Table 2. Times of light minima for TZ Bootis

JD.Hel. Meth. E (O � C)1 (O � C)2 Ref. JD.Hel. Meth. E (O � C)1 (O � C)_{2)} Ref.

2400000+ 2400000+ 32701.428 vis -23325.5 +0.0384 +0.0221 (1) 42156.4905 pe 8492.5 +0.0004 +0.0048 (7) 33062.6188 pe -22110 +0.0288 +0.0115 (2) 42156.4917 pe 8492.5 +0.0016 +0.0060 (9) 33362.316 vis -21101 +0.0381 +0.0201 (3) 42470.4463 pe 8549 +0.0046 +0.0095 (9) 37378.417 vis -7586.5 -0.0053 -0.0235 (4) 42525.4170 pe 9734 +0.0003 +0.0111 (7) 39632.8418 pe 0 0.0000 -0.0106 (5) 42525.4206 pe 9734 +0.0039 +0.0075 (9) 39636.8506 pe 13.5 -0.0029 -0.0135 (5) 42525.5690 pe 9734.5 +0.0037 +0.0059 (7) 39643.8368 pe 37 0.0000 -0.0106 (5) 42525.5640 pe 9734.5 -0.0013 +0.0109 (9) 40335.7710 pe 2365.5 -0.0075 -0.0146 (6) 42589.4540 pe 9949.5 -0.0011 +0.0076 (7) 40335.7700 pe 2365.5 -0.0085 -0.0156 (7) 42589.4550 pe 9949.5 -0.0001 +0.0066 (9) 40335.9200 pe 2366 -0.0071 -0.0142 (6) 42867.4640 pe 10885.5 +0.0138 +0.0237 (9) 40335.9205 pe 2366 -0.0066 -0.0137 (7) 42869.5380 pe 10892 +0.0077 +0.0172 (7) 40338.7417 pe 2375.5 -0.0084 -0.0155 (7) 42869.5375 pe 10892 +0.0072 +0.0171 (9) 40338.8920 pe 2376 -0.0067 -0.0138 (6) 43655.5230 pe 13537 -0.0008 +0.0159 (9) 40338.8925 pe 2376 -0.0062 -0.0133 (7) 43656.5640 pe 13450.5 +0.0001 +0.0165 (9) 40345.7260 pe 2399 -0.0074 -0.0145 (6) 43657.4553 pe 13543.5 0.0000 +0.0167 (9) 40345.7275 pe 2399 -0.0059 -0.0130 (7) 43893.5560 pe 14338 +0.0054 +0.0242 (9) 40358.8025 pe 2443 -0.0061 -0.0131 (6) 43950.6000 pe 14530 -0.0057 +0.0137 (9) 40358.5025 pe 2443 -0.0061 -0.0131 (7) 43974.3775 pe 14610 -0.0011 +0.0185 (9) 40358.9500 pe 2443.5 -0.0071 -0.0141 (6) 43974.5225 pe 14610.5 -0.0047 +0.0146 (9) 40358.9504 pe 2443.5 -0.0067 -0.0137 (7) 44013.4550 pe 14741.5 -0.0004 +0.0196 (10) 40361.7725 pe 2453 -0.0077 -0.0147 (6) 44372.4211 pe 15949.5 -0.0060 +0.0174 (11) 40361.7735 pe 2453 -0.0067 -0.0137 (7) 44372.5710 pe 15950 -0.0047 +0.0187 (11) 40361.9200 pe 2453.5 -0.0088 -0.0158 (6) 44650.5625 pe 16885.5 -0.0083 +0.0179 (12) 40361.9200 pe 2453.5 -0.0088 -0.0158 (7) 45165.384 pe 18618 -0.0200 +0.0115 (13) 41356.5284 pe 5800.5 -0.0016 -0.0027 (8) 45814.3651 pe 20802 -0.0406 -0.0020 (14) 41392.4840 pe 5921.5 -0.0026 -0.0035 (8) 46197.4065 pe 22091 -0.0410 +0.0021 (15) 41443.4479 pe 6093 -0.0020 -0.0025 (8) 46212.4130 pe 22141.5 -0.0412 +0.0020 (15) 41450.4280 pe 6116.5 -0.0052 -0.0057 (8) 46610.4523 pe 23418 -0.0504 -0.0026 (15) 41453.3970 pe 6126.5 -0.0078 -0.0083 (8) 46909.3909 pe 24487 -0.0568 -0.0051 (13) 41462.3130 pe 6156.5 -0.0067 -0.0071 (8) 46909.3910 pe 24487 -0.0567 -0.0051 (16) 41465.4360 pe 6167 -0.0039 -0.0043 (8) 47206.5461 pe 25487 -0.0636 -0.0081 (13) 41484.4574 pe 6231 -0.0008 -0.0011 (8) 47206.5461 pe 25487 -0.0636 -0.0081 (16) 42140.5910 pe 8439 -0.0009 +0.0034 (9) 47612.4617 pe 26853 -0.0713 -0.0105 (17) 42151.5890 pe 8476 +0.0021 +0.0063 (7) 47613.5025 pe 26856.5 -0.0706 -0.0098 (17) 42151.5888 pe 8476 +0.0019 +0.0075 (9) 47640.6925 pe 26948 -0.0709 -0.0097 (18) 42152.4800 pe 8479 +0.0016 +0.0063 (7) 47967.4154 pe 28047.5 -0.0776 -0.0120 (17) 42152.4803 pe 8479 +0.0019 +0.0060 (9) 47967.5592 pe 28048 -0.0824 -0.0168 (17) 42153.3705 pe 8482 +0.0006 +0.0035 (7) 48390.4092 pe 29471 -0.0939 -0.0224 (17) 42153.3690 pe 8482 -0.0009 +0.0050 (9) 49511.4510 pe 33243.5 -0.0957 -0.0077 (19) 42153.5205 pe 8482.5 +0.0018 +0.0062 (7) 49537.4520 pe 33330 -0.0961 -0.0080 (19) 42153.5203 pe 8482.5 +0.0018 +0.0062 (9) 49784.5496 pe 34162.5 -0.0890 +0.0033 (20)

Table 4. Times of light minima for Y Sextantis

JD.Hel. Min. Method E (O � C)1 (O � C)2 Ref.

2400000+ 28122.700 I pg -15062 -0.0541 -0.0138 (1) 31170.157 I vis -7803 -0.0263 -0.0011 (2) 31170.367 II vis -7802.5 -0.0262 -0.0011 (2) 34445.989 I pe 0 -0.0022 +0.0104 (3) 34770.089 I pe 772 +0.0015 +0.0131 (3) 34771.135 II pe 774.5 -0.0021 +0.0095 (4) 39521.960 I pe 12091 -0.0012 -0.0005 (5) 39528.888 II pe 12107.5 -0.0001 +0.0006 (5) 39529.938 I pe 12110 +0.0003 +0.0010 (5) 39539.804 II pe 12133.5 +0.0007 +0.0014 (5) 43965.6915 I pe 22676 -0.0001 -0.0020 (6) 43973.6678 I pe 22695 -0.0001 -0.0022 (6) 45001.3624 I pe 25143 -0.0099 -0.0112 (7) 46909.4215 I pe 29688 -0.0051 -0.0053 (8) 47239.3962 I pe 30474 -0.0077 -0.0075 (8) 47592.4566 I pe 31315 -0.0072 -0.0065 (8) 48279.4805 II pe 32951.5 -0.0088 -0.0070 (8) 48691.3186 II pe 33932.5 -0.0081 -0.0056 (8) 48691.5296 I pe 33933 -0.0070 -0.0045 (8) 49005.5518 I pe 34681 -0.0057 -0.0026 (8) 49057.3942 II pe 34804.5 -0.0102 -0.0070 (8) 49789.360 I pe 36548 +0.0100 +0.0147 (8) 50548.3789 I pe 38356 +0.0054 +0.0119 (9) 50823.5701 II pe 39011.5 +0.0086 +0.0158 (10)

This article was processed by the author using Springer-Verlag L^ATEX A&A style file L-AA version 3.