PLATE 336−02.1* VERA 104

336−11.1* MmWe 1-10

337−09.1* ESO-180-07

336−07.1* K 2-17

337−04.1 MmWe 1-9

337−18.1 He 2-375

PLATE 339+88.1 LoTr 5

339−00.1* VB 1

340+12.1 Lo 11

339+29.1* Y-C 17

339−03.1* MaC 1-3

340+10.1 Lo 12

PLATE 340+03.1* MmWe 2-5

340−04.1 Sa 1-5

341+09.1 SB 25

093 340−03.1* IRAS16594-4656

340−14.1 SKWL 2-41

341+08.1* SB 27

PLATE 341−06.1 SB 26

342+15.1* Y-C 19

342−02.2* Sa 3-41

094 341−24.1 Lo 18

342−00.1* PN 1652-4341

342−06.2 SB 28

PLATE 343+03.1 SuWt 3

343−05.1 SB 30

344−01.2* PN 1708-4227

095 343−00.1* HtTr 5

343−09.1 SB 29

344−06.1 Sa 2-208