 3.57 0.04 0.02 3 4.04 Cr I 0.00 0.05 30 5.67 0.17 0.24 24 5.84 –0.02 0.31 4 5.65 0.07 0.33 13 5.74 Cr II 0.11 0.14 5 5.78 0.26 0.01 3 5.93 – – – – –0.05 0.13 7 5.62 Mn I –0.11 0.07 27 5.28 –0.03 0.10 9 5.36 –0.22 0.03 3 5.17 –0.21 0.11 8 5.18 Mn I* 0.06 0.08 29 5.45 0.19 0.08 8 5.58 –0.14 0.04 3 5.25 –0.03 0.10 8 5.36 Fe I 0.03 0.10 794 7.53 0.11 0.08 322 7.61 –0.13 0.17 42 7.37 0.03 0.13 205 7.53 Fe II 0.04 0.08 160 7.54 0.09 0.07 69 7.59 –0.14 0.16 19 7.36 0.03 0.10 37 7.53 Co I –0.08 0.09 12 4.84 0.23 0.20 13 5.15 0.04 – 1 4.96 –0.01 0.22 10 4.91 Ni I –0.04 0.09 206 6.21 0.14 0.08 100 6.39 –0.07 0.20 15 6.18 0.00 0.11 42 6.25 Cu I 0.15 0.08 10 4.36 0.42 0.21 2 4.63 – – – – –0.05 0.00 1 4.16 Zn I 0.46 0.00 1 5.06 0.20 0.08 3 4.80 – – – – 0.14 0.00 1 4.74 Sr I – – – – 0.81 0.20 2 3.71 – – – – – – – – Y I – – – – – – 1.05 – 1 3.29 0.64 0.29 3 2.88 Y II 0.17 0.08 14 2.41 0.46 0.11 5 2.70 – – – – 0.19 0.14 7 2.43 Zr II 0.01 0.09 10 2.61 –0.06 0.13 5 2.54 –0.11 – 1 2.49 –0.01 0.14 3 2.59 Ru I – – – – – – – – – – – – La II 0.24 0.03 8 1.46 0.21 0.14 5 1.43 0.41 0.06 2 1.63 0.26 0.26 2 1.48 Ce II –0.05 0.15 14 1.50 0.01 0.14 6 1.56 – – – – –0.10 0.20 5 1.45 Pr II – – – – – – – – – – – – –0.13 – 1 0.58 Nd II 0.08 0.15 21 1.58 0.25 0.25 7 1.75 0.25 – 1 1.75 0.12 0.21 7 1.62 Eu II 0.11 0.06 11 0.62 0.20 0.11 9 0.71 0.16 – 1 0.67 – – – – Gd II 0.17 0.12 3 1.29 0.33 – 1 1.45 – – – – 0.16 0.00 1 1.28

N– is the total number of the line used in analysis. MnI * - from FeI (n) - number of the spectra

Table (continued)

VX Pup (1) 3.011 SZ Tau (3) 3.148 V1334 Cyg (3) 3.333 BG Cru (1) 3.343

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I – – – – –0.20 0.15 11 8.35 –0.30 0.12 10 8.25 –0.18 0.10 4 8.37 O I – – – – –0.02 0.06 4 8.85 –0.23 0.19 3 8.64 0.08 – 1 8.95 Na I 0.08 0.20 4 6.41 0.25 0.07 5 6.58 0.18 0.13 7 6.51 0.24 – 1 6.57 Mg I – – – – – – – – –0.31 0.00 2 7.27 – – – – Al I – – – – 0.14 0.17 5 6.61 0.15 0.00 2 6.62 0.29 0.10 2 6.76 Si I –0.06 0.12 14 7.49 0.07 0.07 25 7.62 0.08 0.08 35 7.63 0.07 0.11 8 7.62 Si II –0.24 0.20 2 7.31 0.36 0.07 2 7.91 0.17 0.11 3 7.72 0.27 – 1 7.82 S I –0.64 1 6.57 0.19 0.27 9 7.40 0.11 0.25 10 7.32 – – – – Ca I –0.33 0.17 9 6.03 0.02 0.16 12 6.38 –0.03 0.17 20 6.33 –0.01 0.16 6 6.35 Sc I – – – – 0.52 – 1 3.69 0.68 – 1 3.85 – – – – Sc II –0.13 0.16 2 3.04 –0.10 0.15 4 3.07 –0.12 0.22 6 3.05 –0.33 – 1 2.84 Ti I 0.16 0.22 3 5.18 0.06 0.15 15 5.08 0.07 0.26 7 5.09 0.18 0.12 4 5.20 Ti II –0.52 – 1 4.50 0.05 0.05 2 5.07 –0.09 0.03 3 4.93 –0.08 – 1 4.94 V I –0.02 0.19 4 3.98 0.14 0.12 12 4.14 0.23 0.08 3 4.23 0.20 0.24 2 4.20 V II –0.04 – 1 3.96 –0.05 0.06 3 3.95 –0.19 0.08 4 3.81 0.05 – 1 4.05 Cr I –0.16 – 1 5.51 0.11 0.09 3 5.78 –0.10 0.06 6 5.57 0.09 – 1 5.76 Cr II – – – – 0.25 0.12 3 5.92 0.11 0.12 3 5.78 –0.06 0.14 7 5.61 Mn I –0.25 0.01 2 5.14 –0.13 0.04 7 5.26 –0.11 0.11 8 5.28 –0.10 0.15 5 5.29 Mn I* –0.10 0.03 2 5.39 0.09 0.03 7 5.48 0.03 0.15 8 5.42 –0.01 0.17 5 5.38 Fe I –0.12 0.13 68 7.38 0.07 0.07 169 7.57 –0.03 0.10 203 7.47 –0.02 0.12 72 7.48 Fe II –0.15 0.14 20 7.35 0.09 0.08 53 7.59 –0.06 0.07 49 7.44 –0.01 0.05 16 7.49 Co I – – – – –0.01 0.14 7 4.91 –0.29 – 1 4.63 –0.06 – 1 4.86 Ni I –0.18 0.13 12 6.07 0.02 0.08 50 6.27 –0.10 0.11 36 6.15 –0.16 0.12 10 6.09 Cu I 0.25 – 1 4.46 – – – – 0.39 0.10 4 4.60 –0.68 – 1 3.53 Zn I – – – – 0.39 – 1 4.99 – – – – – – – – Y I – – – – 0.75 0.24 3 2.99 – – – – – – – – Y II 0.10 – 1 2.34 0.17 – 1 2.41 0.18 0.07 5 2.42 –0.04 0.12 5 2.20 Zr II – – – – –0.03 0.10 3 2.57 –0.15 – 1 2.45 –0.04 – 1 2.56 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II – – – – 0.31 0.03 3 1.53 0.21 0.06 3 1.43 – – – – Ce II – – – – 0.06 0.06 3 1.61 –0.17 0.19 3 1.38 0.28 0.07 2 1.83 Pr II – – – – – – – – – – – – –0.44 – 1 0.27 Nd II 0.35 – 1 1.85 0.23 0.26 6 1.73 0.13 0.13 4 1.63 –0.14 0.24 5 1.36 Eu II –0.15 0.12 2 0.36 0.15 0.08 6 0.66 0.13 0.11 4 0.64 0.25 – 1 0.76 Gd II – – – – – – – – – – – – – – – –

BD Cas (3) 3.651 RT Aur (3) 3.728 DF Cas (1) 3.832 SU Cyg (2) 3.845

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.14 0.23 5 8.41 –0.22 0.09 17 8.33 –0.30 0.09 3 8.25 –0.21 0.07 6 8.34 O I –0.09 0.28 3 8.78 –0.01 0.20 9 8.86 – – – – –0.25 – 1 8.62 Na I –0.03 0.17 5 6.30 0.29 0.05 9 6.62 0.16 0.00 1 6.49 0.23 0.21 2 6.56 Mg I –0.26 – 1 7.32 –0.14 0.06 3 7.44 –0.33 0.00 1 7.25 –0.16 0.08 2 7.42 Al I –0.09 0.17 6 6.38 0.13 0.08 5 6.60 0.40 0.00 1 6.87 0.17 0.18 2 6.64 Si I 0.03 0.13 33 7.58 0.12 0.08 56 7.67 0.03 0.06 10 7.58 0.04 0.07 23 7.59 Si II – – – – 0.23 0.08 3 7.78 0.36 0.00 1 7.91 0.27 – 1 7.82 S I 0.26 0.22 6 7.47 0.19 0.23 12 7.40 0.39 0.11 2 7.60 0.02 0.26 4 7.23 Ca I –0.19 0.18 23 6.17 0.09 0.16 22 6.45 –0.18 0.07 3 6.18 0.01 0.10 14 6.37 Sc I – – – – 0.17 0.09 2 3.34 – – – – – – – – Sc II –0.23 0.18 11 2.94 0.01 0.23 6 3.18 –0.09 0.15 2 3.08 –0.11 0.24 3 3.06 Ti I 0.01 0.24 20 5.03 0.11 0.15 35 5.13 –0.00 0.13 4 5.02 0.03 0.20 9 5.05 Ti II –0.23 0.21 8 4.79 –0.04 0.06 3 4.98 –5.02 0.00 0 0.00 –0.09 0.01 2 4.93 V I –0.01 0.24 6 3.99 0.07 0.08 30 4.07 0.04 0.00 1 4.04 0.10 0.11 7 4.10 V II –0.16 0.18 3 3.84 –0.10 0.07 5 3.90 –0.05 0.00 1 3.95 –0.09 0.11 2 3.91 Cr I –0.23 0.28 12 5.44 0.06 0.17 20 5.73 –0.03 0.00 1 5.64 –0.03 0.08 4 5.64 Cr II –0.06 0.13 14 5.61 0.22 0.11 3 5.89 0.13 0.18 8 5.80 0.11 0.08 2 5.78 Mn I –0.29 0.11 11 5.10 –0.06 0.03 8 5.33 –0.26 0.24 6 5.13 –0.14 0.05 6 5.25 Mn I* –0.13 0.08 11 5.26 0.11 0.06 8 5.50 –0.12 0.25 6 5.27 0.02 0.04 6 5.41 Fe I –0.07 0.15 298 7.43 0.06 0.08 335 7.56 0.14 0.11 66 7.54 0.00 0.08 128 7.50 Fe II –0.10 0.16 48 7.40 0.05 0.06 67 7.55 0.04 0.06 6 7.54 –0.01 0.08 29 7.49 Co I 0.09 0.24 9 5.01 –0.09 0.09 16 4.83 –0.30 0.12 3 4.62 –0.01 0.15 3 4.91 Ni I –0.26 0.14 38 5.92 0.05 0.09 101 6.30 0.04 0.15 17 6.29 –0.11 0.08 27 6.14 Cu I –0.14 0.24 2 4.07 0.15 0.07 6 4.36 –0.43 0.34 2 3.78 0.15 0.12 2 4.36 Zn I – – – – 0.24 0.03 3 4.84 – – – – – – – – Y I – – – – 0.30 0.08 2 2.54 – – – – – – – – Y II 0.01 0.20 17 2.25 0.24 0.06 6 2.48 0.06 0.06 3 2.30 0.16 0.04 3 2.40 Zr II 0.13 0.00 2 2.73 –0.04 0.08 3 2.56 0.22 0.00 1 2.82 0.01 – 1 2.61 Ru I – – – – 0.22 – 1 2.06 – – – – – – – – La II 0.41 0.13 2 1.63 0.14 0.04 3 1.36 – – – 0.27 – 1 1.49 Ce II 0.19 – 1 1.74 –0.17 0.13 5 1.38 0.07 0.18 3 1.62 –0.19 0.16 2 1.36 Pr II – – – – – – – – –0.34 0.00 1 0.37 – – – – Nd II –0.25 0.10 8 1.25 0.07 0.19 9 1.57 0.38 0.16 2 1.88 0.08 0.13 3 1.58 Eu II 0.60 – 1 1.11 0.01 0.13 6 0.52 0.28 0.00 1 0.79 0.06 0.12 3 0.57 Gd II 0.30 – 1 1.42 0.01 0.01 2 1.13 – – – – 0.10 – 1 1.22

N– is the total number of the line used in analysis.

Table (continued)

ST Tau (3) 4.032 V1726 Cyg (1) 4.236 BQ Ser (3) 4.271 Y Lac (3) 4.234

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.27 0.14 15 8.28 –0.22 0.32 6 8.33 –0.15 0.12 13 8.40 –0.26 0.15 9 8.29 O I –0.29 0.12 4 8.58 – – – – –0.13 0.08 3 8.74 –0.37 – 1 8.50 Na I 0.23 0.08 6 6.56 0.29 0.08 3 6.62 0.12 0.07 5 6.45 0.13 0.11 7 6.46 Mg I –0.18 0.09 3 7.40 –0.12 – 1 7.46 –0.14 0.18 3 7.44 –0.24 – 1 7.34 Al I 0.03 0.09 5 6.50 0.07 – 1 6.54 0.14 0.04 5 6.61 0.13 0.11 4 6.60 Si I 0.03 0.07 31 7.58 0.11 0.13 11 7.66 0.07 0.10 31 7.62 0.03 0.09 31 7.58 Si II 0.18 0.01 2 7.73 – – – – – – – – 0.11 – 1 7.66 S I 0.04 0.19 9 7.25 0.17 0.15 5 7.38 0.13 0.20 15 7.34 –0.04 0.22 9 7.17 Ca I –0.04 0.13 16 6.32 –0.16 0.11 7 6.20 –0.05 0.12 11 6.31 –0.05 0.12 16 6.31 Sc I – – – – – – – – – – – – – – – – Sc II –0.11 0.22 5 3.06 –0.05 0.20 3 3.12 –0.17 0.18 5 3.00 –0.26 0.24 7 2.91 Ti I 0.12 0.12 14 5.14 0.21 0.06 2 5.23 0.06 0.15 10 5.08 0.00 0.14 9 5.02 Ti II –0.07 0.03 2 4.95 0.04 – 1 5.06 –0.09 0.10 3 4.93 –0.18 0.02 2 4.84 V I –0.02 0.16 13 3.98 – – – – 0.06 0.14 10 4.06 0.12 0.09 6 4.12 V II –0.21 0.06 4 3.79 – – – – –0.23 0.03 3 3.77 –0.18 0.02 3 3.82 Cr I –0.08 0.10 6 5.59 0.11 0.00 1 5.78 0.02 0.16 5 5.69 –0.06 0.11 4 5.61 Cr II 0.03 0.02 3 5.70 –0.09 0.08 7 5.58 0.07 0.02 3 5.74 –0.10 – 1 5.57 Mn I –0.15 0.07 7 5.24 –0.11 0.16 3 5.28 –0.13 0.08 7 5.26 –0.19 0.04 6 5.20 Mn I* –0.02 0.06 7 5.37 0.00 0.17 3 5.39 –0.04 0.08 7 5.35 –0.09 0.05 6 5.30 Fe I –0.05 0.09 208 7.45 –0.02 0.18 59 7.48 –0.04 0.08 162 7.46 –0.09 0.07 164 7.41 Fe II –0.06 0.08 53 7.44 –0.00 0.14 14 7.50 –0.03 0.07 44 7.47 –0.11 0.06 30 7.39 Co I –0.33 0.02 3 4.59 – – – – –0.17 0.07 4 4.75 – – – – Ni I –0.04 0.10 58 6.21 –0.15 0.02 5 6.01 –0.07 0.11 42 6.18 –0.15 0.07 24 6.10 Cu I 0.19 0.35 3 4.40 – – – – 0.08 0.07 3 4.29 0.18 0.08 2 4.39 Zn I 0.02 – 1 4.62 – – – – 0.35 – 1 4.95 – – – – Y I – – – – – – – – 0.59 – 1 2.83 – – – – Y II 0.18 0.08 5 2.42 0.14 0.19 6 2.38 0.13 0.06 6 2.37 0.12 0.06 6 2.36 Zr II –0.13 0.18 3 2.47 – – – – –0.10 0.03 2 2.50 –0.24 – 1 2.36 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.17 0.12 3 1.39 – – – – 0.13 0.01 3 1.35 0.11 0.12 3 1.33 Ce II –0.10 0.18 6 1.45 0.53 – 1 2.08 –0.09 0.12 3 1.46 –0.35 0.04 2 1.20 Nd II 0.14 0.18 7 1.64 0.24 – 1 1.74 0.22 0.18 5 1.72 0.16 0.22 3 1.66 Eu II 0.04 0.02 4 0.55 0.31 – 1 0.82 0.07 0.07 5 0.58 –0.00 0.06 2 0.51 Gd II 0.13 0.22 2 1.25 – – – – 0.20 – 1 1.32 – – – –

T Vul (3) 4.435 FF Aql (3) 4.471 CF Cas (5) 4.875 BG Lac (3) 5.332

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.26 0.06 10 8.29 –0.31 0.07 11 8.24 –0.19 0.09 11 8.36 –0.17 0.09 12 8.38 O I 0.00 0.08 5 8.87 –0.23 0.15 5 8.64 0.06 0.12 8 8.93 0.10 0.19 5 8.97 Na I 0.13 0.05 6 6.46 0.25 0.08 8 6.58 0.09 0.08 11 6.42 0.17 0.05 6 6.50 Mg I –0.31 – 1 7.27 –0.24 0.06 3 7.34 –0.21 0.12 5 7.37 –0.25 0.04 3 7.33 Al I 0.12 0.06 6 6.59 0.12 0.10 5 6.59 0.10 0.09 8 6.57 0.08 0.09 5 6.55 Si I 0.04 0.10 34 7.59 0.11 0.10 33 7.66 0.01 0.10 76 7.56 0.04 0.08 26 7.59 Si II 0.13 0.23 4 7.68 – – – – 0.12 0.18 7 7.67 0.21 – 1 7.76 S I 0.12 0.19 8 7.33 0.01 0.26 6 7.22 0.10 0.19 14 7.31 0.09 0.16 11 7.30 Ca I 0.03 0.21 18 6.39 –0.03 0.19 14 6.33 –0.01 0.19 26 6.35 –0.01 0.18 15 6.35 Sc I – – – – – – – – 0.16 0.18 4 3.33 – – – – Sc II –0.19 0.35 6 2.98 –0.11 0.14 5 3.06 –0.18 0.19 6 2.99 –0.11 0.16 5 3.06 Ti I 0.01 0.11 17 5.03 0.12 0.13 11 5.14 0.00 0.15 49 5.02 0.05 0.16 22 5.07 Ti II –0.08 0.01 2 4.94 –0.00 0.05 3 5.02 –0.02 0.05 5 5.00 –0.09 0.07 3 4.93 V I 0.04 0.12 13 4.04 0.23 0.17 7 4.23 –0.04 0.13 42 3.96 –0.03 0.10 12 3.97 V II –0.12 0.09 4 3.88 –0.06 0.03 3 3.94 –0.19 0.10 7 3.81 –0.15 0.10 3 3.85 Cr I 0.08 0.24 10 5.75 0.03 0.02 4 5.70 0.04 0.16 28 5.71 0.02 0.10 7 5.69 Cr II 0.17 0.07 3 5.84 0.13 0.02 2 5.80 0.22 0.12 3 5.89 0.14 0.15 3 5.81 Mn I –0.19 0.04 8 5.20 –0.12 0.04 6 5.27 –0.23 0.06 14 5.16 –0.17 0.04 8 5.22 Mn I* 0.01 0.04 8 5.40 0.04 0.05 6 5.43 –0.01 0.08 14 5.38 0.04 0.03 8 5.43 Fe I 0.01 0.06 218 7.51 0.02 0.07 199 7.52 –0.01 0.09 426 7.49 –0.01 0.06 176 7.49 Fe II –0.00 0.05 49 7.50 0.00 0.06 37 7.50 0.01 0.10 69 7.51 –0.00 0.07 45 7.50 Co I 0.01 0.10 5 4.93 –0.13 0.28 2 4.79 –0.15 0.10 16 4.77 –0.13 0.12 4 4.79 Ni I –0.02 0.08 58 6.23 0.01 0.08 49 6.26 –0.03 0.10 127 6.22 –0.03 0.10 53 6.22 Cu I 0.25 – 1 4.46 0.45 0.07 3 4.66 –0.11 0.16 5 4.10 0.10 0.17 4 4.31 Zn I 0.30 – 1 4.90 – – – – 0.25 0.19 3 4.85 0.28 0.00 2 4.88 Y I – – – – – – – – – – – – 0.63 – 1 2.87 Y II 0.13 0.02 2 2.37 0.31 0.05 6 2.55 0.11 0.07 9 2.35 0.14 0.08 4 2.38 Zr II –0.02 0.09 3 2.58 –0.11 0.07 3 2.49 –0.19 0.11 3 2.41 –0.12 0.13 3 2.48 Ru I – – – – – – – – –0.32 – 1 1.52 – – – – La II 0.20 0.03 3 1.42 0.25 0.02 3 1.47 0.14 0.09 5 1.36 0.07 – 1 1.29 Ce II –0.03 0.13 3 1.52 –0.13 0.13 4 1.42 –0.17 0.13 5 1.38 –0.17 0.15 4 1.38 Nd II 0.14 0.21 7 1.64 0.08 0.28 3 1.58 0.04 0.20 13 1.54 0.05 0.17 8 1.55 Eu II 0.08 0.11 5 0.59 0.17 0.07 4 0.68 0.06 0.06 7 0.57 0.02 0.05 5 0.53 Gd II –0.12 – 1 1.00 0.22 – 1 1.34 –0.02 0.15 3 1.10 0.18 – 1 1.30

N– is the total number of the line used in analysis.

Table (continued)

δ Cep (2) 5.366 V1162 Aql (2) 5.376 CV Mon (1) 5.379 V Cen (1) 5.494

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.17 0.05 9 8.38 –0.14 0.06 9 8.41 –0.25 0.18 11 8.30 –0.17 0.17 9 8.38 O I 0.01 0.16 3 8.88 –0.19 0.12 2 8.68 0.02 0.13 3 8.89 0.02 0.15 3 8.89 Na I 0.20 0.09 4 6.53 0.13 0.06 4 6.46 0.03 0.12 3 6.36 0.01 0.16 3 6.34 Mg I –0.16 – 1 7.42 –0.19 0.07 2 7.39 –0.32 – 1 7.26 – – – – Al I 0.16 0.16 4 6.63 0.13 0.14 4 6.60 –0.05 0.15 2 6.42 0.11 0.12 2 6.58 Si I 0.10 0.08 22 7.65 0.06 0.11 17 7.61 0.01 0.10 16 7.56 0.03 0.14 23 7.58 Si II 0.19 0.19 2 7.74 – – – – 0.06 – 1 7.61 0.06 0.18 2 7.61 S I 0.15 0.22 4 7.36 – – – – 0.08 0.22 6 7.29 0.14 0.14 6 7.35 K I – – – – – – – – – – – – 1.00 – 1 6.12 Ca I 0.01 0.14 11 6.37 –0.03 0.06 3 6.33 –0.19 0.15 8 6.17 –0.03 0.23 9 6.33 Sc I 0.23 – 1 3.40 – – – – – – – – – – – – Sc II –0.05 0.19 4 3.12 –0.21 0.04 2 2.96 –0.14 0.14 4 3.03 0.00 0.19 3 3.17 Ti I 0.05 0.12 11 5.07 –0.03 0.11 9 4.99 0.13 0.25 7 5.15 0.09 0.23 10 5.11 Ti II –0.01 0.02 2 5.01 –0.04 0.04 2 4.98 –0.15 – 1 4.87 0.09 – 1 5.11 V I 0.12 0.17 14 4.12 0.00 0.07 7 4.00 0.30 0.31 6 4.30 0.02 0.19 6 4.02 V II –0.04 0.09 3 3.96 –0.11 0.07 2 3.89 – – – – 0.04 0.02 2 4.04 Cr I 0.01 0.13 8 5.68 –0.01 0.15 6 5.66 0.18 0.55 3 5.85 –0.08 0.12 10 5.59 Cr II 0.27 0.16 2 5.94 0.10 0.00 1 5.77 –0.04 0.16 5 5.63 0.32 – 1 5.99 Mn I –0.03 0.03 4 5.36 –0.16 0.07 6 5.23 –0.05 0.08 5 5.34 –0.32 0.10 4 5.07 Mn I* 0.17 0.03 4 5.56 –0.01 0.05 6 5.38 –0.18 0.11 5 5.21 –0.11 0.20 4 5.28 Fe I 0.06 0.07 170 7.56 0.01 0.09 123 7.51 –0.03 0.15 95 7.47 0.04 0.14 137 7.54 Fe II 0.06 0.07 33 7.56 0.02 0.08 26 7.52 –0.04 0.12 20 7.46 0.04 0.09 18 7.54 Co I –0.02 0.05 4 4.90 –0.15 0.01 2 4.77 – – – – –0.21 0.18 3 4.71 Ni I 0.01 0.07 37 6.26 –0.02 0.08 26 6.23 –0.08 0.18 22 6.25 0.11 0.16 38 6.36 Cu I 0.55 – 1 4.76 0.28 0.00 1 4.49 –0.05 – 1 4.16 0.16 – 1 4.37 Zn I 0.36 0.10 2 4.96 0.14 0.00 1 4.74 – – – – 0.37 – 1 4.97 Y I 0.19 – 1 2.43 – – – – – – – – – – – – Y II 0.27 – 1 2.51 0.21 0.00 1 2.45 0.01 0.28 2 2.25 0.35 – 1 2.59 Zr II –0.14 0.04 2 2.46 –0.21 0.04 2 2.39 0.00 – 1 2.60 0.18 – 1 2.78 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.25 0.08 2 1.47 0.09 0.00 2 1.31 0.19 – 1 1.41 0.26 – 1 1.48 Ce II –0.08 0.12 3 1.47 –0.24 0.12 4 1.31 –0.03 0.00 2 1.52 0.02 0.18 2 1.57 Nd II 0.17 0.19 5 1.67 0.02 0.21 6 1.52 0.29 0.24 2 1.79 0.28 0.19 3 1.78 Eu II 0.02 0.08 4 0.53 –0.06 0.04 3 0.45 0.13 – 1 0.64 0.20 – 1 0.71 Gd II – – – – –0.23 0.00 1 0.89 – – – – – – – –

V924 Cyg (1) 5.571 MY Pup (1) 5.695 Y Sgr (3) 5.773 EW Sct (3) 5.823

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.30 0.12 2 8.25 –0.36 0.11 8 8.19 –0.14 0.11 11 8.41 –0.07 0.04 11 8.48 O I – – – – –0.12 0.15 4 8.75 –0.06 0.22 3 8.81 –0.04 0.19 4 8.83 Na I –0.04 – 1 6.29 0.14 0.11 3 6.47 0.22 0.04 3 6.55 0.07 0.04 5 6.40 Mg I –0.38 – 1 7.20 –0.36 – 1 7.22 –0.03 0.15 2 7.55 –0.10 0.08 3 7.48 Al I 0.09 – 1 6.56 0.03 0.05 2 6.50 0.27 0.04 4 6.74 0.15 0.10 5 6.62 Si I –0.04 0.09 7 7.51 –0.08 0.10 19 7.47 0.12 0.11 28 7.67 0.08 0.09 28 7.63 Si II – – – – –0.40 – 1 7.15 – – – – – – S I 0.05 0.12 3 7.26 –0.14 0.19 5 7.07 0.17 0.18 5 7.38 0.15 0.20 13 7.36 Ca I –0.21 0.10 4 6.15 –0.13 0.23 13 6.23 0.04 0.13 6 6.40 –0.01 0.12 10 6.35 Sc I – – – – – – – – – – – – – – Sc II –0.37 – 1 2.80 –0.17 0.08 5 3.00 –0.24 0.06 2 2.93 –0.09 0.12 4 3.08 Ti I –0.11 0.19 2 4.91 –0.06 0.16 6 4.96 0.02 0.16 15 5.04 0.10 0.20 21 5.12 Ti II –0.40 – 1 4.62 –0.25 – 1 4.77 –0.03 0.05 3 4.99 –0.00 0.04 3 5.02 V I 0.01 0.24 2 4.01 –0.06 0.20 5 3.94 0.11 0.14 17 4.11 0.09 0.12 19 4.09 V II – – – – –0.21 – 1 3.79 –0.14 0.05 3 3.86 –0.02 0.06 3 3.98 Cr I –0.07 0.19 3 5.60 –0.20 0.23 8 5.47 0.15 0.15 6 5.82 0.00 0.07 8 5.67 Cr II –0.13 0.14 2 5.54 –0.15 0.03 5 5.52 0.24 0.14 2 5.91 0.18 0.01 3 5.85 Mn I –0.07 0.15 3 5.32 –0.31 0.13 6 5.08 –0.05 0.07 8 5.34 –0.11 0.07 8 5.28 Mn I* 0.10 0.11 3 5.49 –0.24 0.10 6 5.15 0.11 0.08 8 5.50 0.08 0.05 8 5.47 Fe I –0.09 0.21 46 7.41 –0.12 0.10 120 7.38 0.06 0.07 146 7.56 0.04 0.07 159 7.54 Fe II –0.08 0.20 19 7.42 –0.11 0.09 22 7.39 0.07 0.07 33 7.57 0.03 0.07 35 7.53 Co I 0.67 – 1 5.59 –0.10 0.20 4 4.82 –0.07 0.11 6 4.85 –0.10 0.14 5 4.82 Ni I –0.14 0.15 11 6.11 –0.21 0.18 27 6.04 0.03 0.09 43 6.28 –0.01 0.07 42 6.24 Cu I 0.12 0.08 2 4.33 –0.25 0.81 2 3.96 – – – – 0.11 0.08 3 4.32 Zn I – – – – –0.09 – 1 4.51 0.38 0.09 2 4.98 0.34 – 1 4.94 Y I – – – – – – – – 0.37 – 1 2.61 0.21 – 1 2.45 Y II –0.18 – 1 2.06 –0.03 0.13 5 2.21 0.31 0.17 2 2.55 0.22 0.05 4 2.46 Zr II – – – – –0.16 0.30 2 2.44 –0.08 0.03 3 2.52 –0.12 0.09 3 2.48 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II – – – – 0.17 – 1 1.39 0.13 0.11 2 1.35 0.29 – 1 1.51 Ce II – – – – –0.10 0.20 6 1.45 –0.15 0.03 3 1.40 –0.07 0.03 3 1.48 Pr II – – – – –0.27 0.15 2 0.44 – – – – – – – – Nd II 0.04 0.34 2 1.54 –0.07 0.18 8 1.43 0.10 0.16 8 1.60 0.17 0.14 9 1.67 Eu II – – – – –0.04 0.06 2 0.47 –0.03 0.08 5 0.48 0.06 0.11 6 0.57 Gd II – – – – – – – – -0.00 0.19 2 1.12 – – – –

N– is the total number of the line used in analysis.

Table (continued)

FM Aql (2) 6.114 TX Del (1) 6.166 V367 Sct (1) 6.293 X Vul (3) 6.319

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.24 0.05 4 8.31 0.06 0.12 4 8.61 –0.38 0.06 2 8.17 –0.16 0.11 13 8.39 N I – – 0.53 – 1 8.50 – – – – O I –0.19 – 1 8.68 0.16 – 1 9.03 – – – – 0.03 0.13 6 8.90 Na I 0.32 0.03 3 6.65 0.48 – 1 6.81 0.21 – 1 6.54 0.18 0.04 6 6.51 Mg I –0.00 0.09 2 7.58 –0.22 – 1 7.36 –0.48 – 1 7.10 –0.20 0.04 3 7.38 Al I 0.33 0.08 3 6.80 0.53 – 1 7.00 0.21 – 1 6.68 0.17 0.06 4 6.64 Si I 0.17 0.11 23 7.72 0.44 0.14 6 7.99 0.05 0.07 11 7.60 0.08 0.09 46 7.63 Si II 0.23 – 1 7.78 – – – – 0.07 – 1 7.62 0.17 0.16 4 7.72 S I 0.24 0.32 5 7.45 – – – – 0.15 0.13 3 7.36 0.20 0.17 10 7.41 Ca I 0.17 0.14 9 6.53 0.16 0.39 4 6.52 –0.15 0.02 2 6.21 –0.04 0.14 14 6.32 Sc I – – – – – – – – 0.49 – 1 3.66 – – – – Sc II –0.17 – 1 3.00 – – – – –0.35 – 1 2.82 –0.09 0.09 2 3.08 Ti I 0.16 0.17 12 5.18 0.26 – 1 5.28 0.31 0.16 4 5.33 0.08 0.16 36 5.10 Ti II 0.06 – 1 5.08 0.07 – 1 5.09 –0.05 – 1 4.97 0.01 0.03 3 5.03 V I 0.21 0.09 9 4.21 0.15 – 1 4.15 0.13 0.10 3 4.13 0.04 0.13 29 4.04 V II –0.14 0.06 4 3.86 – – – – –0.14 – 1 3.86 –0.01 0.04 3 3.99 Cr I 0.16 0.05 3 5.83 0.61 0.22 3 6.28 0.09 – 1 5.76 0.09 0.18 14 5.76 Cr II 0.23 0.18 2 5.90 – – – – –0.18 – 1 5.49 0.25 0.11 3 5.92 Mn I 0.02 0.09 6 5.41 0.08 – 1 5.47 –0.27 0.06 2 5.12 –0.15 0.04 9 5.24 Mn I* 0.11 0.05 6 5.50 0.38 – 1 5.77 –0.13 0.08 2 5.26 0.08 0.07 9 5.47 Fe I 0.08 0.10 134 7.58 0.23 0.14 31 7.73 –0.01 0.15 39 7.49 0.08 0.07 255 7.58 Fe II 0.09 0.09 23 7.59 0.26 0.13 11 7.76 –0.01 0.11 11 7.49 0.08 0.08 53 7.58 Co I 0.02 0.17 2 4.94 – – – – 0.03 – 1 4.95 –0.11 0.07 15 4.81 Ni I 0.09 0.10 32 6.34 0.17 0.19 8 6.42 –0.01 0.25 15 6.24 0.07 0.12 88 6.32 Cu I 0.26 0.12 2 4.47 – – – – –0.02 – 1 4.19 0.07 0.12 5 4.28 Zn I – – – – – – – – – – – – 0.35 0.04 3 4.95 Y I – – – – 1.25 – 1 3.49 – – – – 0.69 – 1 2.93 Y II 0.16 0.02 3 2.40 0.07 – 1 2.31 –0.06 – 1 2.18 0.23 0.07 4 2.47 Zr II –0.01 – 1 2.59 – – – – –0.15 – 1 2.45 –0.11 0.05 3 2.49 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.23 0.05 2 1.45 0.13 – 1 1.35 0.45 – 1 1.67 0.15 0.05 3 1.37 Ce II –0.17 0.04 4 1.38 –0.34 – 1 1.21 – – – – –0.15 0.12 6 1.40 Nd II 0.14 0.12 5 1.64 –0.38 – 1 1.12 0.18 – 1 1.68 0.10 0.17 8 1.60 Eu II 0.09 0.15 2 0.60 – – – – 0.36 – 1 0.87 0.03 0.11 5 0.54 Gd II – – – – – – – – – – – – 0.04 0.08 3 1.16

AW Per (4) 6.464 U Sgr (12) 6.745 V496 Aql (2) 6.807 η Aql (2) 7.177

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.23 0.11 14 8.32 –0.12 0.10 36 8.43 –0.20 0.09 10 8.35 –0.20 0.09 8 8.35 O I –0.03 0.23 4 8.84 0.03 0.09 10 8.90 –0.15 0.05 2 8.72 –0.10 0.07 3 8.77 Na I 0.24 0.09 10 6.57 0.20 0.07 17 6.53 0.24 0.02 4 6.57 0.19 0.10 4 6.52 Mg I –0.27 0.00 1 7.31 –0.17 0.03 5 7.41 –0.12 0.06 2 7.46 –0.19 0.02 2 7.39 Al I 0.07 0.15 7 6.54 0.22 0.06 22 6.69 0.10 0.09 4 6.57 0.23 0.12 4 6.70 Si I 0.06 0.09 33 7.61 0.07 0.10 133 7.62 0.11 0.10 25 7.66 0.12 0.07 20 7.67 Si II 0.37 0.03 2 7.92 0.34 0.09 5 7.89 0.27 0.01 2 7.82 – – – – S I 0.18 0.28 12 7.39 0.15 0.21 44 7.36 0.13 0.22 6 7.34 0.08 0.27 5 7.29 Ca I –0.03 0.11 19 6.33 –0.06 0.11 34 6.30 –0.03 0.06 8 6.33 –0.02 0.08 9 6.34 Sc I – – – – – – – – 0.49 – 1 3.66 – – – – Sc II –0.15 0.17 8 3.02 –0.16 0.12 5 3.01 –0.09 0.08 2 3.08 –0.18 0.05 2 2.99 Ti I 0.02 0.13 16 5.04 0.06 0.20 107 5.08 0.08 0.14 12 5.10 0.03 0.17 9 5.05 Ti II –0.03 0.18 4 4.99 0.01 0.05 10 5.03 –0.05 0.00 2 4.97 0.05 0.06 2 5.07 V I 0.22 0.14 14 4.22 0.04 0.17 93 4.04 0.10 0.06 9 4.10 0.06 0.09 5 4.06 V II –0.11 0.11 4 3.89 –0.04 0.04 12 3.96 –0.10 0.05 2 3.90 –0.06 0.07 3 3.94 Cr I 0.38 0.37 4 6.05 0.09 0.17 54 5.76 0.07 0.08 7 5.74 0.23 0.31 3 5.90 Cr II 0.15 0.15 4 5.82 0.13 0.20 13 5.80 0.18 0.01 2 5.85 0.20 0.06 2 5.87 Mn I –0.10 0.07 9 5.29 –0.09 0.12 30 5.30 –0.09 0.07 7 5.30 –0.07 0.10 5 5.32 Mn I* 0.10 0.12 9 5.39 0.06 0.11 30 5.45 0.05 0.09 7 5.44 0.12 0.06 5 5.51 Fe I 0.01 0.11 228 7.51 0.04 – – 7.54 0.05 0.06 126 7.55 0.05 0.07 141 7.55 Fe II 0.01 0.11 62 7.51 0.06 0.08 103 7.56 0.04 0.05 23 7.54 0.05 0.06 28 7.55 Co I –0.01 0.09 3 4.91 –0.12 0.16 51 4.80 –0.09 0.03 4 4.83 –0.27 0.15 3 4.65 Ni I 0.04 0.10 52 6.29 –0.09 0.12 192 6.16 0.03 0.06 35 6.28 0.04 0.05 39 6.29 Cu I 0.57 0.00 1 4.78 0.02 0.12 8 4.23 – – – – 0.28 0.18 2 4.49 Zn I 0.51 0.00 1 5.11 0.24 0.09 2 4.84 0.33 – 1 4.93 0.14 – 1 4.74 Y I – – – – 0.27 0.26 8 2.51 – – – – – – – – Y II 0.11 0.00 1 2.35 0.22 0.08 14 2.46 0.14 0.01 2 2.38 0.23 0.02 2 2.47 Zr II –0.02 0.12 4 2.58 –0.11 0.10 11 2.49 –0.10 0.05 2 2.50 –0.14 – 1 2.46 Ru I – – – – – – – – – – – – – – – – La II 0.25 0.04 4 1.47 0.14 0.06 11 1.36 0.09 0.05 2 1.31 0.26 0.04 2 1.48 Ce II –0.11 0.20 5 1.44 –0.12 0.11 18 1.43 –0.23 0.13 3 1.32 –0.19 0.14 4 1.36 Pr II – – – – –0.24 0.07 2 0.47 – – – – – – – Nd II 0.10 0.18 8 1.60 0.05 0.16 34 1.55 0.02 0.17 4 1.52 0.10 0.15 4 1.60 Eu II 0.11 0.15 7 0.62 0.01 0.13 19 0.52 –0.01 0.14 4 0.50 0.04 0.12 4 0.55 Gd II –0.12 – 1 1.00 –0.03 0.06 8 1.09 –0.09 – 1 1.03 –0.05 – 1 1.07

N– is the total number of the line used in analysis.

Table (continued)

BB Her (4) 7.508 RS Ori (4) 7.567 V440 Per (3) 7.570 W Sgr (3) 7.595

Ion [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) [M/H] σ N (M/H) C I –0.10 0.13 9 8.45 –0.45 0.11 14 8.10 –0.34 0.09 12 8.21 –0.25 0.10 15 8.30 O I 0.04 0.11 3 8.91 –0.18 0.15 4 8.69 –0.21 0.21 8 8.66 0.02 0.10 4 8.89 Na I 0.40 0.03 7 6.73 0.06 0.06 9 6.39 0.05 0.10 8 6.38 0.18 0.04 6 6.51 Mg I –0.01 0.21 5 7.57 –0.30 0.07 4 7.28 –0.33 – 1 7.25 –0.25 0.08 3 7.33 Al I 0.23 0.12 6 6.70 0.02 0.19 4 6.49 0.06 0.05 6 6.53 –0.01 0.13 6 6.46 Si I 0.15 0.09 63 7.70 0.02 0.08 44 7.57 –0.00 0.09 58 7.55 0.04 0.09 34 7.59 Si II 0.18 0.18 5 7.73 0.05 – 1 7.60 – – – – – – – – S I – – – – 0.00 0.14 10 7.21 –0.06 0.19 15 7.15 0.11 0.22 9 7.32 Ca I –0.01 0.14 16 6.35 –0.06 0.15 14 6.30 –0.16 0.11 18 6.20 –0.01 0.18 12 6.35 Sc I – – – – – – – – – – – – – – – – Sc II 0.07 0.12 5 3.24 –0.19 0.21 7 2.98 –0.14 0.16 4 3.03 –0.12 0.16 4 3.05 Ti I 0.08 0.13 43 5.10 0.18 0.26 14 5.20 0.06 0.15 22 5.08 0.04 0.18 19 5.06 Ti II 0.14 0.06 4 5.16 –0.12 0.02 4 4.90 –0.04 0.03 3 4.98 –0.04 0.06 3 4.98 V I 0.10 0.11 30 4.10 0.05 0.02 4 4.05 0.05 0.08 13 4.05 0.05 0.15 18 4.05 V II –0.04 0.07 7 3.96 –0.26 0.09 5 3.74 –0.13 0.03 5 3.87 –0.09 0.05 3 3.91 Cr I 0.07 0.16 15 5.74 –0.11 0.12 11 5.56 –0.08 0.05 12 5.59 0.00 0.12 12 5.67 Cr II 0.35 0.10 2 6.02 –0.03 0.04 3 5.64 0.01 0.05 3 5.68 0.15 0.11 3 5.82 Mn I 0.05 0.05 7 5.44 –0.21 0.10 10 5.18 –0.26 0.04 8 5.13 –0.15 0.06 8 5.24 Mn I* 0.30 0.09 7 5.69 –0.11 0.06 10 5.28 –0.04 0.05 8 5.35 0.03 0.06 8 5.42 Fe I 0.15 0.09 335 7.65 –0.10 0.07 229 7.40 –0.05 0.07 275 7.45 –0.01 0.07 195 7.49 Fe II 0.13 0.08 44 7.63 –0.10 0.07 60 7.40 –0.05 0.07 54 7.45 –0.00 0.07 41 7.50 Co I –0.04 0.11 16 4.88 –0.01 0.23 4 4.91 –0.13 0.14 8 4.79 –0.08 0.11 7 4.84 Ni I 0.15 0.10 102 6.40 –0.13 0.08 42 6.12 –0.05 0.08 88 6.20 –0.04 0.06 51 6.21 Cu I 0.19 0.07 5 4.40 0.12 0.01 3 4.33 0.16 0.10 5 4.37 0.21 0.33 3 4.42 Zn I 0.39 0.05 2 4.99 0.21 0.11 2 4.81 0.06 0.03 2 4.66 0.22 0.06 2 4.82 Y I – – – – – – – – – – – – – – – – Y II 0.32 0.16 7 2.56 0.16 0.03 6 2.40 0.26 0.04 6 2.50 0.20 0.06 3 2.44 Zr II 0.00 0.10 3 2.60 –0.12 0.24 4 2.48 –0.13 0.03 3 2.47 –0.11 0.08 3 2.49 Ru I – – – – – – – – 0.16 – 1 2.00 – – – – La II 0.11 0.07 5 1.33 0.18 0.15 4 1.40 0.30 0.04 3 1.52 0.23 – 1 1.45 Ce II –0.17 0.14 6 1.38 –0.20 0.19 3 1.35 –0.10 0.13 6 1.45 –0.07 0.05 3 1.48 Nd II 0.02 0.24 9 1.52 0.04 0.14 9 1.54 0.14 0.10 8 1.64 0.06 0.13 9 1.56 Eu II 0.08 0.07 2 0.59 –0.00 0.05 7 0.51 0.14 0.09 5 0.65 –0.01 0.11 6 0.50 Gd II – – – – 0.07 – 1 1.19 0.12 – 1 1.24 0.11 0.05 3 1.23

N– is the total number of the line used in analysis.