%Format: latex
\documentstyle[referee]{l-aa}
\begin{document}
\thesaurus{(09.03.1; 09.13.2; 09.01.1)}
\title{Further search for OH emission from IRAS sources.}

\begin{table}[htb]
\caption{Masers. Column 1 contains IRAS names, or  other  names. Column 2 --
galactic coordinates.  Columns  3,  4 and  5
--  Gaussian  fits for the 1667~MHz line. Columns 6, 7 and
8  -- Gaussian  fits for  the  1665~MHz~line. 
Right  and  left  circular polarizations   are  designated  by    R
and   L,  while H and V stand for horizontal and vertical linear polarizations.
Capital T  is  used  when  a  line  was supposed  to  be thermal. }
\tiny
\begin{center}
\vskip 5pt         
\begin{tabular}{c|c|c|c|c|c|c|c}
\hline



Source name & \rule{0pt}{10pt}Galactic &\multicolumn{3}{c|}{1667~MHZ}
&\multicolumn{3}{c}{1665~MHZ}  \\ 
\cline{3-8}
                 &coordinates     & \rule{0pt}{10pt}V, $\rm km~s^{-1}$
&          FWHM, $\rm km~s^{-1}$         &          Flux, Jy         &
V, $\rm km~s^{-1}$ &          FWHM, $\rm km~s^{-1}$         &         
Flux, Jy \\
\hline
\rule{0pt}{10pt}Cas C1        &      128.5+11.1     &                       &  
                    &                       &      16.11(0.04)      &      
0.56(0.41)      &      0.44(0.07)L      \\ 
   \dots         &                       &       3.22(0.11)      &      
1.29(0.47)      &      0.34(0.06)T      &       3.43(0.14)      &      
1.11(0.25)      &      0.27(0.02)T      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
   Cas D1        &      130.1+11.6     &      $-$14.58(0.09)     &      
1.95(0.22)      &      0.36(0.04)T      &      $-$14.86(0.15)     &      
1.81(0.34)      &      0.24(0.03)T      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      15.19(0.09)      &       0.56(0.05)    
 &      0.38(0.06)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      15.00(0.05)      &       0.56(0.28)    
 &      0.35(0.03)R     \\ 
%  \dots         &                       &                       &             
&&&&&&&\\
 02460+5929      &      137.4+0.2      &                       &               
       &         $\rm <$0.05         &      $-$6.49(0.19)      &      
1.12(0.26)      &      0.16(0.03)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      $-$6.49(0.20)      &       1.13(0.25)  
   &      0.21(0.04)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 03414+3200      &       160.5$-$17.8      &       8.79(0.15)      &      
1.88(0.30)      &      0.24(0.04)T     &      $-$29.26(0.31)     &      
1.23(0.31)      &      0.20(0.03)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      $-$29.11(0.03)     &      1.13(0.06)  
   &       1.6(0.15)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 05137+3919      &       168.1+0.8       &                       &             
         &         $\rm <$0.09         &      $-$21.42(0.02)     &      
0.09(0.02)      &      0.79(0.15)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      $-$21.40(0.04)     &       0.18(0.01)  
   &      2.65(0.12)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 05274+3345      &       174.2$-$0.1      &      $-$4.55(0.16)      &      
1.71(0.26)      &      0.23(0.09)L      &      $-$3.79(0.08)      &      
1.44(0.31)      &      0.34(0.11)L      \\ 
 (AFGL5142)      &                       &      $-$4.18(0.25)      &      
3.01(0.56)      &      0.13(0.09)R      &      $-$3.39(0.08)      &      
1.54(0.11)      &      0.68(0.09)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 05379+3550$^{\rm a}$      &       173.6+2.9       &         $-$21.6         &           
           &          $\rm <$0.5         &      $-$21.63(0.03)     &      
0.89(0.07)      &      0.61(0.04)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      $-$26.83(0.01)     &       0.59(0.03)  
   &      1.57(0.06)R      \\ 
   \dots         &                       &                       &            
          &                       &      $-$21.71(0.07)     &       0.79(0.20) 
    &      0.44(0.06)H      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      $-$26.87(0.02)     &       0.42(0.05)  
   &      0.69(0.07)V      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &         $-$26.8         &                   
   &         $\rm <$0.05L        \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &         $-$21.7         &                   
   &         $\rm <$0.05R        \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 05480+2545      &       183.3$-$0.6       &      $-$3.89(0.03)      &      
0.56(0.20)      &      0.43(0.03)L      &      $-$12.88(0.03)     &      
0.57(0.45)      &      0.52(0.04)L      \\ 
   \dots         &                       &      $-$4.52(0.24)      &      
0.56(0.30)      &      0.28(0.02)R      &      $-$15.28(0.07)     &      
0.56(0.52)      &      0.19(0.05)R      \\ 
   \dots         &                       &      $-$9.16(0.27)      &      
2.20(0.60)      &      0.13(0.03)R      &      $-$5.94(0.30)      &      
0.54(0.30)      &      0.40(0.15)R      \\ 
   \dots         &                       &      $-$18.87(0.31)     &      
2.08(1.34)      &      0.09(0.03)R      &      $-$4.81(0.29)      &      
0.47(0.22)      &      0.75(0.30)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 06446+0029      &       212.1$-$0.7       &                       &           
           &          $\rm <$0.2         &      48.65(0.01)      &      
0.25(0.01)      &      4.76(0.28)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      48.96(0.07)      &       0.43(0.11)    
 &      0.83(0.09)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      48.64(0.01)      &       0.26(0.01)    
 &      4.90(0.22)R      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      48.96(0.05)      &       0.36(0.09)    
 &      1.00(0.11)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 07111$-$1211      &       226.4$-$0.8       &      16.54(0.24)      &      
2.93(0.56)      &      0.12(0.02)L      &      16.40(0.19)      &      
2.19(0.45)      &      0.12(0.02)L      \\ 
   \dots         &                       &      16.72(0.21)      &      
2.76(0.51)      &      0.16(0.03)R      &      16.22(0.07)      &      
1.12(0.20)      &      0.26(0.05)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 07427$-$2400      &       240.3+0.1       &      63.93(0.02)      &      
0.33(0.05)      &      0.57(0.07)L      &      62.94(0.01)      &      
0.23(0.02)      &      1.62(0.15)L      \\ 
   \dots         &                       &      63.96(0.01)      &      
0.06(0.02)      &      0.41(0.12)R      &      63.31(0.02)      &      
0.43(0.11)      &      1.20(0.05)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      63.65(0.01)      &       0.22(0.01)    
 &      1.97(0.19)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      63.05(0.02)      &       0.29(0.03)    
 &      5.04(0.22)R      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      63.32(0.01)      &       0.20(0.04)    
 &      3.81(0.52)R      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      63.60(0.04)      &       0.31(0.09)    
 &      1.58(0.21)R      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &                       &                     
 &                       \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &         $\rm <$0.7H         &      63.05(0.03)      &      
0.35(0.06)      &      1.92(0.13)V      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      63.33(0.02)      &       0.19(0.05)    
 &      1.49(0.30)V      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      63.62(0.02)      &       0.21(0.04)    
 &      1.36(0.17)V      \\ 
   \dots         &                       &      63.91(0.03)      &      
0.31(0.08)      &      0.44(0.09)V      &      63.02(0.02)      &      
0.30(0.04)      &      2.56(0.23)H      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      63.31(0.02)      &       0.23(0.06)    
 &      2.90(0.36)H      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      63.61(0.03)      &       0.27(0.06)    
 &      2.26(0.22)H      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 07528$-$3441$^{\rm b}$      &       250.6$-$3.5      &                       &          
            &         $\rm <$0.02         &      $-$26.30(0.01)     &      
0.14(0.09)      &      0.44(0.05)L      \\ 
   \dots         &                       &                       & 
&              &      $-$26.30(0.02)     &       0.14(0.22)      &    
 0.30(0.07)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 17269$-$2235      &        3.5+6.3        &      62.50(0.08)      &      
3.11(0.45)      &       0.60(0.09)      &      63.50(0.07)      &      
1.50(0.31)      &      0.9(0.07)$\rm ^{\rm c}$        \\ 
   \dots         &                       &      99.50(0.11)      &      
2.09(0.23)      &       2.11(0.10)      &      98.50(0.13)      &      
1.6(0.17)       &       0.75(0.09)$\rm ^{\rm c}$      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 17416$-$2112      &        6.5+4.2        &      25.06(0.08)      &      
1.12(0.59)      &       0.20(0.13)      &      38.23(0.74)      &     
12.77(1.54)      &       0.05(0.01)      \\ 
   \dots         &                       &      55.76(0.02)      &      
1.26(0.05)      &       0.69(0.13)      &                       &              
        &                       \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 17576$-$1845      &        10.5+2.2       &      23.58(0.05)      &      
0.83(0.19)      &      $-$0.26(0.03)      &      18.98(0.05)      &      
0.56(0.07)      &      0.38(0.03)L      \\ 
&&&&&&&\\
 17579$-$3121      &       359.6$-$4.1       &      $-$10.83(0.14)     &      
2.98(0.36)      &       0.24(0.03)      &                       &              
        &         $\rm <$0.07         \\ 
   \dots         &                       &      32.90(0.30)      &      
3.92(0.69)      &       0.13(0.03)      &                       &              
        &                       \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 17589$-$2312      &        6.8$-$0.3       &      16.74(0.11)      &      
1.60(0.32)      &      1.27(0.12)L      &         13.69         &          0.9 
        &         2.13L         \\ 
   \dots         &                       &      15.57(0.09)      &      
1.26(0.43)      &      0.85(0.13)R      &         15.37         &          1.07
        &         4.60L         \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &         16.49         &          1.07       
 &         4.74L         \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &         16.49         &          0.9        
 &         0.74R         \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &         21.43         &          0.79       
 &         0.57R         \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 20049+2725      &        68.8$-$2.5       &       6.12(0.45)      &      
3.83(1.09)      &       0.1(0.02)L      &       6.28(0.25)      &      
3.27(0.39)      &      0.19(0.02)L      \\ 
   \dots         &                       &      14.54(0.33)      &      
1.13(0.42)      &      0.12(0.03)L      &       6.14(0.16)      &      
3.35(0.41)      &      0.24(0.03)R      \\ 
   \dots         &                       &       6.58(0.60)      &      
4.36(1.24)      &      0.07(0.02)R      &                       &              
        &                       \\ 
   \dots         &                       &      14.23(0.12)      &     
1.13(0.20)      &      0.10(0.02)R      &                       &             
         &                       \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 20144+3526      &        73.7+0.8       &      $-$71.14(0.10)     &      
0.63(0.16)      &      0.15(0.07)L      &      $-$75.62(0.03)     &      
0.64(0.04)      &      0.58(0.15)L      \\ 
   \dots         &                       &      $-$75.14(0.16)     &      
0.56(0.45)      &      0.11(0.02)R      &      $-$72.36(0.04)     &      
0.63(0.08)      &      0.55(0.12)L      \\ 
   \dots         &                       &      $-$70.05(0.07)     &      
0.56(0.24)      &      0.14(0.02)R      &      $-$66.93(0.11)     &      
0.81(0.18)      &      0.20(0.16)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      $-$75.60(0.03)     &       0.65(0.05)  
   &      0.65(0.21)R      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      $-$68.81(0.12)     &       0.92(0.31)  
   &      0.20(0.21)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 20361+5733      &       93.9+10.0       &      $-$1.60(0.13)      &      
1.28(0.28)      &      0.13(0.04)L      &      $-$1.54(0.13)      &      
1.64(0.38)      &      0.17(0.01)L      \\ 
   \dots         &                       &      14.95(0.26)      &      
1.16(0.58)      &      0.07(0.04)L      &      $-$1.30(0.13)      &      
1.84(0.26)      &      0.22(0.01)R      \\ 
   \dots         &                       &      $-$1.64(0.19)      &      
1.38(0.41)      &      0.14(0.05)R      &                       &              
        &                       \\ 
   \dots         &                       &      15.07(0.23)      &      
1.23(0.28)      &      0.12(0.05)R      &                       &              
        &                       \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 20436+5849      &        95.5+9.9       &      $-$2.29(0.04)      &      
0.79(0.06)      &       0.39(0.03)      &      $-$2.36(0.08)      &      
0.88(0.12)      &      0.24(0.04)      \\ 
   \dots         &                       &       3.31(0.10)      &      
0.85(0.17)      &       0.13(0.01)      &            &             &      $\rm
< 0.04$     \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 21246+5512      &        96.6+3.4       &                       &             
         &         $\rm <$0.05         &      10.49(0.24)      &      
1.20(0.43)      &      0.11(0.04)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &      10.35(0.26)      &       1.13(0.78)    
 &      0.12(0.03)R      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 21432+4719      &       93.5$-$4.4       &       4.01(0.13)      &      
1.61(0.33)      &       0.13(0.04)      &       3.69(0.31)      &      
1.47(0.44)      &       0.08(0.03)      \\ 
   \dots         &                       &       21.02(0.36)       &      
1.40(0.23)      &       0.05(0.02)      &      19.22(0.23)      &      
1.12(0.09)      &       0.09(0.02)      \\ 
%   \dots         &                       &                       &            
&&&&&&&\\
 22051+5848      &       103.1+2.7       &                   &                 
     &         $\rm <$0.03         &       8.46(0.07)      &       1.13(0.40)  
   &      0.13(0.01)L      \\ 
   \dots         &                       &                       &             
         &                       &       8.50(0.09)      &       1.13(0.13)    
 &      0.08(0.02)R      \\ 
%   \dots         &                       &      $-$1.71(0.15)      &      
%1.30(0.44)      &      0.08(0.01)T      &                       &              
%        & & &                       \\ 
   \dots         &                       &      $-$1.71(0.15) & 1.30(0.44) & 0.08(0.01)T &&&\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\rule{2cm}{0cm}$\footnotesize\rm ^a$\rule{0pt}{11pt}\footnotesize
1665~V~profile centered at -21~$\rm km~s^{-1}$  and 1665~H~profile at -27~$\rm km~s^{-1}$\\ 
\rule{2cm}{0cm}
were not observed with high velocity resolution.\\


\rule{2cm}{0cm}$\rm ^b$\rule{0pt}{11pt}\footnotesize
Detection reported in the Paper I.\\


\rule{2cm}{0cm}$\rm ^c$\rule{0pt}{11pt}\footnotesize
These are parameters of 1612~MHz OH line.

\end{table}


\begin{table}[htb]
\rm
\caption{Thermal sources. 
Column 1 contains IRAS or other names. Column 2 -- associations of an
  IRAS  source with   nebulae of  Lynds.  Column 3  -- galactic
coordinates. Columns 4, 5, 6  and 7 --  results
of Gaussian fits. Column 8 contains estimates of OH column density. Column 10 and
11 -- CO radial velocities with the corresponding references. Column 11 -- name
of a associated IRAS cloud or core (Wood~et~al.~1994)}
\begin{center}
\vskip 10pt         
\begin{tabular}{l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c}
\hline
\multicolumn{3}{c|}{Source Name}&\multicolumn{2}{c|}{Flux, Jy}&
\rule{0pt}{11pt}V & 
FWHM&N$\rm _{OH},$&V(CO) &CO&IRAS cloud\\
\cline{1-5}
\rule{0pt}{11pt}IRAS    &        Lynds  &       Galactic&         1667  &      
  1665  &  $\rm km\,s^{-1}$             & $\rm km\,s^{-1}$              &10$\rm
^{14}$cm$^{-2}$&  $\rm km\,s^{-1}$  & Ref.              &       or core\\ 
\hline
\rule{0pt}{11pt}03220+3035&	1448	&	157.9$-$21.5	&	0.15	&	0.07	&	4.1	&	1.2	&	2.84	&		&		&	Per
A           	\\ 
PerA11	&	\dots	&	157.8$-$20.7	&	0.06	&	0.09	&	0.9	&	3.8	&	1.18	&		&
&PerA11          	\\
	&		&		&	0.10	&	0.08	&	7.8	&	1.2	&	0.62	&		&		&		\\
03245+3002	&	1455	&	158.8$-$21.6	&	0.30	&	0.13	&	7.9	&	2.1	&	8.97	&		&		&		\\
03262+3108	&	1450	&	158.4$-$20.5	&	0.25	&	0.09	&	7.8	&	2.4	&	9.59	&	8.4	&	[1]	&	Per A2           	\\
03439+3233	&	1471	&	160.7$-$17.2	&	0.12	&	$\rm<$0.06	&	9.9	&	1.0	&	2.71	&		&		&	Per A           	\\
04016+2610	&	1491	&	168.1$-$19.2	&	0.13	&	0.07	&	7.0	&	1.3	&	2.14	&	7	&	[2]	&	Tau K1           	\\
04073+3800	&	1473	&	160.5$-$9.8	&	0.26	&	0.11	&	$-$3.3	&	1.4	&	4.54	&		&
		&		\\
04191+1523	&	\dots	&	179.6$-$23.5	&	0.15	&	0.11	&	6.8	&	0.9	&	2.94	&		&		&		\\
04263+2426	&	1529	&	173.4$-$16.3	&	0.35	&	0.19	&	6.4	&	1.8	&	9.61	&	6.5	&	[2]	&	Tau E1           	\\
04269+3507	&	1482	&	165.4$-$0.9	&	0.12	&	$\rm<$0.06	&	$-$0.2	&	2.1	&	3.18	&	$-$1	&	[3]	&		\\
04278+2435	&	1529	&	173.5$-$16.0	&	0.19	&	0.08	&	6.2	&	1.4	&	4.54	&	6.2	&	[4]	&		\\
04287+1807	&	1551	&	178.7$-$20.1	&	0.17	&	0.08	&	6.8	&	1.7	&	3.06	&	6.84	&	[1]	&		\\
04325$-$1419	&	1642	&	210.8$-$36.6	&	0.19	&	0.07	&	0.4	&	1.3	&	3.06	&		&		&		\\
04325+2402	&	1535	&	174.7$-$15.5	&	0.27	&	0.10	&	5.7	&	1.2	&	4.55	&	5.7	&
	[2]	&	Tau 51           	\\
04360+2610	&	1527	&	173.5$-$13.5	&	0.32	&	0.27	&	6.1	&	1.1	&	5.34	&		&		&		\\
04369+2539	&	1534	&	174.1$-$13.7	&	0.38	&	0.29	&	6.2	&	1.2	&	8.89	&	6.82	&	[1]	&	Tau A1           	\\
05075+3755	&	\dots	&	168.6$-$1.0	&	0.09	&	0.05	&	$-$16.6	&	1.5	&	1.85	&		&	[5]	&		\\
05168+3634	&	\dots	&	170.7$-$0.3	&	0.06	&	0.07	&	$-$16.2	&	4.1	&	2.77	&	$-$15	&	[5]	&		\\
05271+3509	&	\dots	&	176.5$-$1.7	&	0.16	&	0.13	&	$-$19.5	&	2.3	&	4.65	&	$-$19.6	&	[5]	&		\\
05283$-$0412	&	1640	&	207.3$-$19.8	&	0.22	&	0.13	&	11.0	&	2.3	&	4.16	&	10	&		&		\\
RNO 43	&	\dots	&	192.1$-$11.0	&	0.14	&		&	10.1	&	0.7	&	2.03	&		&		&		\\
05387$-$0924	&	1647	&	213.5$-$19.9	&	$\rm<$0.12	&	0.18	&	3.9	&	2.2	&	9.28	&		&		&		\\
05389$-$0756	&	1641	&	212.1$-$19.2	&	0.76	&	0.56	&	5.0	&	2.2	&	30.37	&		&		&		\\
05435$-$0015	&	1627	&	205.1$-$14.4	&	0.21	&	0.10	&	10.0	&	1.6	&	4.68	&		&		&	Ori A1           	\\
05487+0255	&	1617	&	203.3$-$11.9	&	0.06	&	0.05	&	8.5	&	1.1	&	0.82	&		&		&	Ori A34          	\\
05491+0247	&	1617	&	203.5$-$11.9	&	0.09	&	0.05	&	9.0	&	2.3	&	2.56	&		&		&	Ori A2           	\\
05496+0812	&	1598	&	198.7$-$9.2	&	0.08	&	0.05	&	11.2	&	2.2	&	2.33	&	13.33	&	[5]	&	Ori J           	\\
06046$-$0603	&	1646	&	213.3$-$12.6	&	0.10	&	0.05	&	11.9	&	3.3	&	5.03	&		&		&		\\
06067+2138	&	\dots	&	189.0+1.0	&	0.16	&	0.11	&	2.3	&	4.0	&	22.17	&	3.2	&	[5]	&		\\
06306+0437	&	\dots	&	206.8$-$1.9	&	$-$0.10	&	$-$0.09	&	14.3	&	5.5	&		&	13.97	&	[5]	&		\\
06308+0402	&	\dots	&	207.3$-$2.2	&	$-$0.04	&	$-$0.05	&	0.8	&	5.5	&		&	7.56	&	[5]	&		\\
06343$-$1036	&	\dots	&	220.8$-$8.1	&	0.06	&	0.04	&	12.7	&	4.2	&	4.46	&		&		&	Mon A           	\\
06587$-$0859	&	1654	&	222.1-2.0
&	0.12	&	$\rm<$0.05	&	40.2	&	2.4	&	3.21	& 		&		&		\\
07020$-$1618	&	\dots	&	229.0$-$4.6	&	0.07	&	0.04	&	19.5	&	1.6	&	1.17	&	19.58	&	[5]	&		\\
07077$-$1026	&	\dots	&	224.4$-$0.7	&	0.22	&	0.08	&	15.5	&	2.0	&	5.68	&	14.1	&	[5]	&		\\
07173$-$1744	&	\dots	&	231.9$-$2.1	&	0.07	&	$\rm<$0.06	&	43.4	&	2.9	&	2.36	&	41.3	&	[5]	&		\\
	&		&		&	0.06	&	$\rm<$0.03	&	48.0	&	1.2	&	0.83	&		&		&		\\
%\hline
%\end{tabular}
%\end{center}
%\end{table}
%\newpage
%\addtocounter{table}{-1}
%\begin{table}[htb]
%\caption{\it {}  continued}
%\begin{center}
%\vskip 10pt         
%\begin{tabular}{l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c}
%\hline
%\multicolumn{3}{c|}{Source Name}&\multicolumn{2}{c|}{Flux}& V &
%FWHM&N$_{OH},$&V(CO)&CO&IRAS cloud\\
%\cline{1-5}
%IRAS    &        Lynds  &       Galactic&         1667  &         1665  &               &               &10$^{14}$cm$^{-2}$&            &        Ref.       &       or core\\
%\hline
07422$-$2001	&	\dots	&	236.8+2.0	&	0.08	&	0.08	&	52.3	&	3.3	&	1.62	&	52.7	&	[5]	&		\\
16235$-$2416	&	1688	&	353.1+16.9	&	0.30	&	$\rm<$0.05	&	3.9	&	2.3	&	9.45	&	3.03	&	[6]	&	Oph A1           	\\
16242$-$2422	&	1688	&	353.1+16.7	&	0.64	&	0.56	&	3.7	&	1.6	&	22.02	&	3.03	&		&	Oph A2           	\\
16244$-$2432	&	1688	&	353.0+16.6	&	0.55	&	0.38	&	3.6	&	1.5	&	14.53	&	3.5	&	[2]	&	Oph A3           	\\
16288$-$2450	&	\dots &	353.5+15.6	&	0.25	&	0.12	&	4.2	&	1.1	&	3.84	&	4.35	&	[7]	&	Oph A4           	\\
16341$-$1022	&	\dots	&	6.3+23.1	&	0.07	&	$\rm<$0.04	&	$-$1.1	&	0.6	&		&		&		&		\\
16442$-$0930	&	260;261	&	8.7+22.2	&	0.12	&	0.08	&	3.7	&	1.2	&	1.61	&	3.4	&	[1]	&		\\
CTB 37 B	&	\dots	&	348.8+0.2	&	$-$0.15	&	$-$0.12	&	$-$7.6	&	3.2	&		&		&		&		\\
	&		&		&	0.12	&	$\rm<$0.06	&	0.8	&	3.4	&	5.48	&		&		&		\\
17130$-$2053	&	100	&	3.1+9.9	&	0.11	&	0.07	&	1.8	&	1.1	&	1.70	&		&		&		\\
18265+0028	&	570	&	30.8+5.2	&	0.22	&	0.12	&	8.3	&	1.8	&	3.12	&		&		&		\\
19005$-$0445	&	\dots	&	30.1$-$4.7	&	0.08	&	$\rm<$0.05	&	36.9	&	4.9	&	4.62	&		&		&		\\
20094+2744	&	824	&	66.6$-$3.2	&	0.14	&	0.1	&	5.3	&	2.9	&	5.55	&		&		&		\\
20231+3440	&	870	&	74.0$-$1.7	&	0.15	&	0.12	&	5.8	&	3.1	&	6.55	&		&		&		\\
20568+5217	&	1003	&	91.6+4.4	&	0.22	&	0.11	&	$-$3.5	&	3.3	&	10.26	&	$-$3	&	[3]	&		\\
21007+4951	& \dots	&	90.2+2.3	&	0.14	&	0.12	&	$-$0.8	&	4.5	&	6.27	&	1.1	&	[5]	&		\\
21025+5221	&	1011	&	92.3+3.8	&	0.23	&	0.16	&	$-$1.7	&	3.0	&	9.07	&		&		&		\\
21106+5206	&	1022	&	92.9+2.7	&	$-$0.48	&	$\rm<$0.07	&	$-$2.3	&	2.1	&		&		&		&		\\
	&		&		&	$-$0.2	&	$-$0.17	&	$-$12.1	&	2.6	&		&		&		&		\\
21161+6141	&	1125	&	100.4+8.8	&	0.12	&	0.1	&	0.9	&	3.5	&	5.20	&		&		&		\\
21429+4726	&	1040	&	93.5$-$4.3	&	0.09	&	0.07	&	3.9	&	0.8	&	1.48	&	4	&	[5]	&		\\
\hline
\multicolumn{11}{l}{\rule{0pt}{11pt} \footnotesize [1] Myers et al.(1983),
[2] Terebey et al.(1989), [3] Casoli et al.(1986), [4] Heyer et al.(1987), 
}\\
\multicolumn{11}{l}{\rule{0pt}{11pt} \footnotesize
[5] Wouterloot and Brand (1989),
[6] de Geus et al.(1990), [7] Benson et al.(1989)
}\\
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\end{document}
