12

Table 3. X-ray identified sources with probable stellar optical counterparts

Name RA Dec ML Count Ratea HR1 HR2 V log(fx/fv) SpT W(Hα) W(Li) Refs./Comments [2000] [2000] [ct s�1] [mag] [Å] [Å]

MBM7 RASS stars

RXJ0211.3+1938 02:11:22.0 +19:38:25 60.4 0.11742 ± 0.02627 > 0.82 0.28 ± 0.20 14.7: −0.13 · · · · · · · · · AGN RXJ0212.9+1406 02:12:58.4 +14:06:29 14.5 0.03476 ± 0.01418 > 0.46 0.44 ± 0.38 13.9: −0.98 · · · · · · · · · AGN RXJ0213.7+1420 02:13:44.6 +14:20:00 11.5 0.03541 ± 0.01404 0.47 ± 0.35 0.01 ± 0.42 14.6 −0.69 M1 −3.80 · · · · · · RXJ0214.3+1704 02:14:21.4 +17:04:41 15.2 0.04987 ± 0.01724 0.10 ± 0.37 0.36 ± 0.41 10.5 −2.19 K0 1.95 0.20 · · · RXJ0218.8+1436 02:18:49.8 +14:36:12 34.5 0.10288 ± 0.02630 < −0.84 · · · 13.7 −0.59 WD · · · · · · · · · RXJ0220.5+2007 02:20:32.4 +20:07:44 14.9 0.04789 ± 0.02018 > 0.41 0.41 ± 0.36 9.1 −2.76 G5 1.05 · · · · · · RXJ0228.7+1627 02:28:46.4 +16:27:16 58.7 0.17171 ± 0.03608 0.58 ± 0.19 0.16 ± 0.23 9.7 −1.96 G0 3.71 · · · · · · RXJ0232.9+1502 02:32:52.3 +15:02:22 83.5 0.36675 ± 0.05690 −0.39 ± 0.15 0.28 ± 0.27 6.0 −3.12 F8V 3.23 0.14 note RXJ0234.4+1922a 02:34:27.4 +19:22:43 17.3 0.05873 ± 0.02181 −0.85 ± 0.30 · · · 13.2 −1.04 M5 −2.97 · · · · · · RXJ0234.4+1922b 15.2 −0.23 K0 1.76 · · · · · · RXJ0235.8+2012 02:35:50.4 +20:12:36 10.2 0.04586 ± 0.01723 −0.67 ± 0.35 −1.00 ± 0.00 10.5b −2.22 M2 · · · · · · note RXJ0238.3+2005 02:38:20.5 +20:05:38 26.5 0.04809 ± 0.01666 > 0.70 0.34 ± 0.27 13.6 −0.97 G7 2.36 · · · · · · RXJ0239.9+2106 02:39:56.0 +21:06:26 24.4 0.04855 ± 0.01586 > 0.63 −0.14 ± 0.31 10.2 −2.33 G3 2.94 0.26 · · ·

MBM7 ROSAT pointed observation stars

RXJ0221.3+1943 02:21:18.8 +19:43:04 17.7 0.00105 ± 0.00050 > 0.00 0.63 ± 0.29 17.9: −0.90 · · · · · · · · · · · · RXJ0221.6+1950 02:21:41.5 +19:50:01 23.1 0.00155 ± 0.00037 0.35 ± 0.32 0.10 ± 0.26 18.5: −0.49 · · · · · · · · · · · · RXJ0221.6+1946 02:21:42.0 +19:46:19 17.7 0.00168 ± 0.00061 > 0.14 0.45 ± 0.41 9.9a −3.88 · · · · · · · · · · · · RXJ0221.7+1946 02:21:46.2 +19:46:00 14.3 0.00128 ± 0.00039 0.34 ± 0.44 0.26 ± 0.28 13.3 −2.65 · · · · · · · · · · · · RXJ0221.8+1938 02:21:54.0 +19:38:44 8.0 0.00120 ± 0.00043 −0.63 ± 0.29 < −0.38 16.2: −1.52 · · · · · · · · · · · · RXJ0222.0+2001 02:22:01.1 +20:01:15 11.0 0.00162 ± 0.00057 < −0.81 · · · 14.9 −1.92 · · · · · · · · · · · · RXJ0222.3+2000 02:22:22.0 +20:00:21 29.6 0.00095 ± 0.00029 > 0.55 0.37 ± 0.24 17.8: −0.98 · · · · · · · · · · · · RXJ0222.4+2008 02:22:28.6 +20:08:50 13.1 0.00137 ± 0.00046 0.33 ± 0.46 0.67 ± 0.39 15.6: −1.70 · · · · · · · · · · · · RXJ0222.6+1941 02:22:41.7 +19:41:60 10.6 0.00051 ± 0.00031 > −0.13 > 0.45 15.6: −2.13 · · · · · · · · · · · · RXJ0222.7+2000 02:22:43.6 +20:00:06 12.5 0.00073 ± 0.00032 0.87 ± 0.97 0.84 ± 0.38 14.8 −2.31 · · · · · · · · · · · · RXJ0222.9+2008 02:22:54.2 +20:08:38 46.5 0.00272 ± 0.00054 0.90 ± 0.27 0.17 ± 0.17 15.5: −1.45 G9 2.39 · · · · · · RXJ0223.0+1950 02:23:02.8 +19:50:23 9.1 0.00075 ± 0.00031 0.73 ± 0.87 −0.32 ± 0.35 17.4: −1.24 · · · · · · · · · · · · RXJ0223.0+2000 02:23:05.4 +20:00:53 19.1 0.00179 ± 0.00045 0.26 ± 0.36 0.30 ± 0.26 10.2 −3.73 F8 · · · · · · · · · RXJ0223.0+1948 02:23:05.8 +19:48:41 10.1 0.00084 ± 0.00031 0.37 ± 0.53 0.22 ± 0.36 13.4 −2.79 · · · · · · · · · · · · RXJ0223.2+1955 02:23:13.6 +19:55:06 10.4 0.00071 ± 0.00033 > −0.07 0.92 ± 0.44 17.3: −1.31 · · · · · · · · · · · · RXJ0223.3+1955 02:23:20.2 +19:55:50 13.0 0.00068 ± 0.00032 > 0.42 0.24 ± 0.28 16.3: −1.73 · · · · · · · · · · · ·

MBM55 RASS stars

RXJ2250.1+1414 22:50:07.8 +14:14:46 9.4 0.02488 ± 0.00951 −0.13 ± 0.40 −0.36 ± 0.49 9.37 −2.94 F5 · · · · · · · · · RXJ2250.2+1347 22:50:13.0 +13:47:30 13.2 0.01900 ± 0.00824 0.79 ± 0.51 0.19 ± 0.45 16.4: −0.24 · · · · · · · · · · · · RXJ2250.4+1431 22:50:25.9 +14:31:41 86.5 0.08546 ± 0.01499 0.70 ± 0.13 0.24 ± 0.18 10.6 −1.93 K1 −0.27 0.08 · · · RXJ2250.8+1523 22:50:52.0 +15:23:09 11.4 0.01971 ± 0.00850 0.73 ± 0.39 0.78 ± 0.29 12.7 −1.71 K0 −0.19 · · · · · · RXJ2252.3+1519 22:52:20.6 +15:19:39 15.5 0.01740 ± 0.00784 > 0.47 0.50 ± 0.39 12.8 −1.73 G9 1.90 · · · · · · RXJ2252.8+1730a 22:52:53.8 +17:30:51 14.2 0.04418 ± 0.01563 0.41 ± 0.32 −0.05 ± 0.44 8.7 −2.95 K0 1.60 · · · · · ·

Table 3. (continued)

Name RA Dec ML Count Ratea HR1 HR2 V log(fx/fv) SpT W(Hα) W(Li) Refs./Comments [2000] [2000] [ct s�1] [mag] [Å] [Å]

RXJ2252.8+1730b 15.0 −0.43 M1 0.40 · · · · · · RXJ2252.8+1730c 15.6 −0.19 · · · · · · · · · · · · RXJ2253.0+1650 22:53:03.8 +16:50:27 3682.1 2.90327 ± 0.09972 0.14 ± 0.03 0.28 ± 0.04 5.7 −2.34 K1III 0.42-0.67 0.04 RS CVn,1 RXJ2253.6+2331 22:53:40.3 +23:31:44 8.0 0.02387 ± 0.01006 −0.47 ± 0.36 −0.49 ± 1.14 15.1 −0.65 · · · · · · · · · · · · RXJ2254.1+1606 22:54:10.9 +16:06:59 13.2 0.06856 ± 0.01472 0.38 ± 0.19 0.47 ± 0.22 14.4 −0.48 M4 −4.74 · · · · · · RXJ2254.9+2414 22:54:54.6 +24:14:44 49.1 0.07415 ± 0.01381 −0.31 ± 0.18 0.25 ± 0.33 14.2 −0.54 M3 −2.39 · · · · · · RXJ2255.6+1811 22:55:36.2 +18:11:48 10.1 0.02358 ± 0.00969 −0.08 ± 0.46 > 0.35 7.7 −3.64 A5 · · · · · · · · · RXJ2255.9+1725 22:55:57.7 +17:25:33 13.3 0.03546 ± 0.01213 −0.82 ± 0.25 > −0.21 14.1b −0.88 M3 −5.20 · · · · · · RXJ2256.3+2052a 22:56:18.2 +20:52:59 37.9 0.10036 ± 0.02394 0.07 ± 0.25 −0.12 ± 0.33 11.1 −1.62 K7V −1.07 0.15 2 RXJ2256.3+2052b 13.8 −0.56 F7 3.16 · · · · · · RXJ2256.6+1633 22:56:36.0 +16:33:29 22.4 0.03941 ± 0.01122 −0.29 ± 0.27 0.07 ± 0.49 8.3 −3.17 M2 0.29 · · · note RXJ2256.6+1232 22:56:40.7 +12:32:45 9.7 0.02602 ± 0.01004 −0.49 ± 0.36 0.03 ± 0.86 13.0 −1.46 · · · · · · · · · · · · RXJ2256.7+2339 22:56:42.4 +23:39:14 41.2 0.05283 ± 0.01239 0.21 ± 0.24 0.30 ± 0.28 14.6 −0.50 G5 3.11 · · · · · · RXJ2256.9+2330 22:56:58.0 +23:30:40 12.5 0.02808 ± 0.00999 0.81 ± 0.39 −0.14 ± 0.38 14.0 −1.04 K2 −1.60 · · · · · · RXJ2256.9+1318a 22:56:58.3 +13:18:12 91.2 0.13760 ± 0.01992 0.18 ± 0.15 −0.06 ± 0.19 9.6 −2.10 K3 −0.93 · · · · · · RXJ2256.9+1318b 10.4 −1.78 K4 2.41 · · · · · · RXJ2257.2+2125 22:57:12.4 +21:25:16 12.6 0.03141 ± 0.01185 −0.29 ± 0.39 −0.47 ± 0.52 15.0: −0.58 · · · · · · · · · AGN RXJ2257.3+2106 22:57:21.4 +21:06:26 23.2 0.04162 ± 0.01378 −0.43 ± 0.28 −0.44 ± 0.49 14.8: −0.54 M0 −0.27 · · · · · · RXJ2257.5+2413a 22:57:35.0 +24:13:36 16.6 0.03708 ± 0.01102 0.57 ± 0.27 −0.20 ± 0.31 14.3 −0.81 F8 3.10 · · · · · · RXJ2257.5+2413b 15.4 −0.37 M3 −8.22 · · · · · · RXJ2257.9+1336 22:57:56.3 +13:36:38 12.1 0.02627 ± 0.00954 −0.60 ± 0.27 > 0.02 7.3 −3.75 F2 · · · · · · · · · RXJ2258.0+1852 22:58:03.9 +18:52:09 12.2 0.02975 ± 0.01355 > 0.55 0.63 ± 0.32 9.9 −2.63 G5 · · · · · · · · · RXJ2258.0+2127 22:58:04.5 +21:27:48 9.6 0.02858 ± 0.01126 −0.36 ± 0.38 < −0.22 16.3 −0.09 · · · · · · · · · · · · RXJ2258.3+2320 22:58:19.9 +23:20:25 9.4 0.03357 ± 0.01132 −0.01 ± 0.33 −0.28 ± 0.47 14.9 −0.58 · · · · · · · · · · · · RXJ2258.6+2321 22:58:37.5 +23:21:22 10.3 0.03303 ± 0.01142 0.45 ± 0.29 0.00 ± 0.35 15.6: −0.32 · · · · · · · · · · · · RXJ2258.8+2415 22:58:49.2 +24:15:58 8.9 0.02093 ± 0.00918 0.68 ± 0.35 0.28 ± 0.41 11.3 −2.22 · · · · · · · · · · · · RXJ2258.8+1703 22:58:51.8 +17:03:24 9.5 0.02471 ± 0.00965 −0.01 ± 0.39 0.42 ± 0.49 8.9 −3.15 G0 · · · · · · · · · RXJ2259.2+2214 22:59:17.6 +22:14:05 10.9 0.02566 ± 0.00918 0.37 ± 0.36 −0.45 ± 0.38 15.8: −0.35 · · · · · · · · · · · · RXJ2259.5+2015 22:59:30.7 +20:15:24 11.6 0.03858 ± 0.01296 −0.53 ± 0.29 0.11 ± 0.73 14.6 −0.66 · · · · · · · · · · · · RXJ2259.6+2153 22:59:38.3 +21:53:56 20.6 0.05811 ± 0.01382 −0.41 ± 0.25 0.78 ± 0.30 10.3 −2.22 K9 0.54 · · · · · · RXJ2259.6+1435 22:59:38.5 +14:35:03 9.5 0.02699 ± 0.01104 0.58 ± 0.43 < −0.60 14.2 −0.98 · · · · · · · · · · · · RXJ2259.9+2058a 22:59:54.7 +20:58:54 12.4 0.02903 ± 0.01003 0.83 ± 0.55 −0.10 ± 0.40 12.3 −1.70 K6 0.76 · · · · · · RXJ2259.9+2058b 15.2 −0.55 K0 1.85 · · · · · · RXJ2300.0+1739 23:00:00.1 +17:39:00 11.7 0.03214 ± 0.01273 0.57 ± 0.37 −0.67 ± 0.50 12.8 −1.46 M0 −2.10 · · · · · · RXJ2300.0+1526a 23:00:03.0 +15:26:10 9.6 0.02208 ± 0.00874 0.00 ± 0.41 −0.51 ± 0.43 10.5 −2.54 G7 2.61 · · · · · · RXJ2300.0+1526b 11.1 −2.30 G5 2.62 · · · · · · RXJ2300.2+1525 23:00:14.0 +15:25:37 16.5 0.02789 ± 0.00957 −0.51 ± 0.29 0.02 ± 0.69 11.7 −1.94 K8 0.31 · · · · · · RXJ2300.4+1254 23:00:26.8 +12:54:42 10.0 0.01879 ± 0.00827 0.72 ± 0.56 −0.00 ± 0.49 14.4 −1.06 · · · · · · · · · · · · RXJ2301.2+2043 23:01:14.3 +20:43:35 19.8 0.02849 ± 0.00924 −0.05 ± 0.33 −0.13 ± 0.43 14.8: −0.71 M4 −3.93 · · · · · · RXJ2301.4+2033 23:01:23.9 +20:33:11 13.2 0.01325 ± 0.00683 > 0.56 −0.06 ± 0.39 14.1b −1.31 F6 4.05 · · · · · · RXJ2301.7+2340 23:01:42.2 +23:40:18 16.3 0.02771 ± 0.00991 0.78 ± 0.30 0.41 ± 0.31 11.0 −2.24 G9 1.96 · · · · · · RXJ2302.2+1821 23:02:15.5 +18:21:11 8.5 0.03139 ± 0.01312 0.24 ± 0.46 0.47 ± 0.46 14.5: −0.78 · · · · · · · · · · · · RXJ2302.2+1357 23:02:15.5 +13:57:20 15.4 0.02613 ± 0.00990 > 0.47 0.95 ± 0.32 13.8 −1.13 G8 2.23 · · · · · · RXJ2302.3+1327 23:02:18.1 +13:27:55 10.6 0.02873 ± 0.00976 −0.12 ± 0.33 −0.43 ± 0.45 15.2 −0.51 · · · · · · · · · · · ·

Table 3. (continued)

Name RA Dec ML Count Ratea HR1 HR2 V log(fx/fv) SpT W(Hα) W(Li) Refs./Comments [2000] [2000] [ct s�1] [mag] [Å] [Å]

RXJ2302.3+1820 23:02:22.0 +18:20:18 14.2 0.04389 ± 0.01453 −0.27 ± 0.34 0.50 ± 0.56 13.4 −1.07 K8 −1.20 · · · · · · RXJ2302.5+1510 23:02:34.1 +15:10:08 13.3 0.02179 ± 0.00884 0.63 ± 0.41 −0.28 ± 0.62 14.0 −1.13 K8 −3.73 · · · · · · RXJ2302.5+2154 23:02:35.4 +21:54:58 15.9 0.02780 ± 0.00924 0.13 ± 0.33 −0.24 ± 0.42 12.9 −1.48 K3 −1.01 · · · · · · RXJ2302.6+2328 23:02:41.6 +23:28:04 12.9 0.02881 ± 0.01054 0.80 ± 0.49 0.09 ± 0.39 15.0b −0.60 · · · · · · · · · · · · RXJ2302.9+1744 23:02:54.5 +17:44:53 17.2 0.02746 ± 0.01158 > 0.53 > 0.62 14.5 −0.83 · · · · · · · · · · · · RXJ2303.1+2055 23:03:05.1 +20:55:11 340.2 0.30912 ± 0.02676 −0.36 ± 0.08 0.07 ± 0.16 6.9 −2.83 G5V 3.78 · · · · · · RXJ2303.3+2017 23:03:23.0 +20:17:52 17.6 0.03902 ± 0.01191 0.57 ± 0.27 0.31 ± 0.30 15.4 −0.32 K0 2.55 · · · · · · RXJ2303.4+1713a 23:03:23.9 +17:13:14 18.6 0.05163 ± 0.01344 −0.37 ± 0.28 0.55 ± 0.51 10.5 −2.19 F6 · · · · · · · · · RXJ2303.4+1713b 14.1 −2.19 M4 −4.15 · · · · · · RXJ2303.4+2304 23:03:27.1 +23:04:03 16.3 0.03076 ± 0.00994 −0.18 ± 0.33 0.30 ± 0.46 14.3 −0.86 M3 −4.39 · · · · · · RXJ2303.4+1443a 23:03:27.9 +14:43:46 124.8 0.11201 ± 0.01767 0.96 ± 0.09 0.18 ± 0.15 13.4 −0.65 G4 · · · · · · · · · RXJ2303.4+1443b 15.0 −0.03 · · · · · · · · · · · · RXJ2303.7+2252 23:03:47.3 +22:52:19 12.6 0.05043 ± 0.01310 −0.50 ± 0.29 < −0.13 11.9 −1.62 · · · · · · · · · · · · RXJ2304.1+2134a 23:04:07.9 +21:34:42 16.6 0.03090 ± 0.00966 0.51 ± 0.36 0.34 ± 0.41 13.7 −1.12 K8 −2.49 · · · · · · RXJ2304.1+2134b 14.2 −0.91 F6 3.44 · · · · · · RXJ2304.2+2152 23:04:13.7 +21:52:58 11.2 0.01785 ± 0.00749 0.72 ± 0.44 0.60 ± 0.35 10.9 −2.46 K0 1.75 · · · · · · RXJ2304.3+1645 23:04:18.5 +16:45:34 10.7 0.02059 ± 0.00862 0.60 ± 0.54 0.22 ± 0.43 11.4 −2.21 K3 0.26 · · · · · · RXJ2304.8+1412 23:04:52.4 +14:12:35 9.9 0.01893 ± 0.00840 0.61 ± 0.55 040 ± 0.49 14.4b −1.04 · · · · · · · · · · · · RXJ2304.9+1343 23:04:58.3 +13:43:23 12.0 0.02297 ± 0.00981 0.91 ± 0.74 −0.16 ± 0.41 13.5 −1.32 · · · · · · · · · · · · RXJ2305.1+1633 23:05:06.6 +16:33:39 9.0 0.02051 ± 0.00883 −0.04 ± 0.42 < −0.25 6.4 −4.21 G8IV 1.61 · · · · · · RXJ2305.2+2107 23:05:14.2 +21:07:34 12.8 0.01722 ± 0.00780 > 0.53 0.15 ± 0.38 16.3 −0.31 · · · · · · · · · · · · RXJ2305.7+2112 23:05:45.7 +21:12:06 11.0 0.01701 ± 0.00797 > 0.35 −0.44 ± 0.44 16.8: −0.13 · · · · · · · · · · · · RXJ2306.3+1830 23:06:17.7 +18:30:45 64.8 0.09882 ± 0.01653 −0.11 ± 0.17 0.13 ± 0.26 6.2 −3.61 F6Vs 4.47 · · · · · · RXJ2306.4+1236 23:06:24.1 +12:36:32 280.3 0.26544 ± 0.02576 −0.17 ± 0.10 0.21 ± 0.15 11.1 −1.21 M0 −2.08 · · · · · · RXJ2306.5+1954 23:06:32.2 +19:54:55 98.7 0.14171 ± 0.01940 −0.41 ± 0.14 −0.42 ± 0.28 6.4 −3.37 F7V 3.90 · · · note RXJ2307.0+1632 23:07:01.7 +16:32:35 61.6 0.12750 ± 0.01926 > 0.78 0.16 ± 0.18 12.5 −0.98 F8 3.24 · · · · · · RXJ2307.0+1758 23:07:04.2 +17:58:09 14.0 0.02443 ± 0.00894 0.53 ± 0.48 0.04 ± 0.41 8.3 −3.39 F8 3.80 · · · · · · RXJ2307.1+1632 23:07:07.2 +16:32:40 33.4 0.06546 ± 0.01357 0.94 ± 0.17 0.20 ± 0.18 14.5 −0.46 · · · · · · · · · · · · RXJ2307.2+2336 23:07:13.7 +23:36:57 10.8 0.02081 ± 0.00887 0.70 ± 0.41 0.07 ± 0.42 16.8 −0.04 · · · · · · · · · · · · RXJ2307.4+2108 23:07:30.0 +21:08:14 13.3 0.02606 ± 0.00909 −0.88 ± 0.26 < 0.43 6.0 −4.26 A5V · · · · · · · · · RXJ2307.9+1710a 23:07:52.7 +17:10:28 372.8 0.35869 ± 0.02948 −0.28 ± 0.08 0.16 ± 0.14 9.8 −1.61 K7 −1.85 0.10 · · · RXJ2307.9+1710b 10.3 −1.42 G7 2.90 · · · · · · RXJ2308.7+2137 23:08:42.6 +21:37:20 38.9 0.07368 ± 0.01434 −0.53 ± 0.17 −0.15 ± 0.41 9.0 −2.61 G5 2.15 · · · · · · RXJ2308.7+1532a 23:08:43.2 +15:32:46 17.3 0.03935 ± 0.01160 −0.13 ± 0.30 −0.54 ± 0.39 8.9 −2.91 G0 3.31 · · · · · · RXJ2308.7+1532b 14.6 −0.65 G5 2.62 · · · · · · RXJ2309.0+2331 23:09:02.4 +23:31:29 24.9 0.03344 ± 0.01037 > 0.49 0.51 ± 0.24 15.4: −0.40 · · · · · · · · · · · · RXJ2309.1+1824 23:09:07.2 +18:24:55 15.5 0.03801 ± 0.01160 −0.09 ± 0.31 0.22 ± 0.42 8.6 −3.06 G5 3.22 · · · · · · RXJ2309.7+2234 23:09:44.5 +22:34:09 12.5 0.02073 ± 0.00828 > 0.24 0.61 ± 0.30 13.1b −1.54 · · · · · · · · · · · · RXJ2309.9+1334 23:09:55.8 +13:34:42 8.8 0.02486 ± 0.00974 −0.76 ± 0.34 0.95 ± 3.16 12.5 −1.70 · · · · · · · · · · · · RXJ2310.0+1425a 23:09:57.2 +14:25:41 522.3 0.43116 ± 0.03213 −0.15 ± 0.08 −0.39 ± 0.11 7.7 −2.37 G0V 3.16 · · · note RXJ2310.0+1425b 9.7 −1.57 K6 0.67 · · · · · · RXJ2310.0+1425c 10.3 −1.33 K0 · · · note RXJ2310.3+1447c 23:10:19.1 +14:47:11 87.5 0.09724 ± 0.01633 −0.27 ± 0.16 0.38 ± 0.27 15.1 −0.04 M4 −5.10 · · · · · · RXJ2310.6+2055 23:10:37.7 +20:55:32 563.5 0.44790 ± 0.03195 −0.02 ± 0.07 0.04 ± 0.10 9.5 −1.62 K2 1.40 · · · · · ·

Table 3. (continued)

Name RA Dec ML Count Ratea HR1 HR2 V log(fx/fv) SpT W(Hα) W(Li) Refs./Comments [2000] [2000] [ct s�1] [mag] [Å] [Å]

RXJ2311.0+2142a 23:11:00.1 +21:42:55 71.5 0.09791 ± 0.01619 0.32 ± 0.17 0.46 ± 0.17 11.1 −1.65 K4 1.04 · · · · · · RXJ2311.0+2142b 12.4 −1.13 G5 2.68 · · · · · · RXJ2311.0+2142c 14.4 −0.33 M1 0.31 · · · · · · RXJ2311.3+1737 23:11:21.0 +17:37:55 18.6 0.02957 ± 0.01037 > 0.56 0.34 ± 0.31 16.3: −0.09 · · · · · · · · · · · · RXJ2311.3+1450c 23:11:21.3 +14:50:52 25.0 0.03009 ± 0.00990 0.87 ± 0.30 0.13 ± 0.33 11.3 −2.10 K5 1.10 · · · · · · RXJ2312.0+2245 23:12:04.5 +22:45:25 14.0 0.02200 ± 0.00873 > 0.42 −0.70 ± 0.33 9.8 −2.81 G3 3.00 0.09 note RXJ2312.2+1503 23:12:12.5 +15:03:10 14.9 0.03621 ± 0.01254 −0.11 ± 0.34 0.01 ± 0.50 13.7 −1.06 M3 −4.26 · · · · · · RXJ2312.4+1902a 23:12:25.6 +19:02:24 27.9 0.04761 ± 0.01232 −0.05 ± 0.29 0.93 ± 0.57 10.6 −2.16 G5 2.47 · · · · · · RXJ2312.4+1902b 11.2 −1.92 K4 −0.54 · · · · · · RXJ2312.5+1709 23:12:28.5 +17:09:30 292. 20.32215 ± 0.03071 −0.35 ± 0.10 0.33 ± 0.18 11.0 −1.18 K8 −0.72 · · · note RXJ2312.5+1349 23:12:32.6 +13:49:32 8.2 0.02019 ± 0.00890 0.46 ± 0.42 0.17 ± 0.47 15.2: −0.68 · · · · · · · · · · · · RXJ2312.6+1923a 23:12:36.4 +19:23:01 11.4 0.03036 ± 0.01062 0.42 ± 0.31 0.23 ± 0.36 10.7 −2.32 G5 1.36 · · · · · · RXJ2312.6+1923b 11.5 −2.00 K1 1.73 · · · · · · RXJ2313.0+2345 23:13:01.8 +23:45:35 29.2 0.04747 ± 0.01182 −0.17 ± 0.26 −0.45 ± 0.37 9.9 −2.44 F8 3.46 0.25 · · · RXJ2313.8+2117 23:13:48.9 +21:17:40 13.6 0.04100 ± 0.01155 −0.21 ± 0.30 0.32 ± 0.57 15.7: −0.19 M0 0.72 · · · · · · RXJ2313.9+1429 23:13:52.3 +14:29:04 18.2 0.03562 ± 0.01149 −0.09 ± 0.32 −0.12 ± 0.49 13.6 −1.09 M3 −2.24 · · · · · · RXJ2313.9+2254 23:13:54.7 +22:54:46 8.4 0.02112 ± 0.00904 0.04 ± 0.48 0.17 ± 0.52 15.6: −0.52 · · · · · · · · · · · · RXJ2313.9+1444 23:13:57.2 +14:44:30 97.7 0.11808 ± 0.02026 0.81 ± 0.11 0.38 ± 0.16 14.8 −0.08 K4 1.25 · · · · · · RXJ2314.1+1633a 23:14:07.0 +16:33:16 10.1 0.04567 ± 0.01930 0.54 ± 0.45 0.36 ± 0.43 9.4 −2.65 G5V 2.11 · · · · · · RXJ2314.1+1633b 15.4 −0.26 G7 2.26 · · · · · · RXJ2314.3+1510 23:14:20.4 +15:10:25 10.1 0.07089 ± 0.02215 0.11 ± 0.41 −0.41 ± 0.49 10.5 −2.03 K0 1.67 · · · · · · RXJ2314.6+2048a 23:14:38.2 +20:48:32 13.7 0.02442 ± 0.00924 0.55 ± 0.39 −0.16 ± 0.39 11.0 −2.31 G9 1.89 · · · · · · RXJ2314.6+2048b 15.8 −0.37 · · · · · · · · · · · · RXJ2314.7+2428 23:14:46.1 +24:28:35 11.9 0.02105 ± 0.00864 0.48 ± 0.43 0.35 ± 0.45 12.7 −1.68 G0 3.19 · · · · · · RXJ2315.2+1828 23:15:16.5 +18:28:35 61.4 0.07657 ± 0.01509 0.77 ± 0.16 0.68 ± 0.17 15.0: −0.20 · · · · · · · · · AGN RXJ2316.1+2210 23:16:04.6 +22:10:37 28.3 0.04236 ± 0.01082 −0.27 ± 0.25 −0.13 ± 0.42 9.0 −2.87 G5 2.43 0.10 · · · RXJ2316.3+1750 23:16:19.3 +17:50:38 12.2 0.02604 ± 0.00939 −0.25 ± 0.38 0.04 ± 0.64 8.4 −3.29 F8 3.31 · · · · · · RXJ2316.6+2349 23:16:38.8 +23:49:17 10.2 0.01711 ± 0.00792 < −0.61 · · · 15.3: −0.73 · · · · · · · · · · · · RXJ2317.3+1359 23:17:23.7 +13:59:09 16.6 0.03233 ± 0.01057 0.28 ± 0.30 −0.04 ± 0.39 13.8 −1.04 G5 2.32 · · · · · · RXJ2317.5+1936 23:17:28.1 +19:36:55 381.1 0.36600 ± 0.03037 −0.40 ± 0.08 0.05 ± 0.16 11.7 −0.82 M4 −4.61 · · · · · · RXJ2317.5+2315 23:17:32.0 +23:15:27 12.3 0.01879 ± 0.00837 0.80 ± 0.23 0.23 ± 0.35 16.8 −0.09 · · · · · · · · · · · · RXJ2318.2+2035 23:18:17.3 +20:35:35 13.8 0.02310 ± 0.00857 0.75 ± 0.31 −0.02 ± 0.37 11.9 −1.97 G6 2.42 · · · · · · RXJ2318.5+1957 23:18:30.6 +19:57:44 15.1 0.02220 ± 0.00915 > 0.55 −0.24 ± 0.34 15.9: −0.37 · · · · · · · · · · · · RXJ2319.5+1916 23:19:31.9 +19:16:51 18.6 0.04677 ± 0.01398 0.00 ± 0.29 −0.14 ± 0.41 12.6 −1.39 K8 -1.12 · · · · · · RXJ2320.0+1318 23:20:03.5 +13:18:27 13.5 0.02270 ± 0.00861 −0.14 ± 0.38 0.37 ± 0.53 9.8 −2.82 · · · · · · · · · · · · RXJ2320.0+2105a 23:20:05.8 +21:05:20 9.9 0.02229 ± 0.00940 0.98 ± 0.92 0.96 ± 0.28 12.3 −1.82 · · · · · · · · · · · · RXJ2320.0+2105b 15.7: −0.45 · · · · · · · · · · · · RXJ2320.0+2105c 16.3: −0.21 · · · · · · · · · · · · RXJ2320.0+2105d 16.4: −0.17 · · · · · · · · · · · · RXJ2320.4+1647 23:20:22.9 +16:47:18 17.2 0.26836 ± 0.09027 0.43 ± 0.33 0.10 ± 0.44 11.3 −1.15 K2 1.08 0.18 3 RXJ2321.2+2306 23:21:12.2 +23:06:34 12.8 0.02936 ± 0.00964 −0.50 ± 0.30 > 0.17 15.2: −0.52 · · · · · · · · · · · · RXJ2321.9+2317 23:21:52.9 +23:17:03 53.8 0.05503 ± 0.01244 0.90 ± 0.16 0.55 ± 0.18 10.3 −2.21 K5 -0.62 · · · · · ·

Table 3. (continued)

Name RA Dec ML Count Ratea HR1 HR2 V log(fx/fv) SpT W(Hα) W(Li) Refs./Comments [2000] [2000] [ct s�1] [mag] [Å] [Å]

MBM55 ROSAT pointed observation stars

RXJ2307.3+1501 23:07:18.4 +15:01:03 21.9 0.01626 ± 0.00318 −0.57 ± 0.16 0.01 ± 0.37 14.0: −1.27 M2V −3.10 · · · · · · RXJ2309.8+1447 23:09:49.3 +14:47:09 84.7 0.00787 ± 0.00113 0.44 ± 0.14 0.13 ± 0.17 17.4: −0.22 · · · · · · · · · · · · RXJ2310.1+1445 23:10:11.8 +14:45:11 19.8 0.00208 ± 0.00064 > 0.37 0.38 ± 0.30 17.9: −0.60 · · · · · · · · · · · · RXJ2310.2+1440 23:10:13.9 +14:40:46 23.3 0.00287 ± 0.00083 > 0.46 −0.70 ± 0.23 15.4: −1.46 · · · · · · · · · · · · RXJ2310.2+1507 23:10:15.6 +15:07:53 17.2 0.00203 ± 0.00063 > 0.37 0.16 ± 0.31 17.1: −0.93 · · · · · · · · · · · · RXJ2310.3+1447c 23:10:18.5 +14:47:21 522.9 0.02675 ± 0.00190 −0.22 ± 0.07 0.10 ± 0.11 15.1 −0.60 M4 −5.10 · · · · · · RXJ2310.4+1505 23:10:24.8 +15:05:36 14.3 0.00162 ± 0.00057 0.70 ± 0.48 0.51 ± 0.34 15.8: −1.55 · · · · · · · · · · · · RXJ2310.4+1504 23:10:29.2 +15:04:40 9.7 0.00169 ± 0.00058 −0.21 ± 0.35 −0.17 ± 0.50 14.3 −2.14 · · · · · · · · · · · · RXJ2310.5+1500 23:10:34.9 +15:00:19 27.1 0.00195 ± 0.00057 > 0.49 0.11 ± 0.30 14.2 −2.12 · · · · · · · · · · · · RXJ2310.8+1503 23:10:48.6 +15:03:34 227.2 0.01256 ± 0.00128 0.16 ± 0.10 0.07 ± 0.13 13.3 −1.68 K7 −1.24 · · · · · · RXJ2310.9+1450 23:10:56.4 +14:50:29 36.6 0.00170 ± 0.00055 > 0.60 > 0.76 16.1: −1.41 · · · · · · · · · · · · RXJ2311.2+1505 23:11:13.2 +15:05:17 13.1 0.00121 ± 0.00050 > 0.39 −0.21 ± 0.35 16.4: −1.44 · · · · · · · · · · · · RXJ2311.3+1450c 23:11:20.7 +14:50:51 392.8 0.01845 ± 0.00163 0.91 ± 0.06 0.33 ± 0.09 11.3 −2.31 K5 1.10 · · · · · · RXJ2311.4+1448 23:11:24.8 +14:48:48 19.7 0.00243 ± 0.00072 0.60 ± 0.34 0.19 ± 0.29 16.8: −0.97 · · · · · · · · · · · · RXJ2311.8+1452 23:11:49.2 +14:52:05 47.2 0.00971 ± 0.00155 0.39 ± 0.17 0.19 ± 0.19 17.2: −0.21 · · · · · · · · · · · ·

aThese are broad band (0.1–2.0 keV) count rates. bThe optical source is just outside of the 40” error circle.

cThis source was detected in both the RASS and ROSAT pointed observations.

References for Table 3.

(1) The Ha and lithium measurements listed in the table are from Frasca & Catalano (1994) and Fekel & Balachandran (1993), respectively. (2) This star is listed as a BY Dra candidate in the EEMSS (Stocke et al. 1991). (3) Cutispoto et al. (1996) list this star as a binary with K1/2 IV and F5 V components. It is listed as a G5 in SIMBAD.

Notes to Table 3.

The RA coordinates are in hh:mm:ss.s, the Dec coordinates are ±dd:mm:ss, negative values of W(Hα) indicate emission lines. The errors in equivalent width measurements are ∼ 0.06 Å.

(RXJ0232.8+1502) The Hipparcos measurement places this star at 29 ± 1 pc so it is a foreground object to MBM7.

(RXJ0235.8+2012) The M2 star corresponding to this X-ray source is just outside of the X-ray error circle however it probably is the source of the X-rays since the hardness ratios and log(f /fv) are typical for M stars. However, it is not associated with MBM7 since the Hipparcos distance measurement shows it is a foreground object at 14.0 ± 0.4 pc. (RXJ2256.6+1633) The Hipparcos measurement of this M star (HIP 113296) shows that it is a foreground object at 6.9 0.1 pc. (RXJ2303.1+2055) The Hipparcos measurement of this G5V star (HIP 113829) shows that it is a foreground object at 24.3 ± 0.5 pc. (RXJ2306.5+1954) The Hipparcos measurement of this F7V star (HIP 114096) shows that it is a foreground object at 28 ± 1 pc.

(RXJ2307.3+1501) This star is actually ∼ 470off axis in the ROSAT PSPC field of view and just outside of the X-ray error circle, however the X-ray position is probably inaccurate given that it is so far off-axis. Nevertheless, this star was found to have Ha in emission but no lithium absorption by Martín & Kun (1996). Its classification as a dMe star is consistent with HR1 = −0.57.

(RXJ2310.0+1425a,c) The c component of these 3 stars is listed as a high proper motion star in SIMBAD. It could not be found in the X-ray error circle on the POSS plate or at the telescope. In any case the brighter 7.7 mag G0 star (HIP 114378) at a distance of 26 ± 1 pc is the most likely source of the X-rays. (RXJ2312.0+2245) This star is listed as a G0 in SIMBAD. (RXJ2312.5+1709) This star is listed as a K5 in SIMBAD.