\documentstyle{l-aa}
\begin{document}
\begin{table}
\tabcolsep0.10cm
\caption[]{Walraven photometric data of HD 45677}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{lcccccc}
\hline\noalign{\smallskip}
JD $-$2440000 & $V$    & $V-B$ & $B-L$ & $B-U$ & $B-W$ & $V_J$\\
\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
4596.774    & $-$0.721 & 0.034 & 0.037 & 0.040 & 0.082 & 8.671\\
4597.699    & $-$0.742 & 0.029 & 0.042 & 0.062 & 0.101 & 8.724\\
4599.788    & $-$0.708 & 0.036 & 0.039 & 0.042 & 0.084 & 8.638\\
4601.797    & $-$0.739 & 0.028 & 0.044 & 0.061 & 0.101 & 8.717\\
4604.771    & $-$0.744 & 0.030 & 0.046 & 0.063 & 0.110 & 8.729\\
4607.692    & $-$0.729 & 0.030 & 0.042 & 0.051 & 0.090 & 8.692\\
4617.749    & $-$0.717 & 0.036 & 0.045 & 0.057 & 0.100 & 8.661\\
4618.744    & $-$0.719 & 0.034 & 0.043 & 0.061 & 0.104 & 8.666\\
4620.669    & $-$0.708 & 0.036 & 0.036 & 0.035 & 0.081 & 8.638\\
4621.668    & $-$0.732 & 0.030 & 0.041 & 0.047 & 0.088 & 8.699\\
4622.729    & $-$0.743 & 0.029 & 0.049 & 0.071 & 0.113 & 8.727\\
4623.716    & $-$0.721 & 0.030 & 0.044 & 0.064 & 0.106 & 8.672\\
4624.712    & $-$0.720 & 0.032 & 0.040 & 0.053 & 0.097 & 8.669\\
4630.718    & $-$0.717 & 0.031 & 0.043 & 0.063 & 0.106 & 8.661\\
4631.733    & $-$0.727 & 0.030 & 0.045 & 0.063 & 0.104 & 8.687\\
4632.731    & $-$0.727 & 0.032 & 0.044 & 0.066 & 0.108 & 8.686\\
4633.720    & $-$0.720 & 0.032 & 0.045 & 0.060 & 0.100 & 8.669\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{table}
\end{document}
