\documentstyle{l-aa}     % LaTeX A&A  Standard Fonts
%_____________________________________  
\newcommand{\X}{X-ray }
\newcommand{\Xs}{X-ray sources }
\begin{document}
 
\addtocounter{table}{+2}
\begin{table*}
\caption[]{\label{liste03}Stars in the field of NGC~2516, 
identified with ROSAT X-ray sources. Columns from left to right:   
Running number of X-ray source in Table~2, 
suggested identification (catalogue designation or other designation),
running number in the photometric study of Dachs \& Kabus (\cite{da:ka}), MK or other 
spectral type, 
RA of optical source,
declination of optical source,
position differences $\Delta \alpha$ and $\Delta \delta$ 
(ROSAT minus optical) both corrected for 
pointing offset of $(+1\fs6,  -4\farcs7)$, 
angular distance $\Delta r$ between optical and \X positions in arcseconds,  
cluster membership of star (M=member, NM=non-member).}
\small
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{rlrcrrllrrllrrrc}
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\#$^{\rm a)}$ & 
Identification & 
DK &
MK &
        \multicolumn{3}{c}{RA  (2\,000.0)}  &\ & 
        \multicolumn{3}{c}{DEC (2\,000.0)} &\ & 
        $\Delta \alpha$ &
        $\Delta \delta$ & 
        $\Delta r$ & 
        M  \\
 \cline{5-7}\cline{9-11}
  & HD/CPD/CD
  & 
 & Sp.  &    (h)     & (m)       & (s)        &  &
       (\degr) & (\arcmin) &  (\arcsec) &  & 
         (s)  & (\arcsec) &    (\arcsec) & \\ 
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
1  & CD$-60\degr1889$ &  &K:$^{\rm g)}$& 07 & 52 & 33.6 & &-61 & 04 & 30 & & $+1.7$ & $+6.7$ & 14.4 & NM \\
2  & CPD$-60\degr909$ &  &K:$^{\rm g)}$& 07 & 52 & 53.5 & &-60 & 47 &11  & & $0.0$  & $+2.7$ & 2.7 &  NM\\
3  & CPD$-60\degr922$& 101 &Ap-Si\,{\sc ii}$^{\rm g)}$& 07 & 54 & 59.1 & &-60 & 49 & 12 & & $+3.4$ & $-1.3$ & 25.5 & M\\
4  &  Cox 105    & 423 &  & 07 & 56 & 22.9 & &-60 & 51 &42.6& & $0.0$ & $-7.3$ & 7.3 & M \\
6  & CPD$-60\degr942$ &  10 & A1V & 07 & 56 &38.14&  &-60 &46 & 33.2 & & $+0.2$ & $+6.7$ & 6.9 &M \\
7  & CPD$-60\degr944$\,A &  73 &B9IVpSi  & 07 & 56 & 45.3 & &-60 & 48 & 55.1 & & $+0.5$ & $+1.7$ & 4.1 & M \\
(7)& CPD$-60\degr944$\,B &  74 & B9.5IVpSi&07 & 56 & 46.5 & &-60 & 48 & 59.5 & & $-0.7$ & +6.0 & 8.0 & M \\
8  & Cox 4       & 426 &  & 07 & 56 & 47.1 & &-60 & 56 & 49 & & $-0.8$ & $-1.3$ & 6.1 &  M\\
10 &             & 233 &  & 07 & 57 & 14.1 & &-60 & 40 & 52 & & $+1.8$ & $-8.9$ & 16.2 & M\\
12 &             & 530 &  & 07 & 57 & 21.5 & &-61 & 04 & 22.4&  & $-1.5$ & $-0.3$ & 11.3  &  NM \\
\\
13 & CPD$-60\degr952$&15&B9V& 07 & 57 & 19.8 & &-60 & 48 & 46.6 & & $+0.8$ & $-2.3$ & 6.4 & M\\
14 &             & 412 &  & 07 & 57 & 23.35& &-60 & 49 & 38   & & $+0.45$ & $-3.3$ & 4.7 &  M \\
16 &             & 463 &  & 07 & 57 & 28.26& &-60 & 51 & 33   & & $0.0$ & $+15.3$ & 15.3 &  M \\
17 &             & 521 &  & 07 & 57 & 34.6 & &-60 & 59 & 35   & & $-3.0$ & $+12.2$ & 25.6 & M\\
18 &             & 230 &  & 07 & 57 & 31.7&  &-60 & 37 & 22 & &   $+0.2$ & $-1.3$ & 2.0 &  M \\
19 & CPD$-60\degr961$ & 23  &A0IV-V  & 07 & 57 & 37.7 & &-60 & 54 & 33.5&  & $+0.3$ & $+4.7$ & 5.2 & M\\
20&HD~65\,907$^{\rm b)}$&20&G0V&07&57&46.34$^{\rm d)}$&&-60&18&10$^{\rm d)}$&&$+3.6^{\rm d)}$&$+11.0^{\rm d)}$&29.1&NM \\
23 &             & 219 &  & 07 & 57 & 57.0 & &-60 & 40 & 38 & & $-1.8$ & $-1.3$ &13.6 &  M\\
24 &             & 403 &  & 07 & 57 & 55.0 & &-60 & 48 & 30 & & $+0.6$ & $+7.7$ & 8.9 &  M \\
26 & Cox 85      &  78 &  & 07 & 58 & 02.0 & &-60 & 46 & 45 & & $+0.55$ & $+13.7$ & 14.3 & M \\
\\
27 & CPD$-60\degr978$&  34 &A0pSi\,{\sc ii}  & 07 & 58 & 02.2 & &-60 & 48 & 49 & & $+0.9$ & $-0.3$ & 6.8 &M \\
29 &             & 206 &  & 07 & 58 & 05.5 & &-60 & 45 & 03 & & $+1.8$ & $+13.7$ & 19.2 & M \\
31 & CPD$-60\degr981$ &  37 & A2VpSrCrEu & 07 & 58 & 10.4 & &-60 & 51 & 53 & & $-0.1$ & $-2.3$ & 2.4 & M \\
33 &             & 902 &  & 07 & 58 & 18.35 & &-60 & 45 & 17 & & $-0.05$ & $+0.7$& 0.8 & M \\
34 & HD~66\,066   & 44 &  & 07 & 58 & 22.2$^{\rm e)}$ & &-60 & 51 &24.7$^{\rm e)}$ & & $-0.2$ & $-4.9$ & 5.1 \\
   &  comp.A&44A & B8.5IV & 07 & 58 & 22.4$^{\rm f)}$ & &-60 & 51 & 27.8$^{\rm f)}$& & $-0.4$ & $-1.8$ & 3.5 &  M\\
   &  comp.B&44B& B9V     & 07 & 58 & 22.4$^{\rm f)}$ & &-60 & 51 & 22.4$^{\rm f)}$& & $-0.4$ & $-7.2$ & 8.1 & M\\
35 &             & 668 &  & 07 & 58 & 23.25& &-60 & 54 & 55  & & $-0.45$ & $-3.3$ & 4.7 &  M \\
37 & CPD$-60\degr997$ & 51 & A3V & 07 & 58 & 33.8 & &-60 & 49 & 24.0& & $-3.3$ & $-9.3$ & 26.4 &  M \\
38 & CPD$-60\degr991$& 48 & A0V & 07 & 58 & 29.6 & &-60 & 41 & 50 & & $+1.05$ & $-7.3$ & 10.7 & M \\
\\
40 &             & 904 &  & 07 & 58 & 33.1 & &-60 & 44 & 29 & & $+0.5$ & $-0.3$ & 3.8 & M \\
41 &             & 803 &  & 07 & 58 & 36.5 & &-60 & 46 & 53 & & $-0.8$ & $-1.3$ & 6.1 &  M\\
42 &             &  86 &  & 07 & 58 & 36.4 & &-60 & 50 & 15.8& & $+0.2$ & $-6.7$ & 6.9 & M\\
43 &             & 912 &  & 07 & 58 & 40.0 & &-60 & 41 & 52 & &$+0.5$ & $+7.7$ & 8.6 &  M\\
46 & HD~66\,194$^{\rm c)}$& 56  &B2.5IVe  & 07 & 58 & 50.53& &-60 & 49 & 28.0 & & $-0.23$ & $-1.2$ & 2.1 & M\\
47 & HD~66\,167~B & 55B& B9.5V  & 07 & 58 & 49.93& &-60 & 38 & 39.5 & & $+0.79$ & $-0.7$ & 5.3 &  M \\
   & HD~66\,167~A & 55A& A0V & 07 & 58 & 51.07& &-60 & 38 & 35.3 & & $-0.4$  & $-4.9$ & 5.7  & M\\
48 &CPD$-60\degr1008$ & 57& A1/2V  & 07 & 58 & 52.2 & &-60 & 36 & 09   & & $+1.25$ & $+9.7$ &13.5 & M \\
51 &             & 811 &  & 07 & 59 & 22.0 & &-60 & 45 & 25.5 & & $-1.85$ & $-7.3$ & 15.6 & M \\
52 & HD~66\,295 & 62   & A0pSi\,{\sc ii}   &07& 59 & 21.24& &-60 & 48 & 56.5 & & $-0.84$ & 0.0 & 6.3 & M\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{flushleft}
\normalsize
\end{table*}
%______________________

\addtocounter{table}{-1}
%__________________________
\begin{table*}
\caption[]{(continued)}
\small
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{rlrcrrllrrllrrrc}
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\#$^{\rm a)}$ & 
Identification & 
DK &
MK &
        \multicolumn{3}{c}{RA  (2\,000.0)}  &\ & 
        \multicolumn{3}{c}{DEC (2\,000.0)} &\ & 
        $\Delta \alpha$ &
        $\Delta \delta$ & 
        $\Delta r$ &
        M  
         \\ 
 \cline{5-7}\cline{9-11}
  & 
  & 
  & Sp. &   (h)     & (m)       & (s)        &  &
       (\degr) & (\arcmin) &  (\arcsec) &  & 
         (s)  & (\arcsec) &     (\arcsec) & \\ 
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
53 &CPD$-60\degr1016$&93 &  & 07 & 59 & 23.5 & &-60 & 47 & 34   & & $+0.3$  & $-0.9$ & 2.4 & M \\
54 &HD~66\,318  & 95  &A0:p Ti-Si  & 07 & 59 & 27.5 & &-60 & 47 & 48.5 & &$+0.8$ & $+3.2$ & 6.8 & M \\
55 &             & 96  &  & 07 & 59 & 32.1 & &-60 & 48 & 45   & &$-0.2$ & $-5.3$ & 5.5 & M \\
57 &             & 879 &  & 07 & 59 & 40.5 & &-60 & 42 & 34.5 & &$-0.6$ & $-3.2$ & 5.6 & M \\
61 &             & 647 &K:$^{\rm g)}$& 08 & 00 & 18.0 & &-61 & 09 & 50 & &  $-0.7$ & $-0.4$ & 5.3 & NM \\
62 &             & 868 &  & 08 & 00 & 24.3 & &-60 & 42 & 04 & &  $-0.5$ & $+0.5$ & 3.8 & M \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{flushleft}
Notes:\\
a) running number from Table~2\\
b) = HR~3138\\
c) = HR~3147\\
d) corrected for
proper motion  between 1992 and 2000\\
e) PPM position\\
f) CPC position\\
g) new spectral type\\
\normalsize
\end{table*}
\end{document}
