%%%% LaTeX document with errors detected.
\documentstyle[11pt]{article}
\def\ifhtx{\iffalse}
\ifhtx
\def\vMORE#1#2{\glutag{VizDetail,n V/70&-out.add=.&recno=#1|#2}}
\else 
\renewenvironment{glossary}{\begin{list}{}{\leftmargin=2em}}{\end{list}}
\def\ligne#1{\makebox[\textwidth][l]{\bf #1}}
\def\term#1{\item[\ligne{#1}]}
\def\vMORE #1#2{Line #1: #2}
\fi
\begin{document}
\begin{center}
\LARGE\bf Problems detected in CNS3 \\
   (Catalogue of Nearby Stars, 3rd Version)
\end{center}
\bigskip

\begin{glossary}
\term{\vMORE{1972}{Gl 473} (Wolf 424)}
   {\em (detected by Andre Masclet [andre.masclet@wanadoo.fr] on
        12-Feb-1999, corrected values by Hartmut Jahreiss)}
   has an erroneous radial velocity of 553.7 km/s \\
   {\bf Correct values:}  RV = +0.7 km/s ; 
                 U,V,W = -34, -15, +0  km/s
\end{glossary}
\end{document}
