\documentstyle[12pt,referee]{l-aa}

\begin{document}

\setcounter{table}{2}                                                 
\begin{table*}                                                        
\caption[]{New standard model fractional abundances:                  
$n_{H}=10^{4}$ $cm^{-3}$}                                             
\begin{flushleft}                                                     
\begin{tabular}{lccccccccc}                                           
\hline\noalign{\smallskip}                                            
\multicolumn{1}{l}{} &                                                
\multicolumn{4}{c}{T=10K} & \multicolumn{1}{l}{} &                    
\multicolumn{4}{c}{T=50K} \\                                          
\cline{2-5} \cline{7-10}                                              
 Species                                                              
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state &     
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state \\    
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline\noalign{\smallskip}                                            
C                          &  6.3(-05) &  1.2(-05) &  7.9(-08) &  3.9(-08) &  &  5.0(-05) &  2.3(-06) &  1.0(-08) &  7.3(-09) \cr
Cl                         &  7.9(-09) &  7.8(-09) &  7.8(-09) &  7.7(-09) &  &  7.8(-09) &  7.6(-09) &  7.0(-09) &  6.9(-09) \cr
Fe                         &  6.3(-10) &  8.5(-10) &  8.0(-10) &  9.1(-10) &  &  7.3(-10) &  8.5(-10) &  9.6(-10) &  1.0(-09) \cr
H                          &  1.8(-04) &  6.3(-05) &  4.3(-06) &  3.0(-06) &  &  1.1(-04) &  1.8(-05) &  1.1(-06) &  9.0(-07) \cr
He                         &  2.8(-01) &  2.8(-01) &  2.8(-01) &  2.8(-01) &  &  2.8(-01) &  2.8(-01) &  2.8(-01) &  2.8(-01) \cr
Mg                         &  2.8(-09) &  3.8(-09) &  3.5(-09) &  3.6(-09) &  &  3.4(-09) &  3.7(-09) &  3.6(-09) &  3.5(-09) \cr
N                          &  4.2(-05) &  4.2(-05) &  4.0(-05) &  1.9(-05) &  &  4.2(-05) &  4.1(-05) &  3.2(-05) &  6.6(-06) \cr
Na                         &  6.8(-10) &  9.4(-10) &  9.1(-10) &  9.6(-10) &  &  8.6(-10) &  9.5(-10) &  9.4(-10) &  9.6(-10) \cr
O                          &  2.7(-04) &  2.1(-04) &  1.7(-04) &  1.4(-04) &  &  2.6(-04) &  1.9(-04) &  1.2(-04) &  9.0(-05) \cr
P                          &  5.7(-09) &  5.7(-09) &  5.8(-09) &  5.9(-09) &  &  5.5(-09) &  5.5(-09) &  5.5(-09) &  5.6(-09) \cr
S                          &  1.5(-07) &  1.5(-07) &  1.5(-07) &  1.5(-07) &  &  1.4(-07) &  1.4(-07) &  1.1(-07) &  9.0(-08) \cr
Si                         &  1.3(-08) &  1.2(-08) &  6.5(-09) &  4.7(-09) &  &  1.2(-08) &  6.2(-09) &  1.5(-09) &  1.1(-09) \cr
C$_{2}$                    &  6.1(-08) &  1.8(-08) &  7.3(-10) &  2.8(-10) &  &  2.7(-08) &  1.7(-09) &  3.8(-11) &  3.9(-11) \cr
CCl                        &  8.9(-13) &  5.8(-13) &  3.2(-14) &  3.0(-14) &  &  6.9(-13) &  2.3(-13) &  2.9(-14) &  3.4(-14) \cr
CH                         &  1.3(-08) &  4.6(-09) &  2.9(-10) &  1.3(-10) &  &  1.6(-08) &  2.2(-09) &  8.8(-11) &  8.0(-11) \cr
CN                         &  1.5(-07) &  9.4(-08) &  5.6(-09) &  3.1(-09) &  &  8.8(-08) &  1.9(-08) &  1.2(-09) &  1.5(-09) \cr
CO                         &  7.5(-05) &  1.3(-04) &  1.5(-04) &  1.5(-04) &  &  9.2(-05) &  1.4(-04) &  1.5(-04) &  1.5(-04) \cr
CP                         &  3.7(-12) &  3.0(-12) &  2.1(-13) &  4.9(-14) &  &  6.0(-12) &  1.4(-12) &  2.8(-14) &  1.5(-14) \cr
CS                         &  8.3(-09) &  5.6(-09) &  1.1(-09) &  6.0(-10) &  &  1.4(-08) &  4.1(-09) &  4.9(-10) &  5.1(-10) \cr
H$_{2}$                    &  1.0(+00) &  1.0(+00) &  1.0(+00) &  1.0(+00) &  &  1.0(+00) &  1.0(+00) &  1.0(+00) &  1.0(+00) \cr
HCl                        &  1.5(-10) &  2.1(-10) &  2.1(-10) &  2.8(-10) &  &  2.3(-10) &  4.3(-10) &  9.6(-10) &  1.1(-09) \cr
HS                         &  1.6(-11) &  2.7(-11) &  7.3(-12) &  6.5(-12) &  &  1.6(-11) &  1.7(-11) &  1.8(-12) &  2.9(-12) \cr
MgH                        &  4.2(-13) &  2.3(-13) &  1.9(-13) &  2.2(-13) &  &  2.5(-13) &  1.8(-13) &  2.4(-13) &  2.4(-13) \cr
N$_{2}$                    &  3.1(-08) &  1.7(-07) &  1.2(-06) &  1.2(-05) &  &  6.6(-08) &  7.1(-07) &  5.3(-06) &  1.8(-05) \cr
NH                         &  4.8(-10) &  2.4(-10) &  9.2(-11) &  4.1(-10) &  &  1.7(-10) &  1.4(-10) &  6.8(-10) &  3.0(-09) \cr
NO                         &  8.6(-09) &  2.2(-08) &  4.4(-08) &  5.7(-08) &  &  1.1(-08) &  6.1(-08) &  1.1(-07) &  1.8(-07) \cr
NS                         &  6.4(-12) &  1.3(-11) &  4.2(-12) &  2.3(-12) &  &  7.0(-12) &  1.1(-11) &  1.6(-12) &  1.6(-12) \cr
O$_{2}$                    &  1.4(-06) &  4.1(-06) &  2.0(-05) &  3.0(-05) &  &  9.4(-07) &  7.1(-06) &  4.2(-05) &  5.7(-05) \cr
OH                         &  2.7(-08) &  2.9(-08) &  3.5(-08) &  3.8(-08) &  &  3.5(-08) &  5.0(-08) &  7.1(-08) &  8.2(-08) \cr
PH                         &  7.4(-12) &  1.2(-11) &  8.5(-12) &  8.9(-12) &  &  1.1(-11) &  1.9(-11) &  2.6(-11) &  3.0(-11) \cr
PN                         &  2.2(-10) &  2.0(-10) &  1.0(-10) &  6.8(-11) &  &  4.0(-10) &  3.7(-10) &  3.1(-10) &  1.3(-10) \cr
PO                         &  5.8(-11) &  6.1(-11) &  3.6(-11) &  5.3(-11) &  &  8.8(-11) &  1.0(-10) &  1.0(-10) &  2.3(-10) \cr
SiC                        &  6.8(-11) &  4.8(-11) &  5.0(-12) &  1.2(-12) &  &  4.1(-11) &  4.6(-12) &  4.0(-14) &  4.7(-14) \cr
SiH                        &  1.1(-11) &  2.1(-11) &  4.1(-11) &  4.3(-11) &  &  7.7(-12) &  9.9(-12) &  8.2(-12) &  1.3(-11) \cr
SiN                        &  6.6(-12) &  8.4(-12) &  1.1(-11) &  1.7(-11) &  &  4.8(-12) &  3.5(-12) &  4.9(-12) &  1.1(-11) \cr
SiO                        &  2.3(-09) &  3.9(-09) &  8.9(-09) &  1.0(-08) &  &  3.8(-09) &  9.3(-09) &  1.4(-08) &  1.4(-08) \cr
SiS                        &  7.4(-13) &  9.6(-13) &  7.9(-13) &  7.5(-13) &  &  1.1(-12) &  8.2(-13) &  1.8(-13) &  1.5(-13) \cr
SO                         &  6.5(-10) &  1.3(-09) &  3.8(-09) &  7.6(-09) &  &  1.1(-09) &  4.6(-09) &  4.3(-08) &  6.3(-08) \cr
C$_{2}$H                   &  1.0(-07) &  2.3(-08) &  1.5(-09) &  3.4(-10) &  &  4.8(-08) &  3.6(-09) &  6.3(-11) &  2.0(-11) \cr
C$_{2}$N                   &  3.3(-08) &  1.3(-08) &  3.8(-10) &  4.3(-11) &  &  1.5(-08) &  1.5(-09) &  1.6(-11) &  1.4(-12) \cr
C$_{2}$S                   &  2.9(-09) &  1.8(-09) &  2.3(-10) &  3.3(-11) &  &  5.4(-09) &  1.7(-09) &  9.8(-12) &  1.4(-12) \cr
C$_{3}$                    &  4.7(-08) &  1.1(-08) &  2.9(-10) &  4.3(-11) &  &  1.7(-08) &  6.2(-10) &  2.2(-12) &  6.0(-13) \cr
CCO                        &  1.8(-10) &  1.4(-10) &  1.2(-11) &  2.8(-12) &  &  3.5(-10) &  8.2(-11) &  1.5(-12) &  3.8(-13) \cr
CCP                        &  7.4(-13) &  3.9(-13) &  3.4(-14) &  4.8(-15) &  &  1.6(-12) &  2.2(-13) &  1.4(-15) &  3.7(-16) \cr
CH$_{2}$                   &  3.9(-07) &  1.7(-07) &  6.4(-09) &  2.9(-09) &  &  1.6(-07) &  2.3(-08) &  7.6(-10) &  5.3(-10) \cr
CO$_{2}$                   &  1.4(-07) &  2.5(-07) &  1.7(-07) &  2.4(-07) &  &  1.3(-07) &  1.9(-07) &  2.5(-07) &  4.9(-07) \cr
H$_{2}$O                   &  1.2(-06) &  7.3(-07) &  5.7(-07) &  5.9(-07) &  &  1.5(-06) &  1.4(-06) &  1.4(-06) &  1.2(-06) \cr
H$_{2}$S                   &  2.0(-11) &  4.0(-11) &  5.1(-11) &  7.3(-11) &  &  1.2(-11) &  3.8(-11) &  7.1(-11) &  9.2(-11) \cr
HCN                        &  1.6(-07) &  6.1(-08) &  2.4(-09) &  1.4(-09) &  &  1.2(-07) &  2.0(-08) &  1.6(-09) &  1.4(-09) \cr
HCO                        &  2.1(-09) &  1.0(-09) &  7.3(-11) &  7.9(-11) &  &  1.2(-09) &  2.9(-10) &  8.3(-11) &  1.5(-10) \cr
HCP                        &  9.8(-13) &  1.8(-12) &  1.5(-13) &  4.0(-14) &  &  1.4(-12) &  8.1(-13) &  2.5(-14) &  1.2(-14) \cr
HCS                        &  1.8(-10) &  1.0(-10) &  6.9(-12) &  2.9(-12) &  &  7.6(-11) &  1.9(-11) &  7.2(-13) &  5.0(-13) \cr
HCSi                       &  4.6(-12) &  3.3(-12) &  3.5(-13) &  1.8(-13) &  &  3.9(-12) &  5.9(-13) &  1.6(-14) &  2.2(-14) \cr
HNC                        &  5.8(-08) &  2.4(-08) &  1.1(-09) &  1.2(-09) &  &  4.1(-08) &  9.3(-09) &  1.1(-09) &  1.5(-09) \cr
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline                                                                
\end{tabular}                                                         
\end{flushleft}                                                       
\end{table*}                                                          
\clearpage                                                            
\newpage                                                              
                                                                      
\setcounter{table}{2}                                                 
\begin{table*}                                                        
\caption[]{Continued}                                                 
\begin{flushleft}                                                     
\begin{tabular}{lccccccccc}                                           
\hline\noalign{\smallskip}                                            
\multicolumn{1}{l}{} &                                                
\multicolumn{4}{c}{T=10K} & \multicolumn{1}{l}{} &                    
\multicolumn{4}{c}{T=50K} \\                                          
\cline{2-5} \cline{7-10}                                              
 Species:                                                             
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state &     
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state \\    
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline\noalign{\smallskip}                                            
HNO                        &  2.7(-09) &  1.4(-09) &  5.3(-10) &  3.3(-09) &  &  5.8(-10) &  4.3(-10) &  2.1(-09) &  7.7(-09) \cr
HNSi                       &  4.3(-11) &  4.8(-11) &  9.0(-11) &  2.8(-10) &  &  3.5(-11) &  5.9(-11) &  1.1(-10) &  3.2(-10) \cr
HPO                        &  5.8(-13) &  5.9(-13) &  6.2(-13) &  8.6(-13) &  &  5.9(-13) &  1.4(-12) &  3.2(-12) &  3.5(-12) \cr
HS$_{2}$                   &  3.7(-14) &  2.8(-13) &  1.3(-12) &  1.5(-12) &  &  2.8(-14) &  3.7(-13) &  5.5(-13) &  4.6(-13) \cr
N$_{2}$O                   &  6.7(-10) &  1.5(-09) &  1.1(-09) &  2.9(-09) &  &  2.2(-10) &  6.9(-10) &  2.5(-09) &  6.1(-09) \cr
NaOH                       &  2.1(-14) &  9.3(-15) &  6.2(-15) &  7.7(-15) &  &  3.1(-14) &  2.8(-14) &  4.1(-14) &  3.6(-14) \cr
NH$_{2}$                   &  2.9(-09) &  1.6(-09) &  7.2(-10) &  4.8(-09) &  &  1.3(-09) &  1.0(-09) &  5.9(-09) &  2.3(-08) \cr
NO$_{2}$                   &  5.2(-11) &  2.4(-11) &  8.3(-12) &  6.6(-11) &  &  2.4(-11) &  1.6(-11) &  7.2(-11) &  3.9(-10) \cr
O$_{2}$H                   &  1.1(-12) &  1.4(-12) &  3.3(-13) &  3.4(-13) &  &  2.0(-12) &  2.3(-12) &  5.5(-13) &  7.2(-13) \cr
OCN                        &  2.1(-08) &  4.2(-08) &  6.7(-09) &  3.6(-09) &  &  3.9(-09) &  7.8(-09) &  1.5(-09) &  2.3(-09) \cr
OCS                        &  1.6(-09) &  8.8(-10) &  2.3(-10) &  2.4(-10) &  &  1.4(-09) &  4.8(-10) &  5.0(-11) &  5.0(-11) \cr
SiC$_{2}$                  &  1.5(-11) &  1.2(-11) &  1.3(-12) &  2.1(-13) &  &  1.7(-11) &  2.2(-12) &  1.2(-14) &  3.4(-15) \cr
SiH$_{2}$                  &  3.0(-14) &  1.1(-13) &  1.8(-13) &  2.1(-13) &  &  4.8(-15) &  1.5(-14) &  1.4(-14) &  2.5(-14) \cr
SiO$_{2}$                  &  1.1(-12) &  3.8(-12) &  1.3(-11) &  1.8(-11) &  &  4.4(-12) &  2.9(-11) &  1.0(-10) &  1.3(-10) \cr
SO$_{2}$                   &  6.3(-11) &  1.3(-10) &  2.9(-10) &  6.8(-10) &  &  1.3(-11) &  9.5(-11) &  2.0(-09) &  4.0(-09) \cr
C$_{2}$H$_{2}$             &  7.6(-07) &  4.1(-07) &  4.4(-08) &  7.7(-09) &  &  7.8(-07) &  1.6(-07) &  1.7(-09) &  3.6(-10) \cr
C$_{3}$H                   &  5.2(-08) &  1.2(-08) &  3.8(-10) &  5.8(-11) &  &  5.3(-08) &  2.0(-09) &  5.7(-12) &  1.3(-12) \cr
C$_{3}$N                   &  2.4(-08) &  8.3(-09) &  1.0(-10) &  9.2(-12) &  &  1.2(-08) &  6.3(-10) &  1.5(-12) &  1.3(-13) \cr
C$_{3}$O                   &  4.1(-11) &  6.7(-11) &  8.5(-12) &  2.2(-12) &  &  2.4(-11) &  2.3(-12) &  3.3(-14) &  9.7(-15) \cr
C$_{3}$S                   &  7.9(-10) &  3.5(-10) &  2.4(-11) &  2.8(-12) &  &  1.1(-09) &  1.2(-10) &  2.1(-13) &  3.2(-14) \cr
C$_{4}$                    &  3.7(-08) &  6.6(-09) &  1.2(-10) &  1.4(-11) &  &  1.2(-08) &  2.0(-10) &  1.8(-13) &  4.1(-14) \cr
CH$_{3}$                   &  4.4(-09) &  2.3(-09) &  1.4(-10) &  1.0(-10) &  &  1.6(-09) &  4.4(-10) &  2.7(-11) &  2.7(-11) \cr
H$_{2}$CN                  &  4.2(-10) &  3.9(-10) &  3.4(-11) &  1.4(-11) &  &  1.7(-10) &  8.9(-11) &  7.1(-12) &  2.0(-12) \cr
H$_{2}$CO                  &  1.1(-07) &  4.1(-08) &  1.6(-09) &  1.1(-09) &  &  8.7(-08) &  2.2(-08) &  8.9(-10) &  6.7(-10) \cr
H$_{2}$CS                  &  2.3(-10) &  8.9(-10) &  2.0(-10) &  5.3(-11) &  &  2.9(-10) &  1.2(-09) &  5.3(-11) &  1.1(-11) \cr
H$_{2}$S$_{2}$             &  3.6(-14) &  2.7(-13) &  1.2(-12) &  1.4(-12) &  &  2.8(-14) &  3.6(-13) &  5.0(-13) &  4.1(-13) \cr
NH$_{3}$                   &  6.4(-09) &  3.3(-09) &  1.8(-09) &  1.2(-08) &  &  4.3(-09) &  3.1(-09) &  1.5(-08) &  5.2(-08) \cr
SiC$_{2}$H                 &  7.6(-11) &  7.0(-11) &  8.7(-12) &  1.7(-12) &  &  5.2(-11) &  2.6(-11) &  1.6(-13) &  3.1(-14) \cr
SiC$_{3}$                  &  5.1(-12) &  3.6(-12) &  2.7(-13) &  3.4(-14) &  &  4.8(-12) &  3.8(-13) &  6.3(-16) &  1.7(-16) \cr
SiCH$_{2}$                 &  1.1(-11) &  6.8(-12) &  1.8(-13) &  8.1(-14) &  &  5.9(-12) &  2.8(-12) &  3.0(-14) &  1.3(-14) \cr
C$_{2}$H$_{3}$             &  6.9(-08) &  2.4(-08) &  1.1(-09) &  2.6(-10) &  &  3.4(-08) &  4.8(-09) &  5.8(-11) &  1.7(-11) \cr
C$_{3}$H$_{2}$             &  2.9(-08) &  1.1(-08) &  4.5(-10) &  6.9(-11) &  &  1.8(-08) &  1.6(-09) &  5.7(-12) &  1.4(-12) \cr
C$_{4}$H                   &  1.5(-07) &  2.4(-08) &  3.5(-10) &  3.8(-11) &  &  9.1(-08) &  1.8(-09) &  1.1(-12) &  1.9(-13) \cr
C$_{4}$N                   &  4.7(-09) &  1.2(-09) &  3.0(-12) &  8.1(-14) &  &  1.4(-09) &  3.7(-11) &  5.0(-15) &  4.9(-17) \cr
C$_{4}$S                   &  9.9(-11) &  2.1(-11) &  4.3(-13) &  4.3(-14) &  &  1.2(-10) &  6.7(-12) &  2.5(-15) &  3.0(-16) \cr
C$_{5}$                    &  1.9(-08) &  2.4(-09) &  1.8(-11) &  1.3(-12) &  &  6.1(-09) &  5.5(-11) &  1.7(-14) &  1.0(-15) \cr
CH$_{2}$CN                 &  2.8(-08) &  9.1(-09) &  1.3(-10) &  1.9(-11) &  &  1.9(-08) &  4.7(-09) &  2.3(-11) &  3.6(-12) \cr
CH$_{2}$CO                 &  3.4(-08) &  1.2(-08) &  4.0(-10) &  1.1(-10) &  &  2.2(-08) &  4.3(-09) &  3.6(-11) &  1.1(-11) \cr
CH$_{2}$NH                 &  3.8(-10) &  8.4(-11) &  1.2(-12) &  5.7(-12) &  &  1.3(-10) &  3.2(-11) &  3.3(-12) &  9.1(-12) \cr
CH$_{4}$                   &  2.3(-06) &  3.7(-06) &  2.8(-07) &  9.0(-08) &  &  6.9(-07) &  8.2(-07) &  4.5(-08) &  1.5(-08) \cr
HC$_{3}$N                  &  1.1(-07) &  3.2(-08) &  2.4(-10) &  2.4(-11) &  &  3.9(-08) &  2.2(-09) &  3.1(-12) &  4.0(-13) \cr
HCOOH                      &  8.0(-10) &  2.8(-09) &  1.8(-09) &  1.4(-09) &  &  1.6(-10) &  6.4(-10) &  7.0(-10) &  5.9(-10) \cr
NH$_{2}$CN                 &  2.0(-09) &  6.4(-10) &  1.4(-11) &  5.3(-11) &  &  1.2(-10) &  3.1(-11) &  5.5(-12) &  2.5(-11) \cr
SiC$_{2}$H$_{2}$           &  5.4(-12) &  4.3(-12) &  6.5(-13) &  1.1(-13) &  &  3.3(-12) &  1.7(-12) &  7.2(-15) &  1.2(-15) \cr
SiC$_{3}$H                 &  3.6(-12) &  3.8(-12) &  5.5(-14) &  3.8(-15) &  &  2.9(-12) &  8.3(-13) &  4.0(-16) &  3.6(-17) \cr
SiCH$_{3}$                 &  3.7(-12) &  2.1(-12) &  6.3(-14) &  2.5(-14) &  &  1.8(-12) &  7.2(-13) &  7.3(-15) &  2.7(-15) \cr
C$_{2}$H$_{4}$             &  2.1(-09) &  2.9(-09) &  5.1(-11) &  5.2(-12) &  &  1.3(-09) &  1.6(-09) &  2.8(-12) &  5.1(-13) \cr
C$_{3}$H$_{3}$             &  3.5(-10) &  3.9(-10) &  2.4(-12) &  1.8(-13) &  &  1.6(-10) &  5.6(-11) &  5.0(-14) &  6.8(-15) \cr
C$_{4}$H$_{2}$             &  2.8(-08) &  7.7(-09) &  1.0(-10) &  3.0(-12) &  &  1.4(-08) &  1.5(-09) &  3.4(-13) &  1.1(-14) \cr
C$_{5}$H                   &  6.2(-09) &  6.1(-10) &  1.1(-12) &  4.2(-14) &  &  3.6(-09) &  3.2(-11) &  7.1(-15) &  7.4(-17) \cr
C$_{5}$N                   &  4.8(-09) &  1.1(-09) &  2.8(-12) &  8.2(-14) &  &  1.4(-09) &  3.4(-11) &  4.7(-15) &  4.9(-17) \cr
C$_{6}$                    &  7.5(-09) &  7.1(-10) &  1.2(-12) &  2.4(-14) &  &  1.7(-09) &  1.6(-11) &  8.6(-15) &  5.9(-18) \cr
CH$_{3}$CN                 &  7.4(-09) &  9.5(-10) &  1.3(-12) &  5.4(-13) &  &  5.7(-09) &  2.0(-10) &  5.0(-13) &  3.2(-13) \cr
CH$_{3}$OH                 &  3.5(-09) &  8.7(-10) &  2.2(-11) &  1.6(-11) &  &  6.3(-10) &  1.5(-10) &  4.1(-12) &  2.5(-12) \cr
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline                                                                
\end{tabular}                                                         
\end{flushleft}                                                       
\end{table*}                                                          
\clearpage                                                            
\newpage                                                              
                                                                      
\setcounter{table}{2}                                                 
\begin{table*}                                                        
\caption[]{Continued}                                                 
\begin{flushleft}                                                     
\begin{tabular}{lccccccccc}                                           
\hline\noalign{\smallskip}                                            
\multicolumn{1}{l}{} &                                                
\multicolumn{4}{c}{T=10K} & \multicolumn{1}{l}{} &                    
\multicolumn{4}{c}{T=50K} \\                                          
\cline{2-5} \cline{7-10}                                              
 Species:                                                             
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state &     
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state \\    
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline\noalign{\smallskip}                                            
CH$_{3}$CHO                &  9.4(-12) &  5.1(-12) &  2.4(-13) &  4.1(-14) &  &  2.4(-12) &  6.0(-13) &  3.2(-15) &  5.6(-16) \cr
C$_{2}$H$_{3}$CN           &  3.3(-10) &  3.0(-10) &  3.0(-13) &  1.8(-14) &  &  5.2(-11) &  2.8(-11) &  3.1(-15) &  6.4(-16) \cr
C$_{3}$H$_{4}$             &  3.3(-09) &  3.4(-09) &  1.5(-11) &  7.6(-13) &  &  1.3(-09) &  5.5(-10) &  2.5(-13) &  1.7(-14) \cr
C$_{5}$H$_{2}$             &  3.7(-09) &  1.3(-09) &  2.5(-12) &  9.8(-14) &  &  1.3(-09) &  6.7(-11) &  7.4(-15) &  2.0(-16) \cr
C$_{6}$H                   &  3.4(-09) &  2.9(-10) &  5.3(-13) &  7.8(-15) &  &  1.9(-09) &  3.0(-11) &  2.0(-14) &  3.7(-18) \cr
C$_{7}$                    &  3.2(-09) &  2.4(-10) &  2.9(-13) &  3.0(-15) &  &  6.4(-10) &  5.4(-12) &  2.0(-15) &  2.0(-19) \cr
CH$_{3}$NH$_{2}$           &  3.6(-10) &  8.5(-11) &  1.2(-12) &  5.5(-12) &  &  9.3(-11) &  3.2(-11) &  2.8(-12) &  7.8(-12) \cr
HC$_{5}$N                  &  7.8(-09) &  1.4(-09) &  2.3(-12) &  6.8(-14) &  &  2.6(-09) &  7.3(-11) &  6.8(-15) &  7.1(-17) \cr
C$_{6}$H$_{2}$             &  5.2(-09) &  1.3(-09) &  1.2(-11) &  8.1(-14) &  &  3.6(-09) &  5.3(-10) &  4.5(-13) &  2.3(-17) \cr
C$_{7}$H                   &  1.5(-09) &  8.4(-11) &  4.1(-14) &  7.2(-16) &  &  7.1(-10) &  2.2(-12) &  4.6(-16) &  8.4(-20) \cr
C$_{7}$N                   &  8.3(-10) &  1.2(-10) &  7.3(-14) &  4.0(-16) &  &  6.1(-11) &  2.3(-12) &  3.5(-16) &  1.9(-20) \cr
C$_{8}$                    &  1.7(-09) &  9.1(-11) &  3.5(-14) &  3.6(-16) &  &  2.8(-10) &  9.7(-13) &  4.9(-16) &  5.7(-21) \cr
CH$_{3}$C$_{3}$N           &  8.4(-10) &  1.4(-10) &  1.9(-13) &  1.3(-14) &  &  1.9(-10) &  1.1(-11) &  2.7(-15) &  3.0(-16) \cr
HCOOCH$_{3}$               &  6.3(-12) &  9.2(-13) &  6.5(-16) &  3.4(-16) &  &  1.1(-12) &  2.1(-13) &  1.5(-16) &  6.3(-17) \cr
C$_{2}$H$_{5}$OH           &  1.7(-12) &  2.3(-12) &  3.5(-14) &  3.4(-15) &  &  2.0(-14) &  4.9(-14) &  9.7(-17) &  1.2(-17) \cr
C$_{7}$H$_{2}$             &  1.1(-09) &  1.3(-10) &  6.3(-14) &  9.3(-16) &  &  3.7(-10) &  5.8(-12) &  9.4(-16) &  1.1(-19) \cr
C$_{8}$H                   &  1.8(-09) &  7.1(-11) &  2.3(-14) &  2.2(-16) &  &  6.9(-10) &  2.3(-12) &  1.4(-15) &  7.3(-21) \cr
C$_{9}$                    &  5.1(-10) &  2.3(-11) &  6.6(-15) &  3.9(-17) &  &  8.1(-11) &  2.6(-13) &  8.8(-17) &  2.0(-22) \cr
CH$_{3}$C$_{4}$H           &  3.3(-09) &  2.1(-09) &  2.7(-12) &  8.7(-14) &  &  1.1(-09) &  2.4(-10) &  9.1(-15) &  1.8(-16) \cr
CH$_{3}$OCH$_{3}$          &  1.9(-12) &  3.3(-13) &  1.7(-16) &  8.2(-17) &  &  9.4(-14) &  2.0(-14) &  5.9(-18) &  2.5(-18) \cr
HC$_{7}$N                  &  1.4(-09) &  1.6(-10) &  7.9(-14) &  4.2(-16) &  &  2.2(-10) &  7.1(-12) &  6.5(-16) &  3.4(-20) \cr
C$_{8}$H$_{2}$             &  5.2(-10) &  9.4(-11) &  1.6(-13) &  6.6(-17) &  &  1.7(-10) &  2.3(-11) &  2.7(-14) &  1.4(-21) \cr
C$_{9}$H                   &  2.0(-10) &  6.6(-12) &  3.2(-16) &  1.0(-18) &  &  5.3(-11) &  1.0(-13) &  1.1(-18) &  1.2(-23) \cr
C$_{9}$N                   &  9.3(-11) &  8.4(-12) &  1.2(-15) &  1.8(-18) &  &  8.2(-12) &  1.1(-13) &  2.0(-17) &  5.0(-24) \cr
CH$_{3}$C$_{5}$N           &  4.9(-11) &  3.9(-12) &  2.7(-16) &  4.8(-18) &  &  4.4(-12) &  4.4(-14) &  1.5(-19) &  7.9(-22) \cr
C$_{9}$H$_{2}$             &  2.1(-10) &  1.6(-11) &  7.0(-16) &  1.8(-18) &  &  4.8(-11) &  4.6(-13) &  2.9(-18) &  1.8(-23) \cr
CH$_{3}$C$_{6}$H           &  9.1(-11) &  3.1(-11) &  4.2(-15) &  1.8(-17) &  &  1.2(-11) &  1.5(-12) &  3.6(-17) &  1.8(-21) \cr
CH$_{3}$C$_{7}$N           &  8.3(-12) &  4.2(-13) &  7.9(-18) &  2.8(-20) &  &  3.5(-13) &  3.4(-15) &  1.0(-20) &  3.4(-25) \cr
HC$_{9}$N                  &  1.5(-10) &  1.1(-11) &  1.2(-15) &  1.3(-18) &  &  2.0(-11) &  3.1(-13) &  3.8(-17) &  6.3(-24) \cr
e                          &  4.9(-08) &  5.1(-08) &  5.4(-08) &  5.1(-08) &  &  7.3(-08) &  7.5(-08) &  7.0(-08) &  7.0(-08) \cr
C$^{+}$                    &  7.4(-09) &  9.8(-09) &  9.3(-09) &  6.5(-09) &  &  1.7(-08) &  1.4(-08) &  4.3(-09) &  3.0(-09) \cr
Fe$^{+}$                   &  5.4(-09) &  5.1(-09) &  5.2(-09) &  5.1(-09) &  &  5.3(-09) &  5.1(-09) &  5.0(-09) &  5.0(-09) \cr
H$^{+}$                    &  4.6(-10) &  8.0(-10) &  1.2(-09) &  9.2(-10) &  &  1.2(-09) &  1.5(-09) &  8.2(-10) &  6.6(-10) \cr
He$^{+}$                   &  1.1(-09) &  8.1(-10) &  7.4(-10) &  7.1(-10) &  &  2.1(-09) &  1.6(-09) &  1.3(-09) &  1.2(-09) \cr
Mg$^{+}$                   &  1.1(-08) &  1.0(-08) &  1.0(-08) &  1.0(-08) &  &  1.1(-08) &  1.0(-08) &  1.0(-08) &  1.0(-08) \cr
N$^{+}$                    &  1.7(-11) &  7.7(-12) &  3.8(-12) &  2.3(-11) &  &  1.4(-14) &  8.9(-15) &  3.3(-14) &  9.7(-14) \cr
Na$^{+}$                   &  3.3(-09) &  3.1(-09) &  3.1(-09) &  3.0(-09) &  &  3.1(-09) &  3.1(-09) &  3.1(-09) &  3.0(-09) \cr
P$^{+}$                    &  5.9(-12) &  7.7(-12) &  6.5(-12) &  4.2(-12) &  &  1.7(-11) &  1.3(-11) &  3.3(-12) &  2.3(-12) \cr
S$^{+}$                    &  3.0(-10) &  8.6(-10) &  2.5(-09) &  1.8(-09) &  &  1.4(-09) &  3.9(-09) &  1.8(-09) &  1.2(-09) \cr
Si$^{+}$                   &  4.4(-11) &  1.2(-10) &  3.0(-10) &  2.4(-10) &  &  1.4(-10) &  2.2(-10) &  1.1(-10) &  9.6(-11) \cr
C$_{2}^{+}$                &  6.5(-15) &  2.1(-15) &  1.3(-16) &  2.8(-17) &  &  5.9(-15) &  6.6(-16) &  6.4(-18) &  2.3(-18) \cr
CH$^{+}$                   &  8.8(-13) &  2.4(-13) &  2.1(-15) &  1.0(-15) &  &  1.1(-12) &  8.7(-14) &  5.0(-16) &  3.7(-16) \cr
CO$^{+}$                   &  1.0(-14) &  2.4(-14) &  7.6(-14) &  8.1(-14) &  &  1.3(-14) &  4.4(-14) &  7.0(-14) &  6.8(-14) \cr
H$_{2}^{+}$                &  1.2(-12) &  1.1(-12) &  1.1(-12) &  1.1(-12) &  &  1.2(-12) &  1.2(-12) &  1.2(-12) &  1.2(-12) \cr
HS$^{+}$                   &  5.4(-12) &  8.6(-12) &  1.1(-11) &  1.4(-11) &  &  8.7(-12) &  1.8(-11) &  2.3(-11) &  2.8(-11) \cr
NO$^{+}$                   &  1.3(-12) &  3.1(-12) &  1.0(-11) &  8.6(-12) &  &  6.0(-12) &  2.9(-11) &  6.8(-11) &  2.8(-11) \cr
NS$^{+}$                   &  9.9(-13) &  1.9(-12) &  3.1(-12) &  2.0(-12) &  &  2.0(-12) &  5.3(-12) &  7.5(-12) &  2.5(-12) \cr
O$_{2}^{+}$                &  2.5(-11) &  9.2(-11) &  6.0(-10) &  8.8(-10) &  &  4.4(-11) &  4.0(-10) &  1.7(-09) &  2.3(-09) \cr
OH$^{+}$                   &  6.8(-13) &  5.5(-13) &  5.2(-13) &  4.7(-13) &  &  9.4(-13) &  8.7(-13) &  7.0(-13) &  5.7(-13) \cr
PH$^{+}$                   &  1.6(-13) &  3.2(-13) &  4.9(-13) &  5.5(-13) &  &  3.0(-13) &  7.0(-13) &  1.2(-12) &  1.4(-12) \cr
PN$^{+}$                   &  2.9(-13) &  4.5(-13) &  3.0(-13) &  1.7(-13) &  &  9.3(-13) &  1.1(-12) &  5.2(-13) &  1.7(-13) \cr
PO$^{+}$                   &  2.3(-12) &  2.9(-12) &  3.6(-12) &  3.6(-12) &  &  5.9(-12) &  7.8(-12) &  8.3(-12) &  8.4(-12) \cr
SiH$^{+}$                  &  6.1(-13) &  1.3(-12) &  1.4(-12) &  1.2(-12) &  &  1.3(-12) &  2.1(-12) &  1.0(-12) &  9.7(-13) \cr
SO$^{+}$                   &  1.3(-11) &  2.5(-11) &  7.2(-11) &  7.7(-11) &  &  3.7(-11) &  1.1(-10) &  1.6(-10) &  1.5(-10) \cr
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline                                                                
\end{tabular}                                                         
\end{flushleft}                                                       
\end{table*}                                                          
\clearpage                                                            
\newpage                                                              
                                                                      
\setcounter{table}{2}                                                 
\begin{table*}                                                        
\caption[]{Continued}                                                 
\begin{flushleft}                                                     
\begin{tabular}{lccccccccc}                                           
\hline\noalign{\smallskip}                                            
\multicolumn{1}{l}{} &                                                
\multicolumn{4}{c}{T=10K} & \multicolumn{1}{l}{} &                    
\multicolumn{4}{c}{T=50K} \\                                          
\cline{2-5} \cline{7-10}                                              
 Species:                                                             
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state &     
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state \\    
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline\noalign{\smallskip}                                            
C$_{2}$H$^{+}$             &  1.2(-13) &  1.8(-14) &  6.2(-16) &  1.4(-16) &  &  1.9(-13) &  3.5(-15) &  2.3(-17) &  8.9(-18) \cr
C$_{2}$N$^{+}$             &  6.5(-10) &  3.2(-10) &  1.2(-11) &  7.1(-12) &  &  7.7(-10) &  1.1(-10) &  3.5(-12) &  2.7(-12) \cr
C$_{2}$O$^{+}$             &  4.2(-13) &  4.3(-13) &  3.9(-14) &  6.6(-15) &  &  1.3(-12) &  2.6(-13) &  1.9(-15) &  3.6(-16) \cr
C$_{2}$S$^{+}$             &  7.6(-12) &  5.5(-12) &  8.8(-13) &  1.2(-13) &  &  1.7(-11) &  4.3(-12) &  1.8(-14) &  3.0(-15) \cr
C$_{3}^{+}$                &  1.3(-13) &  2.5(-14) &  9.9(-16) &  1.4(-16) &  &  1.8(-13) &  2.8(-15) &  8.1(-18) &  1.7(-18) \cr
CH$_{2}^{+}$               &  1.3(-12) &  3.7(-13) &  1.4(-14) &  8.9(-15) &  &  1.6(-12) &  1.4(-13) &  4.3(-15) &  3.0(-15) \cr
CNC$^{+}$                  &  3.8(-10) &  1.8(-10) &  6.5(-12) &  2.8(-12) &  &  4.5(-10) &  5.7(-11) &  1.6(-12) &  9.4(-13) \cr
H$_{2}$Cl$^{+}$            &  7.9(-13) &  6.6(-13) &  6.4(-13) &  7.0(-13) &  &  1.0(-12) &  9.7(-13) &  1.4(-12) &  1.5(-12) \cr
H$_{2}$O$^{+}$             &  1.3(-12) &  1.1(-12) &  1.0(-12) &  9.1(-13) &  &  1.8(-12) &  1.7(-12) &  1.4(-12) &  1.1(-12) \cr
H$_{2}$S$^{+}$             &  5.5(-13) &  8.6(-13) &  3.5(-13) &  2.8(-13) &  &  1.1(-12) &  1.4(-12) &  2.1(-13) &  1.9(-13) \cr
H$_{3}^{+}$                &  3.3(-09) &  3.4(-09) &  3.5(-09) &  3.5(-09) &  &  4.9(-09) &  5.7(-09) &  6.5(-09) &  6.6(-09) \cr
HCO$^{+}$                  &  5.8(-09) &  1.1(-08) &  1.4(-08) &  1.5(-08) &  &  1.0(-08) &  2.3(-08) &  2.8(-08) &  3.0(-08) \cr
HCS$^{+}$                  &  1.7(-11) &  1.8(-11) &  5.6(-12) &  4.3(-12) &  &  2.5(-11) &  1.3(-11) &  5.8(-12) &  7.8(-12) \cr
HNO$^{+}$                  &  5.8(-13) &  1.2(-12) &  2.4(-12) &  3.1(-12) &  &  9.1(-13) &  4.7(-12) &  9.5(-12) &  1.7(-11) \cr
HOC$^{+}$                  &  1.1(-13) &  1.2(-13) &  1.2(-13) &  1.1(-13) &  &  1.2(-13) &  1.2(-13) &  8.5(-14) &  7.7(-14) \cr
HPN$^{+}$                  &  1.5(-12) &  1.8(-12) &  9.5(-13) &  6.9(-13) &  &  3.2(-12) &  4.3(-12) &  4.5(-12) &  1.9(-12) \cr
HPO$^{+}$                  &  9.3(-13) &  8.7(-13) &  6.0(-13) &  6.5(-13) &  &  2.2(-12) &  2.0(-12) &  1.7(-12) &  2.7(-12) \cr
HSiO$^{+}$                 &  3.1(-11) &  6.1(-11) &  1.4(-10) &  1.6(-10) &  &  7.1(-11) &  1.8(-10) &  2.6(-10) &  2.6(-10) \cr
HSO$^{+}$                  &  3.1(-12) &  8.0(-12) &  2.7(-11) &  5.9(-11) &  &  5.8(-12) &  3.8(-11) &  4.5(-10) &  7.0(-10) \cr
N$_{2}$H$^{+}$             &  4.8(-13) &  2.6(-12) &  1.8(-11) &  1.8(-10) &  &  3.1(-12) &  4.3(-11) &  3.8(-10) &  1.3(-09) \cr
NH$_{2}^{+}$               &  3.9(-14) &  1.6(-14) &  6.9(-15) &  3.7(-14) &  &  2.6(-14) &  1.4(-14) &  4.7(-14) &  1.4(-13) \cr
O$_{2}$H$^{+}$             &  9.2(-15) &  2.8(-14) &  1.4(-13) &  2.1(-13) &  &  9.2(-15) &  8.2(-14) &  5.4(-13) &  7.6(-13) \cr
OCS$^{+}$                  &  4.2(-11) &  3.4(-11) &  7.8(-12) &  5.5(-12) &  &  6.6(-11) &  2.6(-11) &  7.5(-12) &  7.5(-12) \cr
PH$_{2}^{+}$               &  5.5(-14) &  7.9(-14) &  6.4(-14) &  5.1(-14) &  &  4.2(-14) &  6.3(-14) &  8.7(-14) &  1.0(-13) \cr
SiH$_{2}^{+}$              &  1.1(-13) &  3.8(-13) &  1.1(-12) &  9.6(-13) &  &  4.4(-13) &  9.6(-13) &  6.4(-13) &  6.3(-13) \cr
SiNC$^{+}$                 &  3.5(-12) &  3.7(-12) &  4.1(-13) &  2.9(-13) &  &  5.1(-12) &  1.5(-12) &  9.2(-14) &  9.7(-14) \cr
C$_{2}$H$_{2}^{+}$         &  2.4(-10) &  7.5(-11) &  4.1(-12) &  8.8(-13) &  &  7.3(-10) &  4.8(-11) &  6.5(-13) &  1.8(-13) \cr
C$_{2}$HO$^{+}$            &  9.4(-11) &  5.6(-11) &  3.8(-12) &  7.8(-13) &  &  2.6(-10) &  4.5(-11) &  5.6(-13) &  1.1(-13) \cr
C$_{2}$NH$^{+}$            &  7.3(-11) &  4.8(-11) &  3.5(-12) &  4.0(-13) &  &  1.4(-10) &  3.5(-11) &  5.4(-13) &  3.0(-14) \cr
C$_{3}$H$^{+}$             &  1.3(-11) &  4.0(-12) &  1.5(-13) &  1.8(-14) &  &  5.5(-11) &  2.8(-12) &  7.7(-15) &  1.2(-15) \cr
C$_{3}$O$^{+}$             &  7.6(-14) &  1.8(-13) &  2.5(-14) &  5.1(-15) &  &  7.4(-14) &  6.6(-15) &  4.4(-17) &  1.0(-17) \cr
C$_{3}$S$^{+}$             &  8.5(-12) &  5.5(-12) &  4.6(-13) &  5.2(-14) &  &  2.6(-11) &  2.6(-12) &  3.6(-15) &  5.4(-16) \cr
C$_{4}^{+}$                &  6.5(-14) &  2.0(-14) &  6.0(-16) &  6.5(-17) &  &  6.3(-14) &  1.9(-15) &  1.7(-18) &  2.9(-19) \cr
CH$_{2}$Si$^{+}$           &  3.0(-13) &  3.6(-13) &  4.9(-14) &  2.5(-14) &  &  3.6(-13) &  7.6(-14) &  2.3(-15) &  3.0(-15) \cr
CH$_{3}^{+}$               &  9.5(-10) &  3.4(-10) &  1.5(-11) &  9.1(-12) &  &  2.2(-09) &  2.8(-10) &  1.0(-11) &  7.3(-12) \cr
H$_{2}$CN$^{+}$            &  8.0(-10) &  3.9(-10) &  1.9(-11) &  1.6(-11) &  &  6.8(-10) &  1.6(-10) &  1.9(-11) &  2.4(-11) \cr
H$_{2}$CO$^{+}$            &  1.1(-10) &  3.9(-11) &  1.5(-12) &  8.4(-13) &  &  2.8(-10) &  3.2(-11) &  8.3(-13) &  5.9(-13) \cr
H$_{2}$NC$^{+}$            &  5.4(-11) &  2.0(-11) &  1.7(-12) &  5.2(-12) &  &  1.8(-10) &  2.3(-11) &  3.7(-12) &  7.6(-12) \cr
H$_{2}$NO$^{+}$            &  4.4(-12) &  3.0(-12) &  1.3(-12) &  8.6(-12) &  &  1.5(-12) &  1.4(-12) &  8.0(-12) &  3.0(-11) \cr
H$_{3}$O$^{+}$             &  2.7(-09) &  2.2(-09) &  2.0(-09) &  1.9(-09) &  &  5.4(-09) &  5.3(-09) &  5.1(-09) &  4.2(-09) \cr
HC$_{2}$S$^{+}$            &  1.5(-11) &  1.3(-11) &  2.4(-12) &  3.6(-13) &  &  4.2(-11) &  2.1(-11) &  1.3(-13) &  2.0(-14) \cr
HCO$_{2}^{+}$              &  4.5(-12) &  9.6(-12) &  1.3(-11) &  1.6(-11) &  &  6.7(-12) &  2.0(-11) &  4.3(-11) &  6.7(-11) \cr
HOCS$^{+}$                 &  1.9(-12) &  1.4(-12) &  3.9(-13) &  4.4(-13) &  &  2.0(-12) &  1.1(-12) &  1.8(-13) &  1.9(-13) \cr
HSO$_{2}^{+}$              &  4.1(-14) &  8.1(-14) &  1.8(-13) &  4.5(-13) &  &  8.3(-15) &  6.8(-14) &  1.7(-12) &  3.5(-12) \cr
NH$_{3}^{+}$               &  2.1(-12) &  1.0(-12) &  4.6(-13) &  2.5(-12) &  &  1.0(-11) &  6.0(-12) &  2.3(-11) &  7.3(-11) \cr
SiC$_{2}$H$^{+}$           &  2.3(-13) &  2.7(-13) &  5.0(-14) &  7.4(-15) &  &  6.4(-13) &  2.0(-13) &  1.1(-15) &  2.1(-16) \cr
SiC$_{3}^{+}$              &  1.2(-12) &  7.3(-13) &  5.5(-14) &  7.1(-15) &  &  2.7(-12) &  1.6(-13) &  2.4(-16) &  4.8(-17) \cr
SiNH$_{2}^{+}$             &  6.7(-14) &  1.1(-13) &  1.9(-13) &  5.6(-13) &  &  9.7(-14) &  1.8(-13) &  2.9(-13) &  7.4(-13) \cr
CH$_{2}$CN$^{+}$           &  4.4(-11) &  1.5(-11) &  4.3(-13) &  5.5(-14) &  &  4.8(-11) &  5.0(-12) &  3.3(-14) &  4.2(-15) \cr
CH$_{2}$CO$^{+}$           &  2.1(-11) &  9.2(-12) &  3.2(-13) &  6.9(-14) &  &  2.4(-11) &  3.7(-12) &  1.8(-14) &  4.7(-15) \cr
C$_{2}$H$_{3}^{+}$         &  2.6(-10) &  3.0(-10) &  3.0(-11) &  6.8(-12) &  &  2.7(-10) &  1.7(-10) &  3.3(-12) &  8.9(-13) \cr
C$_{3}$H$_{2}^{+}$         &  3.8(-10) &  1.1(-10) &  3.4(-12) &  5.6(-13) &  &  6.0(-10) &  3.7(-11) &  1.3(-13) &  2.7(-14) \cr
C$_{3}$HN$^{+}$            &  9.1(-12) &  4.0(-12) &  5.6(-14) &  4.8(-15) &  &  5.2(-12) &  3.6(-13) &  7.7(-16) &  5.6(-17) \cr
C$_{4}$H$^{+}$             &  2.8(-13) &  4.5(-14) &  9.7(-16) &  1.0(-16) &  &  2.7(-13) &  3.6(-15) &  2.7(-18) &  4.5(-19) \cr
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline                                                                
\end{tabular}                                                         
\end{flushleft}                                                       
\end{table*}                                                          
\clearpage                                                            
\newpage                                                              
                                                                      
\setcounter{table}{2}                                                 
\begin{table*}                                                        
\caption[]{Continued}                                                 
\begin{flushleft}                                                     
\begin{tabular}{lccccccccc}                                           
\hline\noalign{\smallskip}                                            
\multicolumn{1}{l}{} &                                                
\multicolumn{4}{c}{T=10K} & \multicolumn{1}{l}{} &                    
\multicolumn{4}{c}{T=50K} \\                                          
\cline{2-5} \cline{7-10}                                              
 Species:                                                             
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state &     
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state \\    
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline\noalign{\smallskip}                                            
C$_{4}$N$^{+}$             &  4.9(-13) &  2.0(-13) &  1.4(-15) &  9.9(-17) &  &  1.9(-13) &  8.6(-15) &  3.7(-18) &  3.4(-19) \cr
C$_{4}$S$^{+}$             &  5.8(-12) &  2.6(-12) &  1.0(-13) &  8.4(-15) &  &  1.1(-11) &  6.0(-13) &  1.8(-16) &  2.1(-17) \cr
C$_{5}^{+}$                &  5.7(-14) &  6.6(-15) &  7.1(-17) &  5.2(-18) &  &  4.4(-14) &  3.2(-16) &  4.9(-20) &  5.6(-21) \cr
H$_{3}$CO$^{+}$            &  1.7(-10) &  7.3(-11) &  3.1(-12) &  2.3(-12) &  &  1.4(-10) &  5.1(-11) &  2.5(-12) &  2.0(-12) \cr
H$_{3}$CS$^{+}$            &  8.9(-13) &  3.6(-12) &  7.9(-13) &  2.0(-13) &  &  1.6(-12) &  5.6(-12) &  2.0(-13) &  4.4(-14) \cr
HC$_{3}$O$^{+}$            &  9.7(-13) &  6.3(-13) &  7.2(-14) &  1.9(-14) &  &  2.9(-12) &  1.4(-13) &  8.0(-16) &  1.8(-16) \cr
HC$_{3}$S$^{+}$            &  6.7(-12) &  4.3(-12) &  3.7(-13) &  4.5(-14) &  &  1.1(-11) &  1.9(-12) &  3.9(-15) &  6.2(-16) \cr
NH$_{4}^{+}$               &  3.9(-11) &  1.9(-11) &  8.6(-12) &  5.3(-11) &  &  2.7(-11) &  1.7(-11) &  7.9(-11) &  2.7(-10) \cr
SiC$_{3}$H$^{+}$           &  3.4(-13) &  3.1(-13) &  3.0(-14) &  3.8(-15) &  &  4.4(-13) &  5.8(-14) &  1.1(-16) &  2.3(-17) \cr
SiC$_{4}^{+}$              &  9.6(-13) &  3.8(-13) &  1.3(-14) &  1.2(-15) &  &  1.3(-12) &  3.7(-14) &  1.2(-17) &  1.8(-18) \cr
CH$_{3}$CN$^{+}$           &  1.0(-11) &  2.7(-12) &  8.4(-14) &  1.0(-14) &  &  7.1(-12) &  8.5(-13) &  6.7(-15) &  7.5(-16) \cr
C$_{2}$H$_{3}$O$^{+}$      &  2.1(-10) &  7.0(-11) &  2.8(-12) &  7.7(-13) &  &  2.0(-10) &  2.3(-11) &  2.7(-13) &  8.7(-14) \cr
C$_{2}$H$_{4}^{+}$         &  4.3(-10) &  1.7(-10) &  9.2(-12) &  2.2(-12) &  &  3.3(-10) &  3.2(-11) &  5.0(-13) &  1.5(-13) \cr
C$_{3}$H$_{2}$N$^{+}$      &  6.1(-10) &  2.2(-10) &  2.1(-12) &  2.1(-13) &  &  3.0(-10) &  2.3(-11) &  4.4(-14) &  4.8(-15) \cr
C$_{3}$H$_{3}^{+}$         &  5.4(-10) &  2.3(-10) &  9.8(-12) &  1.4(-12) &  &  5.6(-10) &  4.7(-11) &  1.7(-13) &  3.1(-14) \cr
C$_{4}$H$_{2}^{+}$         &  7.4(-10) &  1.6(-10) &  3.3(-12) &  3.8(-13) &  &  8.3(-10) &  1.7(-11) &  1.5(-14) &  2.8(-15) \cr
C$_{5}$H$^{+}$             &  1.7(-10) &  1.9(-11) &  1.6(-13) &  1.2(-14) &  &  1.5(-10) &  1.0(-12) &  1.5(-16) &  1.6(-17) \cr
C$_{6}^{+}$                &  2.2(-13) &  1.2(-14) &  1.7(-17) &  4.9(-19) &  &  1.5(-13) &  3.6(-16) &  4.9(-20) &  1.8(-22) \cr
CH$_{3}$O$_{2}^{+}$        &  4.5(-12) &  1.3(-11) &  8.5(-12) &  6.8(-12) &  &  1.4(-12) &  3.8(-12) &  4.5(-12) &  3.9(-12) \cr
CH$_{4}$N$^{+}$            &  9.8(-13) &  2.3(-13) &  4.1(-15) &  1.8(-14) &  &  6.7(-13) &  1.1(-13) &  1.6(-14) &  4.5(-14) \cr
CH$_{4}$O$^{+}$            &  1.0(-12) &  3.4(-13) &  8.7(-15) &  5.0(-15) &  &  3.1(-13) &  6.3(-14) &  9.3(-16) &  4.8(-16) \cr
CH$_{5}^{+}$               &  6.8(-10) &  3.5(-10) &  1.9(-11) &  9.9(-12) &  &  4.2(-10) &  1.1(-10) &  5.6(-12) &  3.1(-12) \cr
HC$_{4}$S$^{+}$            &  1.7(-12) &  4.1(-13) &  9.0(-15) &  8.9(-16) &  &  2.7(-12) &  1.3(-13) &  5.5(-17) &  6.8(-18) \cr
NH$_{2}$CNH$^{+}$          &  7.5(-12) &  3.3(-12) &  8.0(-14) &  3.2(-13) &  &  5.1(-13) &  2.0(-13) &  4.7(-14) &  2.2(-13) \cr
C$_{2}$H$_{4}$N$^{+}$      &  1.2(-10) &  1.7(-11) &  2.7(-14) &  1.1(-14) &  &  1.3(-10) &  3.6(-12) &  1.1(-14) &  7.2(-15) \cr
CH$_{3}$CHO$^{+}$          &  1.2(-12) &  7.6(-13) &  2.8(-15) &  4.6(-16) &  &  1.6(-12) &  3.6(-13) &  5.7(-16) &  1.0(-16) \cr
C$_{2}$H$_{5}^{+}$         &  5.3(-12) &  4.4(-12) &  2.1(-14) &  3.8(-15) &  &  5.1(-12) &  1.5(-12) &  3.6(-15) &  8.6(-16) \cr
C$_{2}$H$_{3}$CN$^{+}$     &  1.2(-12) &  1.4(-12) &  3.3(-15) &  1.3(-16) &  &  6.6(-13) &  2.1(-13) &  9.4(-17) &  2.6(-18) \cr
C$_{3}$H$_{4}^{+}$         &  4.1(-12) &  3.2(-12) &  1.8(-14) &  1.4(-15) &  &  3.1(-12) &  5.7(-13) &  4.8(-16) &  6.6(-17) \cr
C$_{4}$H$_{3}^{+}$         &  1.3(-11) &  4.6(-12) &  3.8(-14) &  1.5(-15) &  &  1.3(-11) &  1.1(-12) &  3.4(-16) &  1.6(-17) \cr
C$_{5}$H$_{2}^{+}$         &  2.1(-11) &  2.6(-12) &  5.3(-15) &  2.2(-16) &  &  1.2(-11) &  1.2(-13) &  2.7(-17) &  3.9(-19) \cr
C$_{5}$HN$^{+}$            &  1.3(-12) &  3.2(-13) &  9.5(-16) &  2.8(-17) &  &  5.6(-13) &  1.1(-14) &  1.0(-18) &  1.3(-20) \cr
C$_{6}$H$^{+}$             &  4.4(-11) &  3.1(-12) &  4.8(-15) &  1.3(-16) &  &  3.2(-11) &  1.2(-13) &  2.4(-17) &  6.0(-20) \cr
C$_{7}^{+}$                &  2.9(-14) &  1.6(-15) &  2.8(-18) &  2.6(-20) &  &  1.6(-14) &  1.3(-16) &  2.8(-20) &  2.6(-24) \cr
CH$_{5}$O$^{+}$            &  3.0(-11) &  6.9(-12) &  2.1(-13) &  1.5(-13) &  &  8.3(-12) &  1.2(-12) &  4.5(-14) &  2.7(-14) \cr
H$_{3}$C$_{3}$O$^{+}$      &  2.4(-12) &  4.5(-12) &  4.8(-13) &  1.2(-13) &  &  8.2(-14) &  7.8(-14) &  1.7(-15) &  4.4(-16) \cr
C$_{3}$H$_{5}^{+}$         &  3.0(-12) &  4.8(-12) &  3.3(-14) &  2.4(-15) &  &  2.4(-12) &  9.9(-13) &  9.6(-16) &  9.3(-17) \cr
C$_{5}$H$_{2}$N$^{+}$      &  1.5(-10) &  3.5(-11) &  8.4(-14) &  2.6(-15) &  &  7.7(-11) &  2.0(-12) &  2.3(-16) &  2.6(-18) \cr
C$_{5}$H$_{3}^{+}$         &  5.1(-12) &  1.8(-12) &  5.0(-15) &  1.7(-16) &  &  3.3(-12) &  1.2(-13) &  9.4(-18) &  3.2(-19) \cr
C$_{6}$H$_{2}^{+}$         &  1.4(-11) &  1.6(-12) &  2.7(-15) &  4.9(-17) &  &  7.0(-12) &  1.2(-13) &  8.2(-17) &  2.4(-20) \cr
C$_{7}$H$^{+}$             &  1.8(-11) &  1.4(-12) &  2.2(-15) &  1.9(-17) &  &  1.0(-11) &  1.2(-13) &  2.9(-17) &  2.3(-21) \cr
C$_{8}^{+}$                &  5.1(-13) &  2.1(-14) &  7.8(-18) &  8.7(-20) &  &  2.3(-13) &  3.9(-16) &  4.8(-20) &  2.1(-24) \cr
CH$_{6}$N$^{+}$            &  1.9(-12) &  4.1(-13) &  8.0(-15) &  3.6(-14) &  &  9.5(-13) &  1.4(-13) &  2.1(-14) &  5.7(-14) \cr
C$_{4}$H$_{4}$N$^{+}$      &  4.3(-12) &  8.2(-13) &  1.2(-15) &  8.0(-17) &  &  1.0(-12) &  4.4(-14) &  1.3(-17) &  1.5(-18) \cr
C$_{4}$H$_{5}^{+}$         &  1.8(-11) &  1.0(-11) &  2.9(-14) &  1.4(-15) &  &  1.0(-11) &  8.2(-13) &  1.7(-16) &  1.1(-17) \cr
C$_{5}$H$_{3}$N$^{+}$      &  2.1(-12) &  1.7(-13) &  1.0(-16) &  2.1(-18) &  &  2.8(-13) &  3.1(-15) &  1.1(-19) &  9.1(-22) \cr
C$_{5}$H$_{4}^{+}$         &  3.7(-12) &  8.3(-13) &  1.5(-15) &  5.4(-17) &  &  1.3(-12) &  2.8(-14) &  1.2(-18) &  6.6(-20) \cr
C$_{6}$H$_{3}^{+}$         &  2.5(-12) &  5.0(-13) &  1.3(-15) &  1.9(-17) &  &  1.3(-12) &  8.2(-14) &  7.5(-17) &  9.3(-21) \cr
C$_{7}$H$_{2}^{+}$         &  8.9(-12) &  6.0(-13) &  3.4(-16) &  6.3(-18) &  &  4.2(-12) &  1.1(-14) &  1.8(-18) &  6.6(-22) \cr
C$_{9}^{+}$                &  3.8(-14) &  1.5(-15) &  4.5(-19) &  2.7(-21) &  &  1.4(-14) &  3.7(-17) &  8.3(-21) &  1.9(-26) \cr
C$_{10}^{+}$               &  2.1(-12) &  3.8(-14) &  1.3(-18) &  3.3(-21) &  &  6.9(-13) &  4.3(-16) &  2.7(-21) &  8.8(-27) \cr
C$_{5}$H$_{4}$N$^{+}$      &  5.7(-12) &  1.1(-12) &  1.1(-15) &  1.9(-17) &  &  4.4(-12) &  6.5(-14) &  1.5(-18) &  3.4(-20) \cr
C$_{5}$H$_{5}^{+}$         &  6.1(-12) &  2.6(-12) &  3.8(-15) &  1.4(-16) &  &  2.1(-12) &  1.4(-13) &  6.6(-18) &  2.3(-19) \cr
C$_{6}$H$_{4}^{+}$         &  4.4(-12) &  4.5(-13) &  7.3(-16) &  1.6(-17) &  &  3.2(-12) &  1.4(-14) &  1.4(-19) &  5.6(-21) \cr
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline                                                                
\end{tabular}                                                         
\end{flushleft}                                                       
\end{table*}                                                          
\clearpage                                                            
\newpage                                                              
                                                                      
\setcounter{table}{2}                                                 
\begin{table*}                                                        
\caption[]{Continued}                                                 
\begin{flushleft}                                                     
\begin{tabular}{lccccccccc}                                           
\hline\noalign{\smallskip}                                            
\multicolumn{1}{l}{} &                                                
\multicolumn{4}{c}{T=10K} & \multicolumn{1}{l}{} &                    
\multicolumn{4}{c}{T=50K} \\                                          
\cline{2-5} \cline{7-10}                                              
 Species:                                                             
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state &     
& $10^{5}$ yr   & $10^{5.5}$ yr  & $10^{6}$ yr  &  steady state \\    
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline\noalign{\smallskip}                                            
C$_{7}$H$_{2}$N$^{+}$      &  6.5(-12) &  9.8(-13) &  6.3(-16) &  3.5(-18) &  &  1.2(-12) &  3.6(-14) &  4.7(-18) &  2.3(-22) \cr
C$_{7}$H$_{3}^{+}$         &  2.6(-12) &  2.8(-13) &  1.8(-16) &  3.0(-18) &  &  8.7(-13) &  6.4(-15) &  8.4(-19) &  2.6(-22) \cr
C$_{8}$H$_{2}^{+}$         &  1.5(-11) &  7.4(-13) &  2.7(-16) &  2.9(-18) &  &  6.2(-12) &  1.7(-14) &  7.5(-18) &  8.6(-23) \cr
C$_{9}$H$^{+}$             &  5.4(-12) &  2.2(-13) &  6.3(-17) &  3.6(-19) &  &  2.2(-12) &  6.8(-15) &  1.8(-18) &  3.0(-24) \cr
C$_{7}$H$_{3}$N$^{+}$      &  3.0(-12) &  1.8(-13) &  2.7(-17) &  3.2(-19) &  &  3.1(-14) &  5.2(-17) &  5.4(-22) &  8.4(-25) \cr
C$_{9}$H$_{2}^{+}$         &  1.6(-12) &  5.1(-14) &  2.5(-18) &  8.8(-21) &  &  5.0(-13) &  5.6(-16) &  6.4(-21) &  8.6(-26) \cr
C$_{9}$H$_{2}$N$^{+}$      &  8.5(-13) &  7.6(-14) &  1.1(-17) &  1.7(-20) &  &  1.6(-13) &  1.7(-15) &  2.8(-19) &  6.2(-26) \cr
H$^{-}$                    &  1.2(-12) &  1.8(-12) &  2.7(-12) &  3.2(-12) &  &  1.4(-12) &  2.5(-12) &  3.8(-12) &  5.3(-12) \cr
OH$^{-}$                   &  2.2(-14) &  6.1(-14) &  1.0(-12) &  1.8(-12) &  &  5.4(-14) &  5.1(-13) &  1.3(-11) &  1.9(-11) \cr
GRAIN$^{-}$                &  2.6(-12) &  2.6(-12) &  2.6(-12) &  2.6(-12) &  &  2.6(-12) &  2.6(-12) &  2.6(-12) &  2.6(-12) \cr
\noalign{\smallskip}                                                  
\hline                                                                
                                                                      
\end{tabular}                                                         
\end{flushleft}                                                       
\end{table*}                                                          

\end{document}
