Name α1950 Δα δ1950 Δδ S608 ΔS Res ψ Δψ ϕ Δϕ χ R Speak/N Atten Weight

h m s s o^{0 00 00} mJy^{00 00} o o^{00}

76W0006 8 11 46.50 0.42 71 16 1.4 2.0 101. 10. R 21 11 92 5 15 1.51 13.7 9.16 1.00 76W0008 8 11 57.26 0.56 71 10 39.2 2.7 24.4 4.2 U 0.95 6.19 7.99 1.00 76W0014 8 12 33.74 0.46 70 57 15.3 2.2 24.4 3.5 U 0.95 7.87 6.17 1.00 76W0013 8 12 35.26 0.71 70 29 6.3 3.7 30.9 6.0 U 1.22 5.45 9.56 1.00 76W0018 8 13 28.74 0.52 71 22 37.4 2.5 20.2 3.2 U 0.92 6.83 6.20 1.07 76W0020 8 14 4.37 0.30 71 4 24.4 1.2 47.2 3.6 U 1.06 20.1 4.09 1.00 76W0021 8 14 7.52 0.29 70 58 24.5 1.2 41.4 3.3 U 1.01 19.1 3.97 1.00 76W0023 8 14 16.08 1.19 70 51 55.6 6.1 32.0 5.3 R 31 13 53 37 21 2.48 6.48 3.91 1.37 76W0028 8 15 4.07 0.52 71 1 36.0 2.5 29.0 3.2 R 25 12 55 29 3 1.57 10.7 3.17 1.18 76W0030* 8 15 7.25 0.36 71 42 1.9 1.5 171. 13. E 69 3 46 5 10 1.81 22.9 7.69 1.00 76W0030A 8 15 0.08 0.48 71 41 29.6 2.2 55.6 6.5 U 1.31 10.2 7.74 1.00 76W0030B 8 15 10.69 0.31 71 42 17.4 1.2 115. 9. R 15 8 70 20 10 1.22 22.9 7.67 1.00 76W0034 8 15 23.72 0.44 71 31 44.2 2.0 19.9 2.6 U 0.87 8.83 4.90 1.06 76W0036 8 15 34.82 0.71 71 11 0.9 3.5 8.1 1.6 U 1.10 5.13 3.03 1.90 76W0038 8 15 38.95 0.34 71 8 15.9 1.5 27.6 2.4 U 1.15 15.2 2.90 1.05 76W0042* 8 16 0.81 0.27 71 37 20.4 1.0 299. 19. E 41 3 113 5 5 1.68 64.3 5.18 1.00 76W0042A 8 15 55.11 0.28 71 37 32.0 1.1 85.2 6.0 U 1.04 28.6 5.33 1.00 76W0042B 8 16 3.07 0.26 71 37 15.7 0.9 214. 14. R 16 4 94 6 5 1.20 64.3 5.13 1.00 76W0041 8 16 1.61 0.35 70 25 48.4 1.6 34.2 3.3 U 1.15 13.4 4.11 1.00 76W0044 8 16 14.16 0.25 71 29 10.5 0.9 1803. 106. U 1.00 880. 3.78 1.00 76W0045 8 16 16.43 0.25 71 17 22.6 0.9 258. 15. R 7 1 173 8 1.01 163. 2.87 1.00 76W0046 8 16 17.31 0.46 70 13 42.6 2.3 64.4 6.6 R 23 11 85 7 18 1.62 12.2 6.03 1.00 76W0047* 8 16 28.67 0.35 70 23 55.3 1.6 204. 14. E 43 3 5 5 8 2.85 33.8 3.96 1.00 76W0047A 8 16 28.48 0.31 70 23 43.9 1.4 102. 7. R 30 7 61 29 8 1.78 26.5 3.98 1.00 76W0047B 8 16 28.86 0.27 70 24 6.7 1.1 103. 7. U 1.43 33.8 3.93 1.00 76W0049 8 16 34.77 0.89 71 3 21.3 4.5 11.4 2.0 U 1.67 6.02 2.33 2.08 76W0055* 8 17 3.75 0.28 71 27 33.1 1.1 126. 6. E 73 1 87 5 8 1.62 47.0 3.08 1.00 76W0055A 8 16 52.89 0.34 71 27 30.3 1.5 37.4 3.1 U 1.27 17.1 3.19 1.00 76W0055B 8 17 8.32 0.26 71 27 34.2 1.0 88.8 5.4 R 13 5 98 10 8 1.14 47.0 3.04 1.00 76W0057 8 17 4.45 0.25 71 2 38.4 0.9 925. 51. R 8 0 48 5 1.01 791. 2.12 1.00 76W0058 8 17 8.35 0.39 70 54 59.4 1.8 11.0 1.2 U 0.94 10.3 2.08 1.51 76W0065 8 17 47.51 0.26 70 23 34.3 1.0 198. 12. R 30 4 66 25 23 1.95 60.1 3.10 1.00 76W0068 8 18 12.26 0.32 71 25 41.6 1.3 26.7 2.1 U 1.11 18.2 2.43 1.05 76W0069 8 18 13.64 0.27 71 7 35.0 1.0 30.9 1.9 U 1.00 31.2 1.81 1.00 76W0072 8 18 26.48 0.26 71 29 15.8 0.9 128. 7. R 16 3 77 14 1.19 76.6 2.57 1.00 76W0074 8 18 35.80 0.24 70 10 1.1 0.9 428. 26. R 7 1 24 25 1.01 174. 4.50 1.00 76W0075 8 18 41.41 0.27 70 12 37.9 1.1 51.0 3.7 U 1.00 23.8 3.96 1.00 76W0076 8 18 42.01 0.27 71 17 54.8 1.1 34.6 2.2 U 1.07 30.8 1.92 1.00 76W0077* 8 18 47.12 0.46 70 0 34.7 2.3 112. 10. E 68 3 47 5 1.99 14.4 7.03 1.00 76W0077A 8 18 42.47 0.32 70 0 12.6 1.5 58.6 5.5 U 1.04 14.4 7.27 1.00 76W0077B 8 18 52.21 0.36 70 0 58.8 1.7 53.7 5.4 U 1.17 12.7 6.77 1.00 76W0080 8 18 51.16 0.27 71 37 20.7 1.0 65.3 4.1 U 0.96 39.9 3.13 1.00 76W0082 8 18 53.93 0.26 71 20 22.1 1.0 62.5 3.6 R 11 4 89 5 6 1.08 53.9 1.96 1.00 76W0087 8 19 9.57 0.27 71 33 45.1 1.0 54.0 3.4 R 12 6 131 27 1.09 34.1 2.65 1.00 76W0088 8 19 10.67 0.29 70 55 36.1 1.2 22.1 1.5 R 15 8 64 26 3 1.17 22.5 1.52 1.17 76W0089 8 19 26.65 0.63 70 34 29.8 3.2 4.9 1.0 U 0.97 5.21 1.83 3.24 76W0092 8 19 39.24 0.25 71 7 49.0 0.9 216. 11. R 7 1 113 5 0 1.00 260. 1.49 1.00 76W0093 8 19 55.79 0.26 71 37 5.9 0.9 212. 12. R 25 3 127 37 8 1.46 98.6 2.69 1.00 76W0098 8 20 23.01 0.30 70 4 27.9 1.4 36.2 3.2 U 0.96 15.4 4.51 1.00 76W0100 8 20 37.78 0.39 71 16 9.0 1.8 7.4 0.8 U 0.87 10.4 1.48 1.92 76W0107 8 21 1.91 0.26 71 17 8.5 1.0 38.8 2.2 R 12 5 175 7 1.06 45.8 1.45 1.00 76W0112* 8 21 8.86 0.30 71 6 20.3 1.2 34.9 2.1 E 48 3 12 5 6 1.62 30.6 1.26 1.11 76W0112A 8 21 8.15 0.27 71 6 4.5 1.1 23.2 1.4 U 1.08 30.6 1.26 1.11 76W0112B 8 21 10.25 0.34 71 6 51.7 1.5 11.7 1.0 U 1.11 15.0 1.27 1.64 76W0118 8 21 26.39 0.25 70 37 55.6 0.9 43.6 2.4 U 1.01 55.8 1.39 1.00 76W0121 8 21 40.58 0.27 71 30 36.4 1.0 38.7 2.3 U 1.06 35.9 1.84 1.00 76W0123 8 21 42.75 0.27 71 1 51.4 1.1 27.0 1.6 R 19 6 132 27 1.25 33.0 1.18 1.11 76W0127 8 21 53.85 0.24 70 16 14.9 0.9 83.8 4.8 R 13 4 76 5 1.11 59.3 2.33 1.00 76W0128 8 21 54.63 0.27 71 15 50.9 1.0 23.2 1.4 U 0.97 32.8 1.32 1.06 76W0131 8 22 2.96 0.42 71 8 51.6 2.0 4.9 0.6 U 0.83 9.08 1.20 2.71 76W0132 8 22 6.06 0.29 71 9 29.7 1.2 13.5 1.0 U 0.99 20.3 1.20 1.39 76W0133 8 22 6.07 0.27 71 51 20.1 1.0 73.4 4.8 U 1.00 34.2 3.97 1.00 76W0134 8 22 9.90 0.25 71 19 35.8 0.9 67.8 3.6 R 7 2 23 23 1.01 87.8 1.38 1.00 76W0135 8 22 14.37 0.58 70 20 56.0 3.0 6.2 1.1 U 1.06 6.00 1.94 2.50 76W0140 8 22 39.13 0.76 71 6 12.2 3.8 3.8 0.7 U 1.27 5.47 1.13 9.65 76W0142 8 22 41.77 0.47 71 40 27.6 2.2 9.8 1.3 U 0.96 8.06 2.37 1.63 76W0143 8 22 59.04 0.68 71 10 4.9 3.3 4.7 0.8 U 1.29 6.36 1.15 5.48 76W0144 8 23 6.20 0.67 71 27 53.6 3.3 3.7 0.8 U 0.88 5.06 1.56 4.52 76W0145 8 23 11.01 0.30 71 34 15.2 1.2 25.1 1.8 U 1.12 21.9 1.86 1.09 76W0152* 8 23 40.44 0.38 71 34 9.1 1.7 18.1 1.4 E 38 2 23 5 1.59 11.5 1.81 1.54 76W0152A 8 23 38.91 0.37 71 33 51.8 1.6 9.3 0.9 U 0.81 11.5 1.80 1.54 76W0152B 8 23 42.03 0.40 71 34 27.1 1.8 8.9 1.0 U 0.89 10.1 1.83 1.67 76W0158 8 24 19.08 0.25 70 12 28.3 1.0 39.0 2.5 U 0.96 31.9 2.34 1.00 76W0160 8 24 23.28 0.26 71 51 29.3 1.0 110. 7. R 11 4 116 7 1.06 54.1 3.55 1.00 76W0159* 8 24 24.12 0.51 70 56 39.6 2.5 9.1 1.0 E 51 3 88 5 1.46 10.2 1.02 2.88 76W0159A 8 24 21.61 0.42 70 56 39.2 2.0 7.1 0.8 U 1.14 10.2 1.02 2.89 76W0159B 8 24 32.04 0.60 70 56 40.8 3.0 2.0 0.4 U 0.67 5.57 1.01 16.76 76W0162 8 24 24.56 0.41 70 14 5.0 2.0 12.2 1.4 U 1.10 9.50 2.20 1.53 76W0166 8 24 36.04 0.31 69 7 34.3 1.5 61.6 5.5 U 1.18 15.8 6.67 1.00 76W0167 8 24 42.21 0.26 69 21 57.3 1.2 62.0 4.7 U 1.04 22.9 5.23 1.00 76W0169 8 24 53.96 0.59 70 43 0.0 3.0 2.3 0.4 U 0.71 5.62 1.09 10.02 76W0171 8 24 59.65 0.71 70 36 19.4 3.7 3.9 0.7 U 1.24 5.55 1.20 7.22 76W0173 8 25 9.34 0.48 70 24 34.6 2.4 10.7 1.3 R 21 13 25 12 1.34 9.49 1.55 2.01 76W0175 8 25 13.28 0.53 71 10 20.7 2.6 4.5 0.7 U 1.12 7.34 1.07 4.57 76W0176 8 25 16.49 0.74 71 3 29.8 3.7 4.8 0.8 U 1.46 6.41 1.02 7.74 76W0177 8 25 19.86 0.25 70 18 13.9 1.0 42.1 2.5 R 10 6 177 6 1.05 39.0 1.87 1.00 76W0180 8 25 31.88 0.59 69 2 24.2 3.2 11.6 2.4 U 0.83 5.17 5.67 1.26 76W0185 8 25 42.36 0.50 70 53 27.2 2.4 2.6 0.4 U 0.68 7.08 1.01 5.83 76W0186 8 25 54.03 0.25 70 43 9.3 0.9 39.7 2.1 U 0.99 66.5 1.08 1.00 76W0187 8 25 54.31 0.27 71 5 19.7 1.0 40.2 2.2 R 27 5 139 37 3 1.54 45.2 1.03 1.01 76W0190 8 25 58.25 0.59 70 48 53.9 2.9 3.2 0.6 U 1.01 5.73 1.03 12.42 76W0193* 8 26 13.66 0.28 70 41 57.2 1.2 25.3 1.5 E 37 3 103 5 1.40 29.5 1.10 1.20 76W0193A 8 26 7.95 0.41 70 42 3.7 2.0 5.6 0.7 U 0.98 9.16 1.10 3.01 76W0193B 8 26 15.25 0.27 70 41 55.3 1.1 19.7 1.2 U 1.09 29.5 1.10 1.20 76W0195 8 26 22.40 0.47 71 59 21.8 2.1 37.9 4.3 U 1.26 10.3 5.36 1.00 76W0198 8 26 34.87 0.53 71 7 33.6 2.6 3.6 0.6 U 0.96 6.55 1.05 6.46 76W0197* 8 26 34.89 0.29 71 44 26.4 1.1 158. 9. E 34 3 69 5 10 2.25 50.5 2.55 1.00 76W0197A 8 26 31.66 0.27 71 44 20.4 1.0 83.2 4.9 R 16 4 47 43 10 1.19 50.5 2.53 1.00 76W0197B 8 26 38.52 0.27 71 44 33.0 1.0 74.3 4.5 U 1.22 43.5 2.56 1.00 76W0199 8 26 35.73 0.26 69 12 27.7 1.1 39.4 2.9 U 0.99 22.8 3.45 1.00

Name α1950 Δα δ1950 Δδ S608 ΔS Res ψ Δψ ϕ Δϕ χ R Speak/N Atten Weight

h m s s o^{0 00 00} mJy^{00 00} o o^{00}

76W0201 8 26 37.57 0.21 70 7 54.4 0.9 39.0 2.2 U 0.91 30.2 2.79 2.00 76W0203 8 26 45.01 0.24 70 28 50.7 0.9 61.0 3.3 U 1.01 78.2 1.40 1.00 76W0204 8 26 48.10 0.34 71 57 13.8 1.4 32.2 2.9 U 0.85 14.7 4.77 1.01 76W0206 8 26 52.82 0.25 70 45 42.3 0.9 55.1 2.8 R 12 3 173 8 1.01 91.0 1.07 1.00 76W0208 8 26 59.86 0.53 70 19 28.7 2.7 5.7 0.9 U 0.94 6.27 1.82 2.57 76W0209 8 27 1.59 0.65 72 8 16.7 3.0 21.3 4.1 U 0.77 5.51 9.81 1.00 76W0210 8 27 10.81 0.60 69 7 45.7 3.3 8.4 1.6 U 1.05 5.33 3.25 1.75 76W0211 8 27 19.76 0.29 70 8 56.9 1.4 16.7 1.4 U 1.04 13.4 2.72 2.37 76W0213 8 27 22.90 0.29 70 27 48.4 1.3 15.6 1.2 U 1.04 18.6 1.46 1.32 76W0214* 8 27 24.02 0.75 69 44 30.8 4.1 22.6 3.1 E 49 3 81 5 1.98 8.20 2.79 1.46 76W0214A 8 27 18.45 0.48 69 44 26.1 2.5 9.1 1.4 U 0.96 6.78 2.85 1.62 76W0214B 8 27 27.88 0.48 69 44 34.0 2.5 13.6 1.8 U 1.19 8.20 2.75 1.46 76W0215 8 27 30.75 0.33 71 8 32.4 1.4 13.5 1.0 R 17 10 106 16 9 1.26 17.6 1.08 1.63 76W0217 8 27 45.61 0.26 69 12 44.7 1.2 29.5 2.1 U 1.00 22.1 2.63 1.00 76W0220 8 27 46.74 0.50 71 4 4.8 2.4 6.8 0.8 U 1.28 9.15 1.06 3.17 76W0224 8 28 8.54 0.38 70 55 0.2 1.7 8.8 0.8 U 1.18 12.6 1.06 2.18 76W0228 8 28 17.53 0.35 69 18 49.5 1.8 10.1 1.1 U 0.85 10.6 2.20 1.43 76W0229 8 28 18.64 0.46 71 6 49.6 2.2 6.0 0.7 U 1.13 8.92 1.10 3.10 76W0230 8 28 19.35 0.71 72 4 52.8 3.3 22.4 4.5 U 1.07 5.31 8.17 1.06 76W0232 8 28 40.28 0.26 70 12 43.4 1.2 16.5 1.3 U 0.96 15.3 2.49 2.30 76W0234 8 28 44.52 0.53 69 19 18.8 2.9 5.9 1.1 U 1.00 5.88 2.01 2.47 76W0233 8 28 44.92 0.57 71 22 25.4 2.8 4.7 0.8 U 1.03 6.25 1.41 3.70 76W0235 8 28 46.05 0.35 70 55 32.0 1.5 9.8 0.8 U 1.13 14.2 1.09 1.90 76W0241* 8 29 10.93 0.65 69 38 44.2 3.5 24.9 2.6 E 32 3 70 5 2.24 10.8 1.86 1.57 76W0241A 8 29 9.10 0.48 69 38 40.6 2.5 17.5 1.9 U 1.58 10.8 1.87 1.57 76W0241B 8 29 14.98 0.36 69 38 52.1 1.8 7.4 0.8 U 0.77 10.2 1.84 1.65 76W0245 8 29 25.12 0.25 69 48 41.6 1.1 46.2 2.7 R 20 5 122 20 1.26 34.9 2.03 2.01 76W0247 8 29 37.31 0.64 71 51 37.5 3.0 10.1 1.9 U 0.86 5.49 4.10 1.46 76W0252 8 29 54.79 0.71 72 0 25.7 3.4 19.6 3.8 U 1.12 5.47 6.90 1.12 76W0253 8 29 56.36 0.30 69 36 13.8 1.4 10.4 0.9 U 0.81 15.2 1.62 1.40 76W0254 8 29 58.31 0.45 70 38 51.0 2.2 6.6 0.8 U 1.08 8.55 1.36 2.50 76W0256 8 30 5.22 0.30 69 48 49.4 1.4 14.1 1.2 U 0.99 15.1 1.84 1.30 76W0259 8 30 12.42 0.38 70 46 1.7 1.8 7.6 0.8 U 0.97 10.5 1.28 2.17 76W0260 8 30 14.04 0.47 69 15 20.1 2.5 3.6 0.6 U 0.66 6.77 1.64 2.65 76W0261 8 30 16.99 0.61 69 29 55.5 3.3 3.6 0.7 U 0.93 5.10 1.51 4.79 76W0262 8 30 17.75 0.58 69 41 33.0 3.1 4.8 0.8 U 1.10 5.91 1.61 3.25 76W0263 8 30 27.40 0.33 70 33 14.1 1.5 14.3 1.2 U 1.11 14.8 1.57 1.43 76W0264 8 30 33.04 0.36 68 54 21.3 1.9 11.6 1.3 U 0.96 9.93 2.41 1.41 76W0265 8 30 33.13 0.65 70 6 47.3 3.4 6.8 1.4 U 1.07 5.18 2.70 2.08 76W0266 8 30 34.19 0.68 70 47 3.8 3.5 4.3 0.8 U 1.20 5.71 1.31 5.16 76W0268 8 30 37.26 0.39 69 10 36.7 2.0 9.6 1.1 U 1.12 9.99 1.65 1.81 76W0269 8 30 41.10 0.25 68 42 46.5 1.2 41.7 3.0 U 1.03 22.6 3.57 1.00 76W0270 8 30 43.27 0.59 70 6 59.7 3.1 5.6 1.1 U 0.79 5.45 2.66 2.02 76W0271 8 30 45.28 0.32 71 57 7.2 1.3 54.0 4.6 U 0.94 17.3 6.17 1.00 76W0274 8 30 56.04 0.21 70 11 58.2 0.9 43.7 2.3 R 17 6 131 26 12 1.33 30.9 3.10 2.00 76W0275* 8 31 1.70 0.25 68 45 31.9 1.2 74.4 4.3 E 61 2 101 5 1 1.17 41.2 3.04 1.00 76W0275A 8 31 0.43 0.23 68 45 33.2 1.0 65.9 4.1 U 1.04 41.2 3.05 1.00 76W0275B 8 31 11.54 0.44 68 45 21.5 2.4 8.5 1.3 U 0.81 7.15 3.00 1.51 76W0277 8 31 1.55 0.27 70 51 49.7 1.1 23.2 1.4 U 1.04 30.4 1.33 1.09 76W0276 8 31 2.00 0.52 69 27 11.1 2.8 4.3 0.7 U 1.01 6.16 1.37 3.97 76W0278 8 31 4.54 0.57 68 30 5.4 3.2 23.1 3.8 U 1.26 6.53 6.31 1.08 76W0282 8 31 31.71 0.34 71 3 32.9 1.5 9.5 0.9 U 0.95 13.0 1.40 1.69 76W0286 8 31 41.86 0.25 69 22 5.6 1.0 31.1 1.8 R 19 6 62 6 1.24 36.7 1.29 1.00 76W0290 8 31 46.91 0.59 69 37 2.4 3.2 2.1 0.4 U 0.61 5.29 1.30 6.48 76W0291 8 31 49.10 0.33 71 31 46.6 1.4 21.9 1.8 U 1.07 16.1 2.34 1.12 76W0292 8 31 50.14 0.24 69 52 8.6 1.0 41.6 2.4 R 15 5 38 28 1.13 45.0 1.57 1.00 76W0296 8 32 5.50 0.70 70 53 21.7 3.5 5.0 0.9 U 1.24 5.73 1.49 3.90 76W0297 8 32 6.46 0.56 69 41 49.2 3.0 2.1 0.4 U 0.58 5.64 1.31 5.27 76W0298* 8 32 8.35 0.24 70 6 48.7 0.9 369. 20. E 61 3 125 5 14 2.41 131. 2.24 2.00 76W0298A 8 32 3.94 0.24 70 7 4.6 0.9 203. 11. R 20 2 106 17 11 1.33 131. 2.28 1.00 76W0298B 8 32 13.75 0.24 70 6 29.3 0.9 166. 9. R 21 3 79 12 14 1.39 105. 2.20 1.00 76W0299* 8 32 15.15 0.28 71 23 30.4 1.1 57.5 3.5 E 32 3 162 5 1.49 35.4 2.00 1.00 76W0299A 8 32 14.64 0.27 71 23 38.0 1.0 43.2 2.6 U 1.12 35.4 2.00 1.00 76W0299B 8 32 16.69 0.32 71 23 7.4 1.3 14.3 1.2 U 0.81 16.2 1.99 1.21 76W0305 8 32 30.91 0.65 71 22 15.8 3.2 6.0 1.1 U 1.08 5.60 2.01 2.61 76W0309 8 32 36.63 0.55 69 42 46.9 2.9 3.3 0.6 U 0.89 5.77 1.27 5.42 76W0314* 8 32 43.10 0.46 69 13 15.0 2.5 15.6 1.5 E 35 3 93 5 5 1.81 12.9 1.27 1.83 76W0314A 8 32 39.42 0.43 69 13 15.9 2.3 6.8 0.8 U 1.17 8.93 1.28 2.57 76W0314B 8 32 46.04 0.32 69 13 14.3 1.6 8.8 0.8 U 1.02 12.9 1.27 1.83 76W0315 8 32 46.98 0.23 69 3 26.3 1.0 61.6 3.4 R 19 4 61 30 5 1.28 62.1 1.49 1.00 76W0317 8 32 52.23 0.45 69 38 29.7 2.4 4.9 0.7 U 1.07 7.83 1.19 3.36 76W0320 8 33 6.71 0.31 70 7 21.1 1.4 14.3 1.2 U 0.88 15.0 2.10 1.22 76W0321 8 33 10.13 0.38 69 32 43.2 1.9 5.9 0.7 U 1.03 9.57 1.13 2.75 76W0324 8 33 15.82 0.40 68 52 30.3 2.2 10.7 1.3 U 1.16 9.54 1.89 1.69 76W0325 8 33 18.52 0.46 70 55 27.1 2.2 5.7 0.8 U 0.76 7.87 1.75 2.11 76W0329* 8 33 26.99 0.26 69 21 58.0 1.1 26.2 1.3 E 52 2 144 5 1.16 37.8 1.12 1.07 76W0329A 8 33 26.04 0.24 69 22 4.8 1.0 21.9 1.2 U 0.97 37.8 1.12 1.07 76W0329B 8 33 31.90 0.37 69 21 22.5 1.9 4.2 0.5 U 0.75 9.65 1.11 2.76 76W0331 8 33 28.80 0.45 69 40 8.6 2.3 8.7 0.9 U 1.37 10.3 1.16 2.45 76W0334 8 33 38.04 0.63 70 28 28.6 3.2 9.9 2.0 U 0.79 5.14 5.21 1.32 76W0335 8 33 38.76 0.54 69 22 41.1 2.9 2.6 0.5 U 0.81 5.81 1.10 8.39 76W0339 8 33 46.69 0.23 69 10 51.9 1.0 27.8 1.6 U 1.01 42.8 1.22 1.00 76W0340 8 33 49.44 0.24 69 23 13.9 1.0 38.8 2.1 U 1.38 48.2 1.08 1.00 76W0342 8 33 53.55 0.22 68 43 52.2 0.9 85.8 4.9 R 8 3 171 11 1.01 67.8 2.45 1.00 76W0344 8 33 56.34 0.32 71 28 24.9 1.4 22.3 1.9 U 0.92 15.4 2.90 1.05 76W0345* 8 34 4.68 0.24 68 33 23.6 1.1 139. 9. E 46 3 75 5 1.70 42.6 3.87 1.00 76W0345A 8 33 59.12 0.25 68 33 15.4 1.2 45.3 3.3 U 1.02 22.6 3.91 1.00 76W0345B 8 34 7.36 0.23 68 33 27.6 1.0 94.1 6.0 U 1.15 42.6 3.84 1.00 76W0347 8 34 8.19 0.30 69 13 42.7 1.5 9.1 0.8 U 1.04 14.3 1.15 1.82 76W0349 8 34 10.84 0.19 70 12 53.9 0.8 51.4 2.5 U 0.94 47.6 2.40 2.00 76W0350 8 34 12.20 0.25 70 2 0.6 1.0 17.3 1.1 U 0.88 23.0 1.67 2.17 76W0352* 8 34 27.56 0.45 69 53 11.1 2.3 17.5 1.6 E 48 3 5 5 12 1.79 13.8 1.33 1.66 76W0352A 8 34 27.01 0.63 69 52 41.1 3.3 6.3 0.9 U 1.40 7.04 1.32 3.38 76W0352B 8 34 27.89 0.34 69 53 29.4 1.6 11.2 1.0 U 1.15 13.8 1.34 1.66 76W0353 8 34 40.06 0.53 71 27 18.5 2.5 18.1 2.4 U 1.28 8.54 3.21 1.31 76W0354 8 34 42.48 0.37 70 47 36.3 1.7 14.4 1.5 U 1.02 11.2 2.32 1.35 76W0356 8 34 49.97 0.40 69 15 11.7 2.1 10.1 1.0 R 21 12 131 42 10 1.43 12.0 1.10 2.20 76W0358 8 34 57.19 0.68 71 12 24.8 3.4 9.2 1.6 U 1.25 6.07 2.54 1.91 76W0360 8 34 57.88 0.71 71 6 16.8 3.6 7.8 1.4 U 1.23 5.65 2.39 2.15 76W0361 8 35 0.09 0.71 68 46 6.4 4.0 6.7 1.3 U 1.32 5.42 2.13 2.53

Name α1950 Δα δ1950 Δδ S608 ΔS Res ψ Δψ ϕ Δϕ χ R Speak/N Atten Weight

h m s s o^{0 00 00} mJy^{00 00} o o^{00}

76W0363 8 35 0.53 0.40 69 39 20.4 2.0 4.6 0.6 U 0.93 8.75 1.07 3.34 76W0369* 8 35 8.96 0.65 69 55 35.2 3.4 10.3 1.2 E 108 4 64 5 13 1.99 7.46 1.37 2.93 76W0369A 8 35 1.56 0.77 69 55 16.4 4.1 6.3 1.1 U 1.57 6.23 1.36 3.94 76W0369B 8 35 20.41 0.46 69 56 4.2 2.3 4.0 0.6 U 0.78 7.46 1.38 2.93 76W0370 8 35 19.73 0.27 71 34 4.1 1.2 30.6 2.2 U 0.79 17.7 4.49 2.01 76W0371 8 35 20.97 0.62 70 37 44.5 3.1 10.8 2.1 U 0.89 5.29 4.88 1.35 76W0373 8 35 21.74 0.62 70 1 47.0 3.3 3.2 0.7 U 0.80 5.06 1.59 4.36 76W0375 8 35 42.80 0.47 68 54 27.2 2.6 5.1 0.8 U 0.96 6.63 1.60 2.80 76W0376 8 35 50.57 0.34 70 47 14.9 1.7 16.8 1.6 U 1.27 12.8 2.94 2.57 76W0378 8 35 52.38 0.21 71 22 3.6 0.9 52.5 2.8 R 16 6 178 5 1.11 30.4 3.61 2.00 76W0379 8 35 54.34 0.45 70 5 49.7 2.3 7.6 1.0 U 1.07 8.15 1.78 2.02 76W0381 8 35 58.55 0.17 70 12 11.5 0.7 50.2 2.3 U 1.02 46.8 2.21 3.01 76W0382 8 35 58.78 0.44 69 48 56.5 2.3 4.1 0.6 U 0.88 7.63 1.19 3.53 76W0383 8 36 2.17 0.58 68 51 57.3 3.2 3.6 0.7 U 0.82 5.17 1.72 3.64 76W0385 8 36 4.37 0.51 69 44 35.1 2.7 4.4 0.7 U 1.13 7.16 1.11 4.47 76W0386 8 36 13.84 0.84 71 11 3.5 4.2 10.9 2.1 U 1.40 5.38 3.45 1.66 76W0389 8 36 21.55 0.18 71 4 22.1 0.6 5165. 210. U 1.00 4521. 3.17 2.00 76W0390 8 36 27.64 0.24 68 56 50.2 1.0 29.2 1.8 R 12 6 109 19 1.08 34.7 1.49 1.00 76W0391 8 36 27.88 0.15 70 20 50.6 0.6 95.7 3.7 R 11 3 69 5 1.05 72.6 3.19 3.00 76W0393 8 36 30.19 0.18 70 58 38.6 0.6 204. 8. R 17 2 126 26 13 1.26 143. 3.02 2.00 76W0395 8 36 38.99 0.50 70 31 54.2 2.5 18.4 2.3 R 29 13 60 26 14 2.02 8.51 3.99 2.57 76W0396 8 36 39.84 0.40 70 17 29.1 1.9 11.2 1.4 U 0.87 9.30 2.74 1.36 76W0398 8 36 45.56 0.33 70 6 40.2 1.5 11.7 1.1 U 0.96 12.9 1.82 1.44 76W0401 8 36 54.01 0.49 69 7 19.8 2.6 3.6 0.6 U 0.91 6.52 1.20 4.66 76W0403 8 36 55.26 0.30 68 52 30.0 1.5 14.3 1.2 U 1.09 14.9 1.69 1.37 76W0402 8 36 55.44 0.25 69 25 34.1 1.1 14.5 0.9 U 0.94 28.2 1.01 1.28 76W0405 8 36 56.83 0.55 69 44 50.0 2.9 3.3 0.6 U 1.00 5.74 1.12 8.23 76W0404 8 36 56.84 0.40 68 48 40.9 2.1 7.3 1.0 U 0.90 8.37 1.91 1.85 76W0406 8 36 58.48 0.35 70 12 25.3 1.7 12.6 1.3 U 0.95 11.5 2.24 1.35 76W0407 8 37 3.60 0.64 70 24 22.4 3.3 9.5 1.9 U 1.04 5.21 3.82 1.58 76W0408 8 37 6.86 0.22 70 23 34.0 1.1 38.0 2.2 R 19 8 56 11 12 1.25 23.4 3.67 3.06 76W0410 8 37 11.22 0.46 69 32 55.6 2.4 2.6 0.4 U 0.70 7.12 1.02 5.59 76W0412 8 37 15.99 0.33 68 35 50.4 1.7 14.3 1.5 U 0.79 11.1 3.24 1.15 76W0415 8 37 17.44 0.38 69 13 50.3 1.9 5.7 0.7 U 1.03 9.62 1.10 2.82 76W0414 8 37 18.58 0.60 69 1 45.6 3.4 3.8 0.7 U 1.11 5.53 1.34 5.23 76W0418 8 37 21.83 0.22 71 39 8.2 0.9 62.9 3.7 U 1.01 27.4 5.43 2.00 76W0422 8 37 33.41 0.33 69 53 35.8 1.6 6.8 0.6 U 0.77 12.6 1.31 1.81 76W0423 8 37 38.66 0.19 70 55 15.3 0.8 55.8 2.6 R 9 5 106 12 1.04 50.7 2.38 2.00 76W0424 8 37 42.92 0.59 68 41 42.1 3.3 3.6 0.8 U 0.59 5.03 2.53 2.28 76W0427 8 37 54.12 0.27 70 4 50.8 1.1 24.6 1.6 U 1.08 25.0 1.77 1.05 76W0428 8 37 56.34 0.23 69 27 59.7 0.9 111. 6. U 1.00 200. 1.03 1.00 76W0429 8 37 57.71 0.23 69 19 56.5 0.9 130. 7. R 16 2 107 18 2 1.18 194. 1.06 1.00 76W0432 8 38 8.60 0.52 71 6 42.4 2.5 13.1 1.6 U 1.35 9.15 2.23 1.57 76W0433 8 38 9.25 0.19 71 18 44.4 0.8 91.6 4.2 R 15 3 88 5 11 1.19 66.5 2.60 2.00 76W0434 8 38 9.52 0.41 70 58 10.8 1.9 13.0 1.4 U 1.15 10.7 2.16 1.45 76W0436* 8 38 13.68 0.39 68 57 36.4 2.0 13.3 1.2 E 56 3 108 5 1.42 11.0 1.53 1.80 76W0436A 8 38 10.44 0.34 68 57 41.9 1.7 9.0 0.9 U 0.96 11.0 1.52 1.80 76W0436B 8 38 20.39 0.49 68 57 24.9 2.7 4.3 0.7 U 0.86 6.44 1.54 3.07 76W0437 8 38 22.44 0.28 69 43 32.8 1.2 9.8 0.7 U 0.87 18.4 1.15 1.52 76W0438 8 38 24.54 0.23 69 39 56.0 0.9 54.5 2.8 R 8 2 84 8 1 1.03 89.9 1.10 1.00 76W0439* 8 38 25.85 0.73 70 17 43.6 3.8 32.2 4.4 E 29 3 33 5 1.88 8.20 4.23 2.59 76W0439A 8 38 24.93 0.55 70 17 36.4 2.8 23.3 3.2 U 1.36 8.20 4.27 1.16 76W0439B 8 38 28.07 0.69 70 18 0.8 3.6 8.9 2.0 U 1.02 4.67 4.16 0.00 76W0442 8 38 41.92 0.32 70 10 38.6 1.5 16.9 1.5 U 1.06 14.0 2.22 1.23 76W0444 8 38 52.83 0.23 69 43 52.4 0.9 474. 24. R 3 0 45 45 1.00 756. 1.18 1.00 76W0445 8 38 54.12 0.23 69 4 54.9 1.0 47.4 2.6 R 18 4 127 26 1.21 55.6 1.34 1.00 76W0446 8 38 54.15 0.48 71 32 3.2 2.2 17.1 2.1 U 1.21 9.41 3.16 1.25 76W0448 8 38 55.43 0.60 68 54 53.0 3.4 4.7 0.9 U 1.12 5.52 1.70 3.32 76W0449 8 38 59.94 0.17 70 16 38.1 0.7 76.2 3.3 U 0.97 65.9 2.87 2.00 76W0451 8 39 2.59 0.23 70 35 33.3 1.0 21.3 1.3 U 1.00 21.8 2.29 3.11 76W0452 8 39 3.57 0.34 69 41 47.5 1.7 4.5 0.5 U 0.64 11.5 1.16 2.18 76W0453 8 39 5.85 0.22 68 44 6.8 0.9 327. 18. U 1.00 260. 2.47 1.00 76W0456 8 39 12.57 0.29 69 5 19.8 1.4 10.5 0.9 U 0.99 14.9 1.36 1.57 76W0457 8 39 13.27 0.36 69 32 18.7 1.8 4.2 0.5 U 0.70 10.3 1.10 2.58 76W0458 8 39 13.61 0.50 68 47 10.2 2.7 6.5 1.1 U 0.95 6.24 2.22 2.10 76W0461 8 39 23.67 0.50 70 40 57.1 2.5 7.8 1.1 U 1.12 7.81 1.98 1.91 76W0463 8 39 28.11 0.23 69 9 14.4 1.0 68.8 3.7 R 24 3 107 17 10 1.47 68.7 1.29 1.00 76W0468 8 39 37.14 0.54 69 45 32.1 2.8 3.8 0.7 U 0.98 5.95 1.26 5.07 76W0469 8 39 39.14 0.38 69 55 23.5 1.9 9.9 1.0 U 1.13 11.1 1.51 1.81 76W0472 8 39 43.36 0.23 68 47 35.7 0.9 64.4 3.7 U 1.00 55.3 2.27 1.00 76W0474 8 39 47.17 0.78 71 19 18.0 3.9 12.9 1.8 R 26 13 95 7 12 1.81 7.64 2.01 1.93 76W0473 8 39 47.95 0.53 71 1 29.1 2.6 6.3 0.9 U 1.14 7.45 1.66 2.35 76W0477 8 39 49.33 0.17 70 14 17.6 0.6 113. 5. R 8 2 90 4 4 1.04 97.7 2.76 2.00 76W0478 8 39 50.71 0.23 69 23 8.8 0.9 56.5 2.9 R 11 3 50 20 1.05 87.0 1.16 1.00 76W0479* 8 39 50.88 1.13 71 36 30.6 5.5 19.3 3.5 E 52 3 79 5 2.17 6.17 3.15 1.61 76W0479A 8 39 46.64 0.72 71 36 26.8 3.5 11.8 2.0 U 1.32 6.17 3.17 1.60 76W0479B 8 39 57.57 0.58 71 36 36.7 2.7 7.6 1.3 U 0.86 6.13 3.10 1.63 76W0480 8 39 53.16 0.33 68 53 36.1 1.7 10.9 1.1 U 0.96 11.5 1.90 1.49 76W0481 8 39 54.72 0.25 69 34 45.2 1.1 19.6 1.2 R 12 7 123 9 1.08 29.3 1.17 1.17 76W0483 8 39 58.01 0.24 69 16 19.7 1.0 27.5 1.6 U 1.00 42.4 1.23 1.00 76W0484 8 40 1.22 0.29 71 18 25.7 1.1 21.6 1.5 U 1.02 22.8 1.92 1.05 76W0485 8 40 3.29 0.40 69 48 8.2 2.0 4.1 0.5 U 0.64 9.05 1.36 2.37 76W0486 8 40 8.90 0.27 71 8 26.4 1.1 26.9 1.7 R 12 7 124 34 6 1.11 30.4 1.65 1.00 76W0488 8 40 9.48 0.63 71 23 22.4 3.1 4.2 0.8 U 0.80 5.37 2.07 2.64 76W0487 8 40 10.27 0.42 68 39 53.6 2.3 11.3 1.6 U 0.93 7.65 3.21 1.39 76W0489 8 40 14.45 0.60 70 8 0.2 3.1 4.6 0.9 U 0.77 5.37 2.26 2.40 76W0490 8 40 18.00 0.30 70 45 30.4 1.3 25.4 1.7 R 20 8 126 36 4 1.34 24.0 1.64 1.10 76W0491 8 40 18.67 0.30 70 17 11.9 1.4 13.4 1.2 U 0.89 13.0 3.26 2.60 76W0492 8 40 20.47 0.24 70 37 58.7 0.9 415. 22. R 15 1 114 25 5 1.15 413. 1.80 1.00 76W0494 8 40 21.08 0.37 69 49 3.1 1.8 8.8 0.9 U 1.07 10.8 1.41 1.94 76W0495 8 40 21.54 0.41 70 6 27.1 2.0 11.3 1.4 U 1.09 9.42 2.17 1.55 76W0498 8 40 27.80 0.55 69 36 31.3 2.9 3.1 0.6 U 0.84 5.80 1.24 5.73 76W0501 8 40 29.94 0.35 71 15 19.5 1.5 9.9 0.9 U 0.93 12.9 1.71 1.50 76W0502 8 40 34.95 0.32 69 54 57.1 1.5 11.5 1.0 U 1.00 13.7 1.62 1.48 76W0503 8 40 44.87 0.48 70 36 18.5 2.4 4.5 0.7 U 0.76 7.22 1.76 2.29 76W0505 8 40 45.94 0.34 71 8 16.4 1.5 12.6 1.1 U 1.13 15.1 1.52 1.44 76W0508 8 40 52.91 0.34 69 14 0.8 1.7 6.7 0.7 U 0.82 11.3 1.37 1.91 76W0510 8 40 55.37 0.24 69 18 5.6 1.0 21.6 1.3 U 0.99 31.3 1.32 1.08 76W0512 8 41 9.44 0.48 70 47 56.5 2.3 3.2 0.5 U 0.63 7.42 1.44 2.78 76W0513 8 41 10.39 0.60 70 26 1.5 3.1 4.7 0.9 U 0.90 5.38 2.10 2.60

Name α1950 Δα δ1950 Δδ S608 ΔS Res ψ Δψ ϕ Δϕ χ R Speak/N Atten Weight

h m s s o^{0 00 00} mJy^{00 00} o o^{00}

76W0514 8 41 11.59 0.26 71 20 33.8 0.9 50.4 2.8 R 10 4 81 5 1.06 57.0 1.72 1.00 76W0517 8 41 23.05 0.24 68 50 58.8 1.0 40.9 2.6 U 0.98 34.0 2.41 1.00 76W0518 8 41 24.71 0.48 69 14 6.9 2.6 4.0 0.6 U 0.83 6.65 1.45 3.20 76W0521 8 41 38.41 0.54 69 11 27.4 2.9 4.0 0.7 U 0.89 5.77 1.54 3.63 76W0522 8 41 42.10 0.60 71 33 24.9 2.9 5.8 1.0 U 0.94 5.83 2.24 2.22 76W0523 8 41 46.69 0.61 70 36 18.9 3.1 3.0 0.6 U 0.78 5.35 1.56 4.06 76W0524 8 41 47.49 0.35 70 59 12.4 1.6 16.5 1.2 R 21 9 80 12 13 1.46 18.0 1.30 1.43 76W0526 8 41 53.02 0.17 70 30 27.4 0.7 160. 7. R 7 1 36 40 1.01 186. 1.74 2.00 76W0528 8 41 56.33 0.31 69 40 22.7 1.5 10.0 0.9 U 0.92 13.9 1.50 1.55 76W0529 8 42 1.64 0.24 69 45 29.8 0.9 49.2 2.7 U 1.00 59.0 1.61 1.00 76W0530* 8 42 3.88 0.32 71 40 37.5 1.3 80.0 5.2 E 60 3 77 5 1.89 31.6 2.77 1.00 76W0530A 8 41 56.37 0.30 71 40 29.4 1.2 32.2 2.4 U 1.12 21.3 2.80 1.00 76W0530B 8 42 8.94 0.28 71 40 43.0 1.1 47.9 3.1 U 1.13 31.6 2.76 1.00 76W0531 8 42 4.73 0.26 71 9 16.9 1.0 41.9 2.3 R 18 4 84 7 1.24 52.4 1.33 1.00 76W0535 8 42 20.41 1.49 71 42 56.6 7.3 19.1 3.6 R 39 13 55 35 2.56 5.56 2.96 1.82 76W0537 8 42 25.91 0.33 70 1 11.9 1.7 9.4 1.0 U 0.91 10.4 2.36 2.85 76W0538 8 42 26.22 0.26 71 2 21.4 1.0 25.3 1.5 R 13 6 134 44 9 1.13 37.8 1.23 1.03 76W0539 8 42 28.44 0.26 70 12 0.1 1.2 22.1 1.6 R 16 11 99 5 15 1.31 17.6 2.91 2.22 76W0540 8 42 30.22 0.19 70 13 15.5 0.8 34.5 1.8 U 1.02 31.3 2.76 2.00 76W0542 8 42 31.43 0.25 71 20 27.2 0.9 101. 5. R 8 2 5 7 1.02 136. 1.50 1.00 76W0543 8 42 33.16 0.48 71 30 30.7 2.2 9.8 1.2 U 1.20 9.21 1.90 1.74 76W0545 8 42 35.72 0.31 69 26 28.4 1.5 11.3 1.0 U 1.02 13.7 1.55 1.53 76W0546 8 42 38.77 0.57 70 5 5.6 3.0 7.6 1.4 U 1.01 5.70 2.74 1.90 76W0549 8 42 43.17 0.73 69 31 24.5 4.0 6.1 1.1 U 1.39 5.72 1.58 3.54 76W0548* 8 42 44.00 0.31 69 45 34.6 1.5 51.5 3.3 E 24 3 156 5 2.01 27.8 1.77 1.01 76W0548A 8 42 43.29 0.27 69 45 42.8 1.2 32.5 2.1 U 1.27 27.8 1.77 1.01 76W0548B 8 42 45.22 0.27 69 45 20.6 1.2 19.0 1.4 U 0.99 20.9 1.77 1.13 76W0550 8 42 45.44 0.31 70 14 27.6 1.5 9.1 0.9 U 0.74 11.5 2.58 2.75 76W0553* 8 42 58.11 0.25 69 36 43.8 1.0 101. 6. E 39 3 44 5 1.90 60.0 1.68 1.00 76W0553A 8 42 55.11 0.24 69 36 27.8 1.0 43.0 2.4 U 1.02 49.1 1.66 1.00 76W0553B 8 43 0.36 0.24 69 36 55.8 0.9 57.6 3.2 U 1.09 60.0 1.69 1.00 76W0554 8 43 1.62 0.25 70 57 16.1 1.0 35.4 1.9 R 13 4 86 6 4 1.11 57.1 1.16 1.00 76W0555 8 43 5.89 0.52 70 4 40.4 2.7 7.6 1.3 U 0.85 6.29 2.90 1.68 76W0557 8 43 7.65 0.34 71 3 30.9 1.5 9.7 0.8 U 1.13 15.3 1.17 1.71 76W0562 8 43 27.06 0.59 70 32 12.3 3.0 3.7 0.7 U 0.98 5.58 1.46 4.28 76W0565 8 43 32.30 0.25 70 42 24.2 1.0 26.0 1.5 R 10 5 1 5 1 1.06 41.6 1.22 1.00 76W0567 8 43 32.36 0.31 71 3 38.2 1.3 10.6 0.8 U 1.08 17.8 1.14 1.56 76W0568 8 43 36.92 0.51 71 25 6.5 2.4 4.3 0.7 U 0.85 7.06 1.52 2.76 76W0569 8 43 39.70 0.64 70 34 40.5 3.3 3.5 0.7 U 1.07 5.42 1.37 5.27 76W0570 8 43 43.00 0.25 71 8 17.6 0.9 68.0 3.5 R 7 2 17 18 1.01 120. 1.16 1.00 76W0571 8 43 45.58 0.21 70 28 32.9 0.8 38.3 1.9 U 0.93 56.2 1.55 2.00 76W0573 8 43 47.13 0.40 68 57 46.9 2.1 14.2 1.7 U 1.10 9.23 2.85 1.34 76W0575 8 43 50.67 0.25 70 40 21.4 0.9 37.4 2.0 U 1.00 63.1 1.23 1.00 76W0577 8 43 54.03 0.23 69 16 5.8 0.9 301. 16. U 1.00 286. 2.04 1.00 76W0580 8 44 8.02 0.27 70 17 40.7 1.3 20.6 1.5 R 16 10 90 5 15 1.29 17.8 2.06 2.24 76W0581 8 44 10.44 0.64 70 19 8.8 3.3 12.3 1.6 R 26 13 119 5 1.63 8.21 1.96 1.86 76W0582 8 44 12.60 0.30 69 56 39.5 1.4 17.6 1.5 U 1.05 13.4 2.81 2.34 76W0584 8 44 20.16 0.54 69 51 47.8 2.8 10.3 1.5 U 1.20 7.19 2.58 1.66 76W0592 8 44 41.18 0.62 71 9 30.0 3.0 7.9 1.0 R 26 13 62 14 1.66 9.05 1.12 3.00 76W0594 8 44 49.12 0.33 71 35 36.1 1.4 17.9 1.4 U 1.12 17.4 1.91 1.19 76W0596 8 44 55.18 0.32 70 50 45.8 1.4 8.2 0.7 U 1.05 15.2 1.06 1.84 76W0597 8 44 55.42 0.64 71 6 1.1 3.1 2.5 0.5 U 0.97 5.28 1.07 16.40 76W0598 8 44 58.57 0.24 69 17 15.6 1.0 61.2 3.7 R 13 5 113 15 1.08 44.5 2.49 1.00 76W0599 8 45 0.87 0.25 68 41 11.5 1.1 80.3 6.0 U 0.94 25.2 6.86 1.00 76W0600 8 45 1.51 0.30 71 4 2.2 1.3 9.3 0.7 U 1.03 17.8 1.06 1.65 76W0601 8 45 3.17 0.34 70 45 42.4 1.5 13.1 1.0 R 19 9 45 45 17 1.40 17.8 1.09 1.61 76W0602 8 45 3.73 0.48 71 25 40.8 2.3 6.5 0.8 U 1.13 8.63 1.43 2.35 76W0604 8 45 7.32 0.24 70 24 38.8 0.9 143. 8. R 6 1 90 5 3 1.02 182. 1.59 1.00 76W0608 8 45 13.92 0.63 71 41 59.8 3.0 6.1 1.2 U 1.00 5.52 2.36 2.23 76W0607 8 45 14.27 0.78 71 32 35.9 3.8 6.2 1.1 U 1.41 6.07 1.71 2.88 76W0609 8 45 16.14 0.33 68 46 39.1 1.7 32.9 3.5 U 1.02 11.4 5.73 1.00 76W0610 8 45 17.13 0.28 70 25 35.1 1.2 15.3 1.1 U 1.00 20.5 1.54 1.22 76W0612 8 45 25.88 0.45 69 37 31.9 2.3 18.8 2.1 R 19 12 134 35 1.37 10.2 2.66 1.32 76W0613 8 45 36.89 0.32 69 29 9.0 1.6 12.2 1.2 U 0.71 12.6 2.69 1.18 76W0615 8 45 39.09 0.90 71 15 20.5 4.5 11.2 1.4 R 32 12 88 6 28 2.39 8.62 1.16 3.04 76W0617 8 45 45.34 0.46 68 44 8.3 2.5 22.5 3.6 U 0.95 6.81 7.23 1.00 76W0619 8 45 46.50 0.52 69 22 57.8 2.8 5.6 1.0 U 0.66 6.14 2.84 1.74 76W0620 8 45 46.87 0.29 71 11 4.1 1.2 13.9 0.9 R 14 8 28 12 1.11 23.8 1.09 1.35 76W0621 8 45 49.80 0.34 69 14 59.7 1.7 15.7 1.7 U 0.93 10.9 3.10 1.18 76W0630 8 46 6.62 0.30 71 49 35.0 1.2 35.0 2.6 U 1.04 21.6 3.20 1.00 76W0631 8 46 7.31 0.27 70 20 35.3 1.1 22.5 1.5 U 1.04 25.7 1.74 1.04 76W0632 8 46 8.73 0.43 72 2 23.0 1.9 51.7 5.3 R 18 12 71 19 1.33 12.3 6.48 1.00 76W0635 8 46 15.59 0.27 68 53 43.6 1.3 68.7 5.4 R 15 9 74 14 1.19 20.5 5.67 1.00 76W0636 8 46 17.68 0.25 69 8 6.1 1.1 50.2 3.5 U 0.96 26.9 3.89 1.00 76W0638 8 46 18.72 0.36 69 44 13.6 1.8 19.2 2.1 U 1.01 10.7 3.50 1.13 76W0637 8 46 19.25 0.45 71 16 9.5 2.1 13.4 1.2 R 24 10 92 5 21 1.69 14.2 1.16 1.82 76W0640 8 46 29.80 0.22 68 43 52.5 0.9 325. 22. U 1.00 74.0 9.02 1.00 76W0641 8 46 30.86 0.19 70 4 10.1 0.8 52.5 2.7 U 0.97 37.3 3.29 2.00 76W0646* 8 46 45.92 0.43 69 22 28.1 2.3 94.0 7.2 E 55 3 102 5 17 2.58 20.4 3.64 1.00 76W0646A 8 46 40.72 0.29 69 22 33.9 1.3 46.3 3.5 R 16 9 96 7 14 1.27 20.4 3.56 1.00 76W0646B 8 46 50.99 0.33 69 22 22.6 1.6 47.6 3.9 R 20 9 88 5 17 1.45 17.6 3.73 1.00 76W0651 8 46 50.75 0.26 71 38 58.1 1.0 49.8 2.9 R 9 5 90 5 4 1.05 47.7 2.05 1.00 76W0652 8 46 51.72 0.24 70 29 10.0 0.9 41.2 2.2 U 1.00 62.4 1.37 1.00 76W0653 8 46 54.84 0.31 69 20 45.6 1.5 27.6 2.6 U 1.03 13.9 3.84 1.00 76W0654 8 46 55.96 0.60 70 57 11.9 3.0 1.9 0.4 U 0.75 5.54 1.00 19.72 76W0656 8 47 5.13 0.25 70 30 53.7 1.0 27.3 1.6 U 1.01 42.5 1.32 1.00 76W0658 8 47 9.08 0.49 71 36 55.4 2.3 4.9 0.7 U 0.73 7.59 1.91 2.02 76W0659 8 47 14.84 0.23 69 13 3.3 1.0 99.7 6.4 U 0.98 44.4 4.61 1.00 76W0660 8 47 17.06 0.39 70 52 22.9 1.8 10.2 0.9 R 21 10 83 8 12 1.45 14.5 1.01 2.00 76W0663 8 47 18.13 0.84 70 26 0.7 4.4 5.7 1.0 U 1.56 5.77 1.48 3.87 76W0661 8 47 18.87 0.58 72 7 17.6 2.7 15.9 2.8 U 0.61 6.25 8.97 1.00 76W0666 8 47 23.94 0.28 71 4 15.2 1.1 13.9 0.9 R 12 8 68 12 1.09 26.1 1.02 1.33 76W0667 8 47 25.96 0.43 70 41 55.5 2.1 3.7 0.5 U 0.85 8.52 1.10 3.34 76W0672* 8 47 44.60 0.98 70 43 57.6 5.0 6.2 1.1 E 33 3 132 5 2.01 6.36 1.08 6.51 76W0672A 8 47 41.84 0.57 70 44 9.9 2.9 2.8 0.5 U 0.99 5.82 1.08 9.12 76W0672B 8 47 46.87 0.57 70 43 47.5 2.9 3.4 0.6 U 1.09 6.36 1.08 6.47 76W0673 8 47 49.20 0.67 71 24 31.4 3.3 8.6 1.1 R 24 13 83 8 5 1.64 8.26 1.36 2.63 76W0675 8 47 49.31 0.38 71 10 30.4 1.7 7.8 0.7 U 1.17 12.8 1.08 2.12 76W0676 8 47 53.24 0.45 70 52 38.9 2.2 2.8 0.4 U 0.72 8.07 1.02 4.20 76W0677 8 47 57.23 0.70 70 35 39.0 3.6 3.2 0.6 U 1.18 5.43 1.22 7.40

Name α1950 Δα δ1950 Δδ S608 ΔS Res ψ Δψ ϕ Δϕ χ R Speak/N Atten Weight

h m s s o^{0 00 00} mJy^{00 00} o o^{00}

76W0681 8 47 58.96 0.45 71 25 57.5 2.1 11.8 1.1 R 19 11 76 15 15 1.43 12.1 1.41 1.77 76W0679 8 47 59.50 0.44 70 4 14.2 2.2 11.0 1.5 U 0.89 7.89 3.31 1.34 76W0685 8 48 14.19 0.50 70 53 33.6 2.4 2.1 0.3 U 0.63 6.99 1.02 5.80 76W0688 8 48 19.15 0.60 69 29 43.5 3.2 11.7 2.4 U 0.85 5.17 5.58 1.27 76W0689 8 48 20.69 0.46 70 13 27.0 2.3 7.5 1.1 U 0.94 7.42 2.25 1.79 76W0690 8 48 32.61 0.30 70 49 48.5 1.3 7.9 0.6 U 0.94 16.7 1.05 1.73 76W0693 8 48 47.68 0.56 71 35 15.3 2.7 3.7 0.6 U 0.69 6.27 1.86 2.50 76W0696 8 49 1.36 0.56 69 40 49.3 3.0 15.5 2.9 U 0.79 5.60 7.47 1.07 76W0698 8 49 8.28 0.63 71 41 15.3 3.0 3.6 0.7 U 0.61 5.51 2.33 2.26 76W0699 8 49 18.44 0.60 71 18 42.4 2.9 4.5 0.7 U 1.20 6.85 1.27 3.79 76W0700 8 49 20.11 0.47 70 8 27.3 2.4 6.8 1.0 U 0.69 7.26 2.87 1.54 76W0702 8 49 28.45 0.99 70 26 4.4 5.2 5.6 1.1 U 1.65 5.15 1.58 4.29 76W0703 8 49 30.18 0.29 70 52 13.9 1.2 15.1 1.0 R 16 8 77 12 1.21 24.1 1.07 1.35 76W0709 8 49 43.89 0.63 71 38 17.4 3.0 3.4 0.6 U 0.62 5.54 2.15 2.44 76W0707 8 49 44.11 0.48 71 23 53.0 2.3 6.7 0.8 U 1.15 8.74 1.43 2.32 76W0715 8 50 13.26 0.41 70 44 27.5 1.9 6.2 0.7 U 1.09 10.1 1.18 2.46 76W0719 8 50 20.60 0.62 71 2 45.2 3.1 2.5 0.5 U 0.90 5.41 1.13 10.33 76W0720* 8 50 23.37 0.25 71 0 38.1 0.9 357. 18. E 38 3 170 5 8 2.02 325. 1.12 1.00 76W0720A 8 50 22.79 0.25 71 0 54.2 0.9 203. 10. R 15 1 127 37 7 1.15 325. 1.12 1.00 76W0720B 8 50 24.14 0.25 71 0 16.8 0.9 153. 8. R 17 2 127 37 8 1.22 232. 1.12 1.00 76W0721 8 50 24.45 0.62 71 9 48.6 3.1 2.8 0.5 U 0.94 5.43 1.19 7.99 76W0727 8 50 41.68 0.85 71 32 2.6 4.2 6.4 1.2 U 1.44 5.62 1.87 2.84 76W0730 8 50 51.99 0.43 70 5 21.2 2.2 13.8 1.9 U 0.96 8.14 3.69 1.25 76W0731 8 50 54.46 0.60 70 16 43.3 3.1 5.9 1.1 U 1.02 5.44 2.31 2.31 76W0732 8 51 8.94 0.29 71 30 21.3 1.2 21.8 1.5 U 1.07 22.8 1.85 1.07 76W0734 8 51 15.95 0.25 71 2 30.4 0.9 35.4 1.9 U 1.01 60.5 1.20 1.00 76W0735 8 51 18.92 0.79 71 10 48.7 3.9 5.0 0.9 U 1.47 6.12 1.29 4.56 76W0736 8 51 20.11 0.27 71 44 49.6 1.0 86.2 5.3 R 17 5 49 42 9 1.24 45.7 3.12 1.00 76W0739 8 51 26.39 0.31 71 38 56.7 1.2 22.3 1.7 U 0.98 18.7 2.50 1.03 76W0740 8 51 28.42 0.61 70 29 48.9 3.1 3.2 0.6 U 0.77 5.37 1.66 3.61 76W0741 8 51 31.43 0.31 71 24 2.6 1.3 13.8 1.1 U 0.99 17.7 1.63 1.28 76W0742 8 51 36.93 0.25 71 1 18.7 0.9 74.5 3.9 R 9 2 90 5 3 1.04 120. 1.24 1.00 76W0744 8 51 42.30 0.26 71 11 46.6 1.0 24.4 1.4 U 0.96 39.2 1.35 1.00 76W0746* 8 51 52.12 0.71 71 21 16.9 3.4 41.6 2.9 E 148 3 56 5 13 2.43 22.7 1.59 1.15 76W0746A 8 51 44.55 0.31 71 20 50.4 1.3 21.9 1.5 U 1.28 22.7 1.55 1.15 76W0746B 8 52 10.07 0.62 71 22 14.5 3.0 6.8 1.0 U 1.29 7.09 1.67 2.47 76W0747 8 51 52.87 0.27 71 57 56.3 1.0 145. 10. R 9 5 90 5 2 1.05 44.4 6.39 1.00 76W0748 8 51 53.82 0.59 70 55 8.9 2.9 1.9 0.3 U 0.58 5.66 1.26 5.76 76W0749 8 51 55.68 0.27 71 49 54.2 1.0 68.8 4.5 U 0.98 34.6 4.17 1.00 76W0750 8 51 56.86 0.50 70 32 29.9 2.5 7.3 1.0 U 1.20 8.12 1.64 2.18 76W0753 8 52 7.20 0.61 71 16 51.6 3.0 3.0 0.6 U 0.76 5.64 1.50 3.95 76W0754 8 52 9.00 0.47 70 57 54.1 2.3 4.8 0.7 U 1.02 7.84 1.29 2.98 76W0758 8 52 40.54 0.24 70 9 26.6 0.9 104. 6. U 0.95 60.1 3.73 1.00 76W0760 8 52 43.67 0.62 70 11 22.9 3.2 6.4 1.3 U 0.78 5.18 3.45 1.71 76W0764 8 53 11.67 0.50 71 0 56.0 2.4 4.5 0.7 U 0.92 7.13 1.46 2.87 76W0766 8 53 27.96 0.53 70 45 21.2 2.6 4.2 0.7 U 0.86 6.49 1.60 2.88 76W0765 8 53 29.24 0.31 70 55 20.7 1.4 10.7 0.9 U 0.94 15.7 1.51 1.42 76W0769* 8 53 33.65 0.37 71 53 35.4 1.5 124. 8. E 59 2 77 5 1.55 26.9 6.19 1.00 76W0769A 8 53 30.28 0.29 71 53 31.8 1.1 90.6 6.6 U 1.13 26.9 6.12 1.00 76W0769B 8 53 42.75 0.58 71 53 45.1 2.7 33.6 4.6 U 1.32 8.15 6.38 1.00 76W0767 8 53 30.31 0.25 70 21 35.2 1.0 58.4 3.5 R 12 5 1 5 1.08 42.4 2.63 1.00 76W0770 8 53 33.83 0.58 70 51 54.6 2.9 4.1 0.7 U 0.98 5.77 1.54 3.62 76W0774 8 53 50.23 0.53 70 51 26.0 2.6 7.4 1.0 U 1.24 8.08 1.60 2.24 76W0775 8 53 52.10 0.67 71 51 43.8 3.2 10.9 2.2 U 0.77 5.20 5.86 1.24 76W0778 8 53 59.84 0.41 70 48 27.8 1.9 6.7 0.8 U 0.90 9.22 1.67 1.91 76W0784 8 54 24.73 0.43 70 57 23.3 2.1 7.8 0.9 U 1.06 9.06 1.71 1.90 76W0785 8 54 32.94 0.25 70 23 2.5 1.0 59.5 3.7 U 0.98 42.2 2.96 1.00 76W0786* 8 54 38.18 0.24 70 30 40.4 0.9 247. 14. E 32 3 136 5 5 1.46 144. 2.43 1.00 76W0786A 8 54 36.86 0.24 70 30 47.2 0.9 176. 10. R 8 1 117 28 5 1.04 144. 2.42 1.00 76W0786B 8 54 41.41 0.25 70 30 23.9 1.0 71.4 4.2 R 12 4 121 31 4 1.09 54.5 2.47 1.00 76W0787 8 54 38.42 0.26 71 8 33.0 1.0 79.3 4.5 R 22 4 45 45 20 1.49 59.0 1.86 1.00 76W0791 8 54 50.58 0.65 70 52 50.0 3.3 3.2 0.7 U 0.74 5.08 1.85 3.32 76W0792 8 54 55.28 0.44 71 6 36.0 2.1 6.1 0.8 U 0.79 8.60 1.92 1.81 76W0794 8 55 7.05 0.25 71 22 1.3 0.9 97.8 5.6 U 0.97 84.5 2.46 1.00 76W0796 8 55 27.44 0.26 70 28 40.9 1.0 47.4 3.1 R 11 7 53 27 1.05 31.5 2.95 1.00 76W0797 8 55 39.72 0.41 71 20 49.8 1.9 8.3 1.0 U 0.69 9.65 2.64 1.36 76W0798 8 55 43.67 1.19 70 54 24.0 6.1 8.8 1.8 R 26 13 99 11 15 1.91 5.04 2.14 2.75 76W0799 8 55 44.80 0.27 70 26 53.2 1.2 40.3 2.9 U 1.07 23.7 3.28 1.00 76W0804 8 56 12.37 0.36 70 56 4.8 1.7 13.4 1.4 U 1.02 11.6 2.33 1.33 76W0807 8 56 25.10 0.24 70 50 48.0 0.9 454. 25. R 5 0 45 45 1.00 376. 2.48 1.00 76W0808 8 56 25.91 0.29 70 28 11.0 1.3 39.9 3.1 U 1.13 19.9 3.63 1.00 76W0810* 8 56 45.86 0.26 70 47 26.3 1.0 197. 11. E 30 3 173 5 9 2.01 73.5 2.74 1.00 76W0810A 8 56 45.40 0.25 70 47 44.6 0.9 76.4 4.5 U 0.98 58.8 2.72 1.00 76W0810B 8 56 46.16 0.25 70 47 14.7 0.9 120. 7. R 17 3 130 41 9 1.23 73.5 2.75 1.00 76W0814 8 57 6.87 0.45 70 44 6.8 2.2 10.5 1.4 U 0.91 7.99 3.06 1.39 76W0818* 8 57 26.72 0.44 70 31 25.6 2.2 58.7 5.2 E 33 3 93 5 1.89 15.5 4.19 1.00 76W0818A 8 57 23.82 0.32 70 31 26.4 1.4 33.6 3.0 U 1.08 15.5 4.14 1.00 76W0818B 8 57 30.58 0.33 70 31 24.7 1.5 25.1 2.4 U 0.89 13.6 4.26 1.01 76W0821 8 58 13.09 0.67 71 29 51.5 3.2 9.3 1.9 U 0.68 5.12 5.73 1.26 76W0823 8 58 28.25 0.64 70 40 44.4 3.3 7.5 1.6 U 0.72 5.07 4.46 1.46 76W0825 8 59 11.99 0.26 70 56 55.9 1.0 84.6 5.6 U 0.97 38.5 4.67 1.00 76W0831 8 59 26.86 0.25 71 27 56.6 0.9 369. 24. R 11 2 80 11 1.01 98.9 7.56 1.00 76W0832 8 59 45.76 0.66 71 13 23.0 3.2 10.8 2.2 U 0.75 5.11 6.06 1.23 76W0833 8 59 52.27 0.77 70 56 13.6 3.9 17.6 3.4 U 1.32 5.54 5.67 1.22 76W0834 9 0 5.28 0.28 71 6 11.9 1.1 81.4 6.1 U 1.10 24.5 6.19 1.00