\documentstyle{l-aa}
\begin{document}
\begin{table}
\caption{Valeurs de UT0$-$UTC et $\Delta\phi$ selon IERS}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{llllll}
\hline\noalign{\smallskip}
MJD & $\Delta\phi$ & \phantom{$-$}UT0-UTC & MJD & $\Delta\phi$
& \phantom{$-$}UT0-UTC\\
\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
  48724  &  0$.\!\!^{\scriptscriptstyle\prime\prime}\!$09 &  $-$0\fs377  &   48794  &   0$.\!\!^{\scriptscriptstyle\prime\prime}\!$05  & $-$0\fs524 \\
  48729  &   0.08 &  $-$0.393  &   48799  &   0.06  & $-$0.532 \\
  48734  &   0.07 &  $-$0.405  &   48804  &   0.07  &  \phantom{$-$}0.462 \\
  48739  &   0.06 &  $-$0.417  &   48809  &   0.07  &  \phantom{$-$}0.454 \\
  48744  &   0.06 &  $-$0.429  &   48814  &   0.08  &  \phantom{$-$}0.449 \\
  48749  &   0.05 &  $-$0.439  &   48819  &   0.09  &  \phantom{$-$}0.445 \\
  48754  &   0.05 &  $-$0.451  &   48824  &   0.10  &  \phantom{$-$}0.438 \\
  48759  &   0.04 &  $-$0.463  &   48829  &   0.11  &  \phantom{$-$}0.431 \\
  48764  &   0.04 &  $-$0.472  &   48834  &   0.12  &  \phantom{$-$}0.424 \\
  48769  &   0.04 &  $-$0.483  &   48839  &   0.14  &  \phantom{$-$}0.415 \\
  48774  &   0.04 &  $-$0.492  &   48844  &   0.15  &  \phantom{$-$}0.409 \\
  48779  &   0.05 &  $-$0.500  &   48849  &   0.16  &  \phantom{$-$}0.401 \\
  48784  &   0.05 &  $-$0.510  &   48854  &   0.17  &  \phantom{$-$}0.393 \\
  48789  &   0.05 &  $-$0.516  &   48859  &   0.19  &  \phantom{$-$}0.385 \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
\end{flushleft}
\end{table}

\end{document}