# RA(1950) Dec(1950) F_{12} F_{25} F_{60} F_{100} Name 1 22 27 21.6 +74 52 36 < 0.07 < 0.04 0.32 2 22 27 37.4 +74 48 37 < 0.04 0.08 0.35 3 22 28 17.1 +75 6 40 0.08 0.10 0.68 3.10 IRAS 22282+7506 4 22 29 3.4 +74 58 40 < 0.06 0.34 0.87 IRAS 22290+7458 5 22 29 34.3 +74 58 20 < 0.06 < 0.05 0.84 6 22 30 5.0 +74 58 10 < 0.06 < 0.04 0.79 7 22 33 11.4 +75 2 36 1.22 1.97 2.01 IRAS 22331+7502, Hα 1 8 22 34 22.0 +75 1 32 4.97 26.08 66.34 80.04 IRAS 22343+7501 9 22 35 3.6 +75 2 59 0.36 0.66 0.99 IRAS 22350+7502, Hα 2 10 22 35 32.6 +75 5 55 0.11 0.24 0.23 IRAS 22355+7505 11 22 36 9.6 +75 6 39 9.17 2.17 0.29 IRAS 22361+7506, HD 214710 12 22 36 47.3 +74 48 38 < 0.05 0.14 0.24 Hα 3 13 22 37 11.0 +74 55 37 0.27 0.51 < 9.21 14 22 37 40.8 +74 55 50 0.80 5.55 32.34 66.84 IRAS 22376+7455 15 22 38 0.0 +74 55 51 0.16 0.50 < 8.23 16 22 38 20.3 +74 54 49 0.12 0.26 < 7.11 Hα 45 17 22 38 34.1 +74 57 53 0.35 0.31 0.32 IRAS 22385+7457, Hα 46 18 22 39 45.1 +74 54 15 0.22 0.23 2.33 6.24 IRAS 22397+7454, UGC 12160 19 22 39 49.7 +74 48 12 < 0.07 0.20 1.34 IRAS 22398+7448